المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني التحقق من حالة التسجيل باستخدام صفحة إعداد موجه VoIP؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

س.  كيف يمكنني التحقق من حالة التسجيل باستخدام صفحة إعداد موجه VoIP؟

ج.

تعرض الشاشة الصوتية معلومات حول خط (خطوط) هاتف الإنترنت. للتحقق من حالة تسجيل الهاتف باستخدام صفحة إعداد WRTP54G المستندة إلى الويب، أكمل الخطوات الواردة في هذا المستند.

التحقق من حالة تسجيل الهاتف باستخدام موجه VoIP للشركات الصغيرة من Cisco

الخطوة 1:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 2:

عندما تظهر صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، انقر فوق الحالة > الصوت.

الخطوة 3:

تحقّق من العناصر التالية:

معلومات

- تظهر حالة التوفير حالة توفير الجهاز. قد تظهر رسالة مثل "نجح التوفير، فشل التوفير".

حالة السطر 1

- تعرض حالة التسجيل رقم الهاتف وحالة خط هاتف الإنترنت هذا، حتى تعرف ما إذا كان خط الهاتف مسجلا مع Vonage أم لا. إذا لم يكن مسجلا وإذا كانت الحالة تشير إلى فشل التسجيل، فيجب عليك تسجيله مع Vonage.

- تظهر حالة المكالمة 1 حالة المكالمة الهاتفية النشطة.

- تظهر حالة المكالمة 2 إذا كنت تستخدم انتظار المكالمات بالإضافة إلى حالة المكالمة الواردة.

حالة البند 2

- تعرض حالة التسجيل رقم الهاتف وحالة خط هاتف الإنترنت هذا، حتى تعرف ما إذا كان خط الهاتف مسجلا مع Vonage أم لا. إذا لم يكن مسجلا وإذا كانت الحالة تشير إلى فشل التسجيل، فيجب عليك تسجيله مع Vonage.

- تظهر حالة المكالمة 1 حالة المكالمة الهاتفية النشطة.

- تظهر حالة المكالمة 2 إذا كنت تستخدم انتظار المكالمات بالإضافة إلى حالة المكالمة الواردة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems