المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند معلومات أستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها فيما يخص حالات فشل الأجهزة الشائعة باستخدام أجهزة مودم كبلات Cisco uBR9xx Series، كما يوفر طرقا لاستكشاف أخطاء هذه الأعطال وإصلاحها. يسرد المخطط الانسيابي الأعراض الأكثر شيوعا التي تواجهها أجهزة مودم كبلات Cisco uBR9xx Series.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها لأجهزة مودم الكبلات من السلسلة Cisco uBR9xx

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems