المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

معلومات أساسية

تكوين BroadWorks

مثال للمختبر الوظيفي

التكوين

التحقق

تدقيق الاتصال

مثال معملي مع خطأ

المشكلة

التكوين

التحقق

تدقيق الاتصال

قرار

التحقق من القرار

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين BroadWorks واستكشاف أخطائها وإصلاحها لتجنب خطأ "SSL_ERROR_NO_CIPHER_OVERLAP".

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من ال BroadWorks منصة.

معلومات أساسية

تكوين BroadWorks

بالنسبة للإصدارات 22 من Broadworks والإصدارات الأحدث، تكون البروتوكولات والشفرات قابلة للتكوين عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) من خلال السياقات التي يتم رؤيتها على مستويات تكوين مختلفة.

'Interface/Port specific - low level'

CLI/Interface/Http/HttpServer/SSLSettings/Protocols

CLI/Interface/Http/HttpServer/SSLSettings/Ciphers

'All interfaces - mid level'

CLI/Interface/Http/SSLCommonSettings/Protocols

CLI/Interface/Http/SSLCommonSettings/Ciphers

'Generic system level - high level'

CLI/System/SSLCommonSettings/JSSE/Protocols

CLI/System/SSLCommonSettings/JSSE/Ciphers

يشير السياق المسمى SSLCommonSettings إلى عنصر أقل تحديدا من تسلسل SSL الهرمي وسياق يسمى SSLettings إلى عنصر أكثر تحديدا من التدرج الهرمي.

مثال للمختبر الوظيفي

التكوين

تكوين منخفض المستوى مرتبط بالواجهة والمنفذ الخاصين دون تشفير معرف:

CLI/Interface/Http/HttpServer/SSLSettings/Protocols> get 172.16.30.146 443

Protocol Name

===============

TLSv1.1

TLSv1.2

TLSv1

CLI/Interface/Http/HttpServer/SSLSettings/Ciphers> get 172.16.30.146 443

Cipher Name

=============

0 entry found.

التحقق

تحقق من التكوين باستخدام curl :

$ curl -v -k https://172.16.30.146

* About to connect() to 172.16.30.146 port 443 (#0)

* Trying 172.16.30.146...

* Connected to 172.16.30.146 (172.16.30.146) port 443 (#0)

* Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb

* skipping SSL peer certificate verification

* SSL connection using TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 <-----

* Server certificate:

* subject: E=broadworks_tac@cisco.com,CN=*.calo.cisco.com,OU=BroadworksTAC,O=TestIssuer,ST=Veracruz,C=MX

* start date: Apr 04 20:39:56 2022 GMT

* expire date: Apr 04 20:39:56 2023 GMT

* common name: *.calo.cisco.com

* issuer: CN=Root CA test,OU=BroadworksTAC,O=TestIssuer,L=Tecolutla,ST=Veracruz,C=MX

> GET / HTTP/1.1

> User-Agent: curl/7.29.0

> Host: 172.16.30.146

> Accept: */*

>

< HTTP/1.1 302 Found

هنا تم الاتصال بنجاح عبر TLSv1.2 بشفرة TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256.

تدقيق الاتصال

للتحقق من البروتوكولات والشفرات التي تم قبولها:

$ nmap -sV --script ssl-enum-ciphers -p 443 172.16.30.146

Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2022-05-09 04:26 EDT

Nmap scan report for r23xsp01.calo.cisco.com (172.16.30.146)

Host is up (0.00013s latency).

PORT STATE SERVICE VERSION

443/tcp open ssl/https?

| ssl-enum-ciphers:

| TLSv1.0:

| ciphers:

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA - strong

| compressors:

| NULL

| TLSv1.1:

| ciphers:

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA - strong

| compressors:

| NULL

| TLSv1.2:

| ciphers:

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 - strong

| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - strong

| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 - strong

| TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA - strong

| compressors:

| NULL

|_ least strength: strong

مثال معملي مع خطأ

المشكلة

حدث خطأ - "SSL_ERROR_NO_CIPHER_OVERLAP" عبر المستعرض.

# curl -v https://172.16.30.146

* About to connect() to 172.16.30.146 port 443 (#0)

* Trying 172.16.30.146...

* Connected to 172.16.30.146 (172.16.30.146) port 443 (#0)

* Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt CApath: none

* NSS error -12286 (SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP)

* Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

* Closing connection 0 curl: (35) Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

التكوين

التكوين منخفض المستوى المرتبط بالواجهة والمنفذ المحددة باستخدام بروتوكول TLSv1.2 الذي تم تعيينه باستخدام مجموعة TLSv1.0 Cipher TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256:

CLI/Interface/Http/HttpServer/SSLSettings/Protocols> get 172.16.30.146 443

Protocol Name

===============

TLSv1.2

CLI/Interface/Http/SSLCommonSettings/Ciphers> get

Cipher Name

======================================

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

التحقق

تحقق من التكوين باستخدام curl :

$ curl -v -k https://172.16.30.146

* About to connect() to 172.16.30.146 port 443 (#0)

* Trying 172.16.30.146...

* Connected to 172.16.30.146 (172.16.30.146) port 443 (#0)

* Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb

* NSS error -12286 (SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP)

* Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

* Closing connection 0

curl: (35) Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

تدقيق الاتصال

للتحقق من البروتوكولات والشفرات التي تم قبولها:

$ nmap -sV --script ssl-enum-ciphers -p 443 172.16.30.146

Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2022-05-09 05:31 EDT

Nmap scan report for r23xsp01.calo.cisco.com (172.16.30.146)

Host is up (0.000049s latency).

PORT STATE SERVICE VERSION

443/tcp open https?

| ssl-enum-ciphers:

|_ TLSv1.2: No supported ciphers found

من نتائج الأداة، يلاحظ أن بروتوكول TLSv1.2 متاح ولكن لا توجد شفرات مدعومة.

قرار

احذف تشفير TLSv1.1 الموجود ضمن CLI/Interface/Http/SSLCommonSettings/Ciphers ، ثم افتح جميع شفرات TLSv1.2 مرة أخرى (أو أضف تشفير TLSv1.2).

CLI/Interface/Http/HttpServer/SSLSettings/Protocols> get 172.16.30.146 443

Protocol Name

===============

TLSv1.2

CLI/Interface/Http/HttpServer/SSLSettings/Ciphers> get 172.16.30.146 443

Cipher Name

=============

0 entry found.

CLI/Interface/Http/SSLCommonSettings/Ciphers> get

Cipher Name

=============

0 entry found.

التحقق من القرار

$ curl -v -k https://172.16.30.146

* About to connect() to 172.16.30.146 port 443 (#0)

* Trying 172.16.30.146...

* Connected to 172.16.30.146 (172.16.30.146) port 443 (#0)

* Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb

* skipping SSL peer certificate verification

* SSL connection using TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 <-----

* Server certificate:

* subject: E=broadworks_tac@cisco.com,CN=*.calo.cisco.com,OU=BroadworksTAC,O=TestIssuer,ST=Veracruz,C=MX

* start date: Apr 04 20:39:56 2022 GMT

* expire date: Apr 04 20:39:56 2023 GMT

* common name: *.calo.cisco.com

* issuer: CN=Root CA test,OU=BroadworksTAC,O=TestIssuer,L=Tecolutla,ST=Veracruz,C=MX

> GET / HTTP/1.1

> User-Agent: curl/7.29.0

> Host: 172.16.30.146

> Accept: */*

>

< HTTP/1.1 302 Found

$ nmap -sV --script ssl-enum-ciphers -p 443 172.16.30.146

Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2022-05-09 05:44 EDT

Nmap scan report for r23xsp01.calo.cisco.com (172.16.30.146)

Host is up (0.000063s latency).

PORT STATE SERVICE VERSION

443/tcp open https?

| ssl-enum-ciphers:

| TLSv1.2:

| ciphers:

| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 - strong

| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 - strong

| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - strong