المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

فهم بنية تخزين ASIC المؤقت على نطاق السحابة Cisco Nexus 9000

فهم زيادة الاشتراك وتجاهل المخرجات

يفهم ال buffer_threshold_exceeded syslog

فهم عداد واجهة المخرجات المرتجعة

مثال سيناريو الاشتراك الزائد

الخطوات التالية

معلومات إضافية

BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED خيارات تكوين syslog

السجلات المطلوب تجميعها لسيناريوهات إزدحام الشبكة

مراقبة عمليات الانفجار الدقيقة

المقدمة

يصف هذا المستند الميكانيكيين وراء قوائم الانتظار والتخزين المؤقت على محولات Cisco Nexus 9000 Series Switches المزودة بدائرة ASIC واسعة النطاق (دائرة مدمجة خاصة بالتطبيق) تشغل برنامج NX-OS. يصف هذا وثيقة أيضا أعراض أيسر اشتراك زائد على هذا منصة، مثل غير صفري إنتاج منبوذ قارن و syslogs يشير إلى أن حد التخزين المؤقت قد تم تجاوزه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بفهم أساسيات تحويل الإيثرنت على الشبكات المتوسطة المشتركة وضرورة قوائم الانتظار/التخزين المؤقت في هذه الشبكات. cisco أيضا يوصي أن يفهم أنت الأساسية من جودة الخدمة (QoS) والتخزين المؤقت على cisco Nexus مفتاح. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الوثائق هنا:

- دليل تكوين جودة الخدمة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 10.1(x)

- دليل تكوين جودة الخدمة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 9.3(x)

- دليل تكوين جودة الخدمة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 9.2(x)

- دليل تكوين جودة الخدمة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 7.x

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى محولات Cisco Nexus 9000 Series Switches مع ASIC "مقياس السحابة" التي تشغل برنامج NX-OS الإصدار 9.3(8).

ينطبق الإجراء الوارد في هذا المستند فقط على الأجهزة الموضحة هنا.

- المحولات الثابتة Nexus 9200/9300

- N9K-C92160YC-X

- N9K-C92300YC

- N9K-C92304QC

- N9K-C92348GC-X

- N9K-C9236C

- N9K-C9272Q

- N9K-C9332C

- N9K-C9364C

- N9K-C93108TC-EX

- N9K-C93108TC-EX-24

- N9K-C93180LC-EX

- N9K-C93180YC-EX

- N9K-C93180YC-EX-24

- N9K-C93108TC-FX

- N9K-C93108TC-FX-24

- N9K-C93180YC-FX

- N9K-C93180YC-FX-24

- N9K-C9348GC-FXP

- N9K-C93240YC-FX2

- N9K-C93216TC-FX2

- N9K-C9336C-FX2

- N9K-C9336C-FX2-E

- N9K-C93360YC-FX2

- N9K-C93180YC-FX3

- N9K-C93108TC-FX3P

- N9K-C93180YC-FX3S

- N9K-C9316D-GX

- N9K-C93600CD-GX

- N9K-C9364C-GX

- N9K-C9364D-GX2A

- N9K-C9332D-GX2B

- بطاقات الخط Nexus 9500 Modular Switch Line Cards

- N9K-X97160YC-EX

- N9K-X9732C-EX

- N9K-X9736C-EX

- N9K-X97284YC-FX

- N9K-X9732C-FX

- N9K-X9788TC-FX

- N9K-X9716D-GX

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

فهم بنية تخزين ASIC المؤقت على نطاق السحابة Cisco Nexus 9000

cisco Nexus 9000 sery مفتاح مع ال cisco سحابة مقياس ASIC يطبق "يشارك ذاكرة" مخرج مصد الهندسة المعمارية. وينقسم ASIC إلى "شريحة" أو أكثر. كل شريحة لها مصد خاص بها، وفقط المنافذ ضمن تلك الشريحة يمكن أن تستخدم ذلك المخزن المؤقت. وبشكل فعلي، يتم تقسيم كل شريحة إلى "خلايا" تمثل أجزاء من المخزن المؤقت. يتم تقسيم الشرائح إلى "مجموعات تجمع". يتم تخصيص عدد معين من الخلايا لكل مجموعة تجمع، ولا يتم مشاركتها بين مجموعات تجمع منفصلة. تحتوي كل مجموعة تجمع على "تجمع" واحد أو أكثر، تمثل فئة الخدمة (CoS) لحركة مرور البث الأحادي أو المتعدد. وهذا يساعد كل موارد مصد لضمان مجموعة التجمع لأنواع حركة المرور التي تخدمها مجموعة التجمع.

توضح الصورة هنا بشكل مرئي كيفية تقسيم مختلف نماذج ASIC الخاصة بتدرج السحابة من Cisco إلى شرائح. توضح الصورة أيضا كيفية تخصيص مقدار معين من المخزن المؤقت عبر الخلايا لكل شريحة.

يحتوي كل طراز من محول Nexus 9000 Series وبطاقة خط Nexus 9500 على عدد مختلف من بطاقات واجهة سطر الأوامر (ASIC) من Cisco Cloud Scale الموجودة بالداخل، بالإضافة إلى تخطيط مختلف يحدد منافذ اللوحة الأمامية التي تتصل بها ASIC. يظهر مثالان لاستخدام بطاقة الخط N9K-X9736C-FX ومحول N9K-C9336C-FX2 في الصور هنا.

تحتوي بطاقة الخط N9K-C9736C-FX على 4 بطاقات Cisco Cloud Scale LS1800FX ASIC مع شريحة واحدة لكل ASIC. وعلى الصعيد الداخلي، يشار إلى كل مركز من مراكز المساعدة الأمنية الدولية باسم "وحدة". ويشار إلى كل شريحة باسم "مثيل" ويتم تعيين عدد صحيح قائم على الصفر له تعريف فريد لتلك الشريحة داخل الهيكل. وينتج عن ذلك التباديل الموضحة هنا:

- ويشار إلى الوحدة 0، الشريحة 0 على أنها المثيل 0

- الوحدة 1، يشار إلى الشريحة 0 على أنها المثيل 1

- الوحدة 2، الشريحة 0 تسمى المثيل 2

- الوحدة 3، يشار إلى الشريحة 0 على أنها المثيل 3

يحتوي المحول N9K-C9336C-FX2 switch على Cisco Cloud Scale LS3600FX2 ASIC واحد مع شريحتين لكل ASIC. وعلى الصعيد الداخلي، يشار إلى كل مركز من مراكز المساعدة الأمنية الدولية باسم "وحدة". ويشار إلى كل شريحة باسم "مثيل" ويتم تعيين عدد صحيح قائم على الصفر له تعريف فريد لتلك الشريحة داخل الهيكل. وينتج عن ذلك التباديل الموضحة هنا:

- ويشار إلى الوحدة 0، الشريحة 0 على أنها المثيل 0

- الوحدة 0، يشار إلى الشريحة 1 على أنها المثيل 1

يحتوي كل بطاقة خط ومفتاح على تخطيط مختلف ينتج عنه أرقام مثيل مختلفة. يعتبر فهم تخطيط بطاقة الخط أو المحول الذي تعمل به أمرا مهما بالنسبة لك لتصميم شبكتك حول تدفقات حركة مرور البيانات التي تتطلب عرض نطاق ترددي كبير. يمكن إستخدام الأمر show interface hardware-mappings لربط كل منفذ من منافذ اللوحة الأمامية بوحدة (ASIC) ورقم شريحة. ويتم توضيح مثال على ذلك هنا، حيث يتم إدخال واجهة إيثرنت 2/16 لمحول Nexus 9504 مع بطاقة خط N9K-X9736C-FX في الفتحة 2 من خرائط الهيكل إلى الوحدة 1، الشريحة 0.

switch# show interface hardware-mappings

Legends:

SMod  - Source Mod. 0 is N/A

Unit  - Unit on which port resides. N/A for port channels

HPort - Hardware Port Number or Hardware Trunk Id:

HName - Hardware port name. None means N/A

FPort - Fabric facing port number. 255 means N/A

NPort - Front panel port number

VPort - Virtual Port Number. -1 means N/A

Slice - Slice Number. N/A for BCM systems

SPort - Port Number wrt Slice. N/A for BCM systems

SrcId - Source Id Number. N/A for BCM systems

MacIdx - Mac index. N/A for BCM systems

MacSubPort - Mac sub port. N/A for BCM systems

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block BlkSrcID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth2/1     1a080000 5    0    16    255   0     -1    0     16    32    4     0     145  0     32

Eth2/2     1a080200 5    0    12    255   4     -1    0     12    24    3     0     149  0     24

Eth2/3     1a080400 5    0    8     255   8     -1    0     8     16    2     0     153  0     16

Eth2/4     1a080600 5    0    4     255   12    -1    0     4     8     1     0     157  0     8

Eth2/5     1a080800 5    0    0     255   16    -1    0     0     0     0     0     161  0     0

Eth2/6     1a080a00 5    0    56    255   20    -1    0     56    112   14    0     165  1     40

Eth2/7     1a080c00 5    0    52    255   24    -1    0     52    104   13    0     169  1     32

Eth2/8     1a080e00 6    1    16    255   28    -1    0     16    32    4     0     173  0     32

Eth2/9     1a081000 6    1    12    255   32    -1    0     12    24    3     0     177  0     24

Eth2/10    1a081200 6    1    8     255   36    -1    0     8     16    2     0     181  0     16

Eth2/11    1a081400 6    1    4     255   40    -1    0     4     8     1     0     185  0     8

Eth2/12    1a081600 6    1    0     255   44    -1    0     0     0     0     0     189  0     0

Eth2/13    1a081800 6    1    56    255   48    -1    0     56    112   14    0     193  1     40

Eth2/14    1a081a00 6    1    52    255   52    -1    0     52    104   13    0     197  1     32

Eth2/15    1a081c00 7    2    16    255   56    -1    0     16    32    4     0     201  0     32

Eth2/16    1a081e00 7    2    12    255   60    -1    0     12    24    3     0     205  0     24

Eth2/17    1a082000 7    2    8     255   64    -1    0     8     16    2     0     209  0     16

Eth2/18    1a082200 7    2    4     255   68    -1    0     4     8     1     0     213  0     8

Eth2/19    1a082400 7    2    0     255   72    -1    0     0     0     0     0     217  0     0

Eth2/20    1a082600 7    2    56    255   76    -1    0     56    112   14    0     221  1     40

Eth2/21    1a082800 7    2    52    255   80    -1    0     52    104   13    0     225  1     32

Eth2/22    1a082a00 8    3    16    255   84    -1    0     16    32    4     0     229  0     32

Eth2/23    1a082c00 8    3    12    255   88    -1    0     12    24    3     0     233  0     24

Eth2/24    1a082e00 8    3    8     255   92    -1    0     8     16    2     0     237  0     16

Eth2/25    1a083000 8    3    4     255   96    -1    0     4     8     1     0     241  0     8

Eth2/26    1a083200 8    3    0     255   100   -1    0     0     0     0     0     245  0     0

Eth2/27    1a083400 8    3    56    255   104   -1    0     56    112   14    0     249  1     40

Eth2/28    1a083600 8    3    52    255   108   -1    0     52    104   13    0     253  1     32

Eth2/29    1a083800 5    0    48    255   112   -1    0     48    96    12    0     257  1     24

Eth2/30    1a083a00 5    0    44    255   116   -1    0     44    88    11    0     261  1     16

Eth2/31    1a083c00 6    1    48    255   120   -1    0     48    96    12    0     265  1     24

Eth2/32    1a083e00 6    1    44    255   124   -1    0     44    88    11    0     269  1     16

Eth2/33    1a084000 7    2    48    255   128   -1    0     48    96    12    0     273  1     24

Eth2/34    1a084200 7    2    44    255   132   -1    0     44    88    11    0     277  1     16

Eth2/35    1a084400 8    3    48    255   136   -1    0     48    96    12    0     281  1     24

Eth2/36    1a084600 8    3    44    255   140   -1    0     44    88    11    0     285  1     16

فهم زيادة الاشتراك وتجاهل المخرجات

تكون الواجهات المتصلة بشبكة إيثرنت قادرة فقط على إرسال حزمة واحدة في كل مرة. عندما تحتاج حزمتان إلى إخراج واجهة إيثرنت في نفس الوقت، تبدأ واجهة الإيثرنت في إرسال حزمة واحدة أثناء التخزين المؤقت للحزمة الأخرى. بمجرد انتهاء الحزمة الأولى من الإرسال، تبدأ واجهة إيثرنت في إرسال الحزمة الثانية من المخزن المؤقت. عندما يتجاوز المجموع الإجمالي لحركة المرور التي تحتاج إلى إخراج واجهة عرض النطاق الترددي للواجهة، يتم إعتبار الواجهة زيادة اشتراكها. على سبيل المثال، إذا دخل إجمالي حركة مرور البيانات بسرعة 15 جيجابت في الثانية على الفور إلى المحول وكان بحاجة إلى إخراج واجهة بسرعة 10 جيجابت في الثانية، فهذا يعني أن الواجهة بسرعة 10 جيجابت في الثانية يتم زيادة اشتراكها بشكل كبير نظرا لعدم قدرتها على إرسال حركة مرور البيانات بسرعة 15 جيجابت في الثانية في كل مرة.

يقوم محول Cisco Nexus 9000 Series مع ASIC مقياس سحابة بمعالجة هذا النزاع على المورد عن طريق تخزين حركة المرور مؤقتا داخل المخازن المؤقتة لشريحة ASIC المرتبطة بواجهة الخروج. إذا تجاوز المجموع الإجمالي لحركة المرور التي تحتاج إلى إخراج واجهة عرض النطاق الترددي للواجهة لفترة ممتدة من الوقت، تبدأ المخازن المؤقتة لشريحة ASIC في تعبئة الحزم التي تحتاج إلى إخراج الواجهة.

عندما تصل المخازن المؤقتة لشريحة ASIC إلى إستخدام 90٪، المفتاح يلد syslog مماثل إلى واحد يظهر هنا:

%TAHUSD-SLOT2-4-BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED: Module 2 Instance 0 Pool-group buffer 90 percent threshold is exceeded!

عندما تصبح المخازن المؤقتة لشريحة ASIC ممتلئة بالكامل، يسقط المحول أي حركة مرور إضافية تحتاج إلى إخراج الواجهة حتى تصبح المساحة في المخازن المؤقتة حرة. عندما يسقط المفتاح هذه الحركة مرور، المفتاح يزيد الإنتاج يتجاهل عداد على المخرج قارن.

يعد عداد syslog و non-zero Output Discards الناتج الناتج الناتج من كلا العرضين لواجهة زائدة في الاشتراك. يتم أستكشاف كل عرض بمزيد من التفصيل في الأقسام الفرعية هنا.

يفهم ال buffer_threshold_exceeded syslog

يتم عرض مثال على syslog الخاص ب buffer_threshold_exceeded هنا.

%TAHUSD-SLOTX-4-BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED: Module X Instance Y Pool-group buffer Z percent threshold is exceeded!

يحتوي هذا syslog على ثلاث معلومات أساسية:

1. الوحدة النمطية X - فتحة بطاقة الخط التي تحتوي على الواجهة ذات المشترك الزائد.

2. المثيل Y - رقم المثيل المعين إلى ASIC ومجموعة الشرائح التي تحتوي على الواجهة ذات الاشتراك الزائد.

3. Z المخزن المؤقت لمجموعة التجمع - عتبة المخزن المؤقت لمجموعة التجمع المتأثرة قبل إنشاء syslog. هذه نسبة مئوية مشتقة من الخلايا المستخدمة مقسومة على إجمالي الخلايا كما هو موضح في مخرجات معلومات PKT الداخلية للمخزن المؤقت show للأجهزة عند إرتباطها بالوحدة X.

فهم عداد واجهة المخرجات المرتجعة

يشير عداد واجهة Output Discards إلى عدد الحزم التي تم إسقاطها والتي يجب أن تكون قد تجاوزت الواجهة، ولكن تعذر ذلك بسبب امتلاء المخزن المؤقت لشريحة ASIC وعجزها عن قبول الحزم الجديدة. يكون عداد "مرتجعات الإخراج" مرئيا في إخراج أخطاء show interface وshow interface counters كما هو موضح هنا.

switch# show interface Ethernet1/1

Ethernet1/1 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000/25000/40000/50000/100000 Ethernet, address: 7cad.4f6d.f6d8 (bia 7cad.4f6d.f6d8)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 232/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

admin fec state is auto, oper fec state is off

Last link flapped 03:16:50

Last clearing of "show interface" counters never

3 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 36503585488 bits/sec, 3033870 packets/sec

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 36.50 Gbps, 3.03 Mpps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

300 seconds output rate 39094683384 bits/sec, 3249159 packets/sec

input rate 32 bps, 0 pps; output rate 39.09 Gbps, 3.25 Mpps

RX

0 unicast packets  208 multicast packets  9 broadcast packets

217 input packets  50912 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

38298127762 unicast packets  6118 multicast packets  0 broadcast packets

38298133880 output packets  57600384931480 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  57443534227 output discard       <<< Output discards due to oversubcription

0 Tx pause

switch# show interface Ethernet1/1 counters errors

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0          0          0          0          0 57443534227

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Single-Col  Multi-Col   Late-Col  Exces-Col  Carri-Sen       Runts

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0          0          0          0          0           0

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Giants SQETest-Err Deferred-Tx IntMacTx-Er IntMacRx-Er Symbol-Err

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1             0          --           0           0           0          0

--------------------------------------------------------------------------------

Port         InDiscards

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0

مثال سيناريو الاشتراك الزائد

ضع في الاعتبار سيناريو، حيث تمر حركة المرور بين إثنين من مولدات حركة مرور IXIA عبر محول Nexus 9504 مع بطاقتي خط N9K-X9736C-FX يتم إدراجهما في الفتحتين 1 و 2 من الهيكل. 100 جيجابت في الثانية لحركة مرور البيانات تدخل المحول من خلال واجهة إيثرنت بسرعة 100 جيجابت في الثانية بسرعة 1/1 وتحتاج إلى إخراج واجهة إيثرنت بسرعة 40 جيجابت في الثانية بسرعة 2/2. لذلك، هناك اشتراك زائد في الإيثرنت 2/2. ويتم توضيح مخطط هذا السيناريو هنا.

بما أن Nexus 9000 سحابي مقياس ASIC يستعمل يشارك ذاكرة مخرج مصد بنية، أنت ينبغي فحصت المخزن المؤقت من المخرج قارن إثرنيت 2/2 أن يرى الزحام. في هذا المثال، بطاقة الخط التي تم إدخالها في الفتحة 2 هي بطاقة خط الخروج، لذلك يجب عليك إستخدام الأمر attach module 2 قبل عرض المخزن المؤقت الداخلي للأجهزة باستخدام الأمر show hardware internal buffer counters. لاحظ العداد غير صفر "عمليات إسقاط الإشغال" للوحدة 0، والشريحة 0 لمجموعة التجمع والتجمعات المقترنة، التي تشير إلى عدد الحزم التي سقطت لأن المخزن المؤقت لمجموعة التجمع مشغول بالكامل.

switch# attach module 2

module-2# show hardware internal tah buffer counters

Unit: 0 Slice: 0

====================

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               Output Pool-Group drops                                            |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Occupancy drops                  51152554987        0            0            0            0            0       |

AQM drops                              0            0          N/A          N/A         N/A          N/A        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output UC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Occupancy drops                 51152555398     0          0          0          0          0          0          0  |

AQM drops                            0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output MC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (desc)         93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (inq thr)      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|                                     Additional counters                                      |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

MEM cell drop reason                  :      0

MEM descriptor drop reason            :      0

OPG cell drop reason                  :      0

OPG descriptor drop reason            :      0

OPG CPU cell drop reason              :      0

OPG CPU descriptor drop reason        :      0

OPG SPAN cell drop reason             :      0

OPG SPAN descriptor drop reason       :      0

OPOOL cell drop reason                :      0

OPOOL descriptor drop reason          :      0

UC OQUEUE cell drop reason            : 51152556479

MC OQUEUE cell drop reason            : 27573307

OQUEUE descriptor drop reason         :      0

MC OPOOL cell drop reason             :      0

FWD DROP                              :     15

SOD                                   :      0

BMM BP                                :      0

No Drop                               :      0

Packets received                      : 87480806439

TRUNC MTU                             :      0

TRUNK BMM BP                          :      0

VOQFC messages sent                   :      0

SOD messages sent                     :      0

SPAN desciptor drop                   :      0

Unit: 1 Slice: 0

====================

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               Output Pool-Group drops                                            |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Occupancy drops                        0            0            0            0            0            0       |

AQM drops                              0            0          N/A          N/A         N/A          N/A        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output UC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

AQM drops                            0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output MC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (desc)         93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (inq thr)      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|                                     Additional counters                                      |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

MEM cell drop reason                  :      0

MEM descriptor drop reason            :      0

OPG cell drop reason                  :      0

OPG descriptor drop reason            :      0

OPG CPU cell drop reason              :      0

OPG CPU descriptor drop reason        :      0

OPG SPAN cell drop reason             :      0

OPG SPAN descriptor drop reason       :      0

OPOOL cell drop reason                :      0

OPOOL descriptor drop reason          :      0

UC OQUEUE cell drop reason            :      0

MC OQUEUE cell drop reason            :      0

OQUEUE descriptor drop reason         :      0

MC OPOOL cell drop reason             :      0

FWD DROP                              :      8

SOD                                   :      0

BMM BP                                :      0

No Drop                               :      0

Packets received                      : 45981341

TRUNC MTU                             :      0

TRUNK BMM BP                          :      0

VOQFC messages sent                   :      0

SOD messages sent                     :      0

SPAN desciptor drop                   :      0

تذكر أن كل مجموعة من وحدات ASIC/الشرائح يتم تمثيلها من خلال تعريف فريد يسمى "المثيل". يعرض إخراج الأمر show hardware internal buffer info pkt-stats معلومات تفصيلية حول مجموعة التجمع المزدحمة (مختصرة ك "PG") لكل مثيل. يعرض الأمر أيضا العدد الأقصى/الذروة التاريخية للخلايا في المخزن المؤقت التي تم إستخدامها. أخيرا، يظهر الأمر لقطة فورية من السحابة مقياس ASIC ميناء معرفات من ميناء مع حركة مرور يكون يخزن مؤقتا. يتم عرض مثال على هذا الأمر هنا.

switch# attach module 2

module-2# show hardware internal buffer info pkt-stats

Instance 0

============

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   Output Pool-Group Buffer Utilization (cells/desc)                        |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)        59992            0            0            0            0            0       |

Remaining Instant Usage (cells)    33562            0         1500          250         1500         1500       |

Peak/Max Cells Used                90415            0          N/A          N/A          N/A          N/A       |

Switch Cells Count                 93554            0         1500          250         1500         1500       |

Total Instant Usage (desc)             0            0            0            0            0            0       |

Remaining Instant Usage (desc)     93554            0         1500          250         1500         1500       |

Switch Desc Count                  93554            0         1500          250         1500         1500       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Output UC Pool Buffer Utilization (cells/desc)                                  |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)      60027          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (desc)           0          0          0          0          0          0          0          0  |

Peak/Max Cells Used              62047          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Output MC Pool Buffer Utilization (cells/desc)                                  |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)          0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (desc)           0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (inq cells)      0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (packets)        0          0          0          0          0          0          0          0  |

Peak/Max Cells Used              60399          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------|

|              Instant Buffer utilization per queue per port               |

|      Each line displays the number of cells/desc utilized for a given    |

|                     port for each QoS queue                              |

|             One cell represents approximately 416 bytes                  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|ASIC Port         Q7        Q6        Q5        Q4        Q3        Q2        Q1        Q0    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

[12]                                                                                               <<< ASIC Port 12 in Unit 0 Instance 0 is likely the congested egress interface

UC->       0         0         0         0         0         0         0     59988   |

MC cells->       0         0         0         0         0         0         0         0   |

MC desc->        0         0         0         0         0         0         0         0   |

راجع أيضا تباين الذروة للأمر. استعملت هذا أمر أن يربط ال syslog مع إرتفاع ممكن في خاص بركة-مجموعة، بركة، أو ميناء

switch# show hardware internal buffer info pkt-stats peak

slot  1

=======

Instance 0

============

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                     Pool-Group Peak counters                    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

Drop PG       :           0

No-drop PG    :           0

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                           Pool Peak counters                    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

MC Pool 0     :           0

MC Pool 1     :           0

MC Pool 2     :           0

MC Pool 3     :           0

MC Pool 4     :           0

MC Pool 5     :           0

MC Pool 6     :           0

MC Pool 7     :           0

UC Pool 0     :           0

UC Pool 1     :           0

UC Pool 2     :           0

UC Pool 3     :           0

UC Pool 4     :           0

UC Pool 5     :           0

UC Pool 6     :           0

UC Pool 7     :           0

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                           Port Peak counters                    |

|             classes mapped to count_0: 0 1 2 3 4 5 6 7

|             classes mapped to count_1: None

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

[0]                                             <<< ASIC Port. This can be checked via "show hardware interface-mappings"

count_0       :           0

count_1       :           0

[1]

count_0       :           0

count_1       :           0

يمكن إستخدام الأمر show interface hardware-mappings لترجمة معرف منفذ ASIC لمقياس السحابة إلى منفذ اللوحة الأمامية. في المثال المذكور أعلاه، يحتوي منفذ ASIC رقم 12 (الممثل بعمود HPort في إخراج تعيينات أجهزة واجهة العرض) المرتبطة بوحدة ASIC Unit 0 في الشريحة/المثيل 0 على 59988 خلية مأهولة بسعة 416 بايت لكل منها. يتم عرض مثال على الأمر show interface hardware-mappings هنا، والذي يقوم بتعيين هذه الواجهة إلى منفذ Ethernet2/2 باللوحة الأمامية.

switch# show interface hardware-mappings

Legends:

SMod  - Source Mod. 0 is N/A

Unit  - Unit on which port resides. N/A for port channels

HPort - Hardware Port Number or Hardware Trunk Id:

HName - Hardware port name. None means N/A

FPort - Fabric facing port number. 255 means N/A

NPort - Front panel port number

VPort - Virtual Port Number. -1 means N/A

Slice - Slice Number. N/A for BCM systems

SPort - Port Number wrt Slice. N/A for BCM systems

SrcId - Source Id Number. N/A for BCM systems

MacIdx - Mac index. N/A for BCM systems

MacSubPort - Mac sub port. N/A for BCM systems

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block BlkSrcID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth2/2     1a080200 5    0    12    255   4     -1    0     12    24    3     0     149  0     24

كما يمكننا ربط الاشتراك الزائد لواجهة إيثرنت 2/2 مع عمليات إسقاط جودة الخدمة باستخدام أمر show queuing interface. ويرد هنا مثال على ذلك.

switch# show queuing interface Ethernet2/2

Egress Queuing for Ethernet2/2 [System]

------------------------------------------------------------------------------

QoS-Group# Bandwidth% PrioLevel                Shape                   QLimit

Min          Max        Units

------------------------------------------------------------------------------

7             -         1           -            -     -            9(D)

6             0         -           -            -     -            9(D)

5             0         -           -            -     -            9(D)

4             0         -           -            -     -            9(D)

3             0         -           -            -     -            9(D)

2             0         -           -            -     -            9(D)

1             0         -           -            -     -            9(D)

0           100         -           -            -     -            9(D)

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 0                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |     35593332351|        18407162|

|                   Tx Byts |  53532371857088|     27684371648|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |     53390604466|        27573307|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |  80299469116864|       110293228|

|              Q Depth Byts |        24961664|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |     53390604466|        27573307|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 1                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 2                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 3                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 4                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 5                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 6                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 7                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                      CONTROL QOS GROUP                      |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |            5704|               0|

|                   Tx Byts |          725030|               0|

|            Tail Drop Pkts |               0|               0|

|            Tail Drop Byts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                         SPAN QOS GROUP                      |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

Per Slice Egress SPAN Statistics

---------------------------------------------------------------

SPAN Copies Tail Drop Pkts                           0

SPAN Input Queue Drop Pkts                           0

SPAN Copies/Transit Tail Drop Pkts                           0

SPAN Input Desc Drop  Pkts                           0

أخيرا، أنت يستطيع دققت أن مخرج قارن إثرنيت 2/2 يتلقى غير صفري إنتاج منبوذ عداد مع العرض قارن أمر. ويرد هنا مثال على ذلك.

switch# show interface Ethernet2/2

Ethernet2/2 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000/25000/40000/50000/100000 Ethernet, address: 7cad.4f6d.f6d8 (bia 7cad.4f6d.f6d8)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 232/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

admin fec state is auto, oper fec state is off

Last link flapped 03:16:50

Last clearing of "show interface" counters never

3 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 36503585488 bits/sec, 3033870 packets/sec

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 36.50 Gbps, 3.03 Mpps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

300 seconds output rate 39094683384 bits/sec, 3249159 packets/sec

input rate 32 bps, 0 pps; output rate 39.09 Gbps, 3.25 Mpps

RX

0 unicast packets  208 multicast packets  9 broadcast packets

217 input packets  50912 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

38298127762 unicast packets  6118 multicast packets  0 broadcast packets

38298133880 output packets  57600384931480 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  57443534227 output discard       <<< Output discards due to oversubcription

0 Tx pause

الخطوات التالية

إذا لاحظت مبدلات المخرجات على محول من السلسلة Nexus 9000 مع ASIC لمقياس السحابة، فيمكنك حل المشكلة باستخدام طريقة أو أكثر من الطرق هنا:

- إذا كانت الواجهة التي تواجه المخرجات المرتجعة عبارة عن واجهة واحدة ولم يتم تجميعها في قناة منفذ، ثم يمكن أن يساعد ترقية النطاق الترددي للواجهة في تخفيف الازدحام. على سبيل المثال، إذا كانت واجهة مخرج مزدحمة هي واجهة بسرعة 10 جيجابت في الثانية، فيمكن أن تساعد الترقية إلى واجهة بسرعة 25 جيجابت في الثانية أو 40 جيجابت في الثانية أو واجهة بسرعة 100 جيجابت في الثانية في حل المشكلة.

- بناء على عامل شكل جهاز الإرسال والاستقبال لواجهة الخروج، يمكن تحقيق ذلك من خلال ترقية جهاز الإرسال والاستقبال (مثل الترحيل من جهاز الإرسال والاستقبال +SFP بسرعة 10 جيجابت في الثانية المدرج في منفذ CVR-QSFP-SFP10G داخل منفذ QSFP إلى جهاز إرسال/إستقبال QSFP أهلي بسرعة 40 جيجابت في الثانية).

- كما يمكن القيام بذلك من خلال ترحيل تكوين واجهة الهجرة المزدحمة من منفذ بسرعة 10 جيجابت في الثانية إلى منفذ بسرعة 25 جيجابت في الثانية أو 40 جيجابت في الثانية أو 100 جيجابت في الثانية.

- إذا كانت الواجهة التي تواجه الإخراج المرتجع عبارة عن واجهة واحدة ولا يتم تجميعها في قناة منفذ، فإن تكوين الواجهة المكتظة لتكون عضوا في قناة منفذ بجانب واجهة أخرى بنفس النطاق الترددي يمكن أن يخفف من الازدحام.

- إذا كانت الواجهة التي تواجه المخرجات مرتجلة على واجهة قناة الميناء، فإن إضافة أعضاء إضافيين إلى قناة الميناء يمكن أن يزيد من عرض النطاق الترددي لقناة الميناء الإجمالية ويحسن التجزئة المتوازنة الأحمال لتدفق حركة مرور متعدد كبير.

- تحقق ما إذا كانت تدفقات حركة المرور المزدحمة بين الأجهزة المضيفة في شبكتك تتضمن واجهات تنزل في السرعة (على سبيل المثال، حركة المرور التي تجمع محول من خلال واجهة بسرعة 40 جيجابت في الثانية وتمنح محول ما من خلال واجهة بسرعة 10 جيجابت في الثانية). يمكن أن يكون هذا إزدحام يسبب إزدحام الشبكة. إن التخلص من هذه المشكلة من خلال ترقية الواجهة الأقل سرعة (10 جيجابت في الثانية على سبيل المثال) إلى واجهة أعلى سرعة (على سبيل المثال، 25 جيجابت في الثانية و 40 جيجابت في الثانية وما إلى ذلك) يمكن أن يخفف من إزدحام الشبكة.

- إذا لم تكن زيادة النطاق الترددي المتاح على واجهة الخروج المزدحمة خيارا، فتحقق من جودة الخدمة الشاملة وطبق إجراءات قوائم الانتظار المناسبة لشبكتك.

- إذا كانت عمليات التشغيل الدقيقة سبب محتمل للازدحام المتقطع، راجع قسم مراقبة عمليات التشغيل الدقيقة في هذا المستند للحصول على معلومات حول تكوين مراقبة الاندفاع الجزئي.

معلومات إضافية

يحتوي هذا القسم من المستند على معلومات إضافية حول الخطوات التالية التي يجب إتخاذها عند مواجهة syslog ل BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED، وسيناريوهات إزدحام/تجاوز الاشتراك في الشبكة، وزيادة عدادات الواجهة التي تم تجاهلها للإخراج.

BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED خيارات تكوين syslog

يمكنك تعديل الفاصل الزمني للتحقق من حالة المخزن المؤقت للنظام، والذي يتحكم في عدد مرات استبيان النظام للاستخدام الحالي لمخزن شرائح ASIC المؤقت. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام أمر التكوين العام لمصدر معلومات ذاكرة التخزين المؤقت لملف تعريف الأجهزة. قيمة التكوين الافتراضية هي 5000 مللي ثانية. يمكن تعديل هذا التكوين بشكل عام أو على أساس كل وحدة نمطية. يتم عرض مثال على أمر التكوين هذا هنا، حيث يتم تعديله إلى قيمة 1000 مللي ثانية.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info poll-interval timer 1000

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info poll-interval timer 1000

switch#

يمكنك تعديل قيمة حد إستخدام مخزن الخروج المؤقت للمنفذ، والتي تتحكم عندما يقوم النظام بإنشاء syslog ل BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED للإشارة إلى أن إستخدام مخزن شريحة ASIC المؤقت قد تجاوز الحد الذي تم تكوينه. ويتم القيام بذلك باستخدام أمر التكوين العام معلومات المخزن المؤقت لملف تعريف الأجهزة. قيمة التكوين الافتراضية هي 90٪. يمكن تعديل هذا التكوين بشكل عام أو على أساس كل وحدة نمطية. يتم عرض مثال على أمر التكوين هذا هنا، حيث يتم تعديله إلى قيمة 80٪.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info port-threshold threshold 80

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info port-threshold threshold 80

switch#

يمكنك تعديل الحد الأدنى للفاصل الزمني بين BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED syslogs الذي تم إنشاؤه بواسطة المحول. أنت يستطيع أيضا أعجزت تماما ال buffer_threshold_exceeded syslog. ويتم القيام بذلك باستخدام أمر التكوين العام معلومات المخزن المؤقت لملف تعريف الأجهزة syslog-interval timer. قيمة التكوين الافتراضية هي 120 ثانية. يمكن تعطيل syslog بالكامل عن طريق تعيين القيمة على 0 ثانية. يتم عرض مثال على أمر التكوين هذا هنا، حيث يتم تعطيل syslog بالكامل.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info syslog-interval timer 0

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info syslog-interval timer 0

switch#

السجلات المطلوب تجميعها لسيناريوهات إزدحام الشبكة

يمكنك تجميع السجلات الموضحة هنا من محول يتأثر بسيناريو إزدحام الشبكة لتحديد واجهة مخرج مزدحمة بالإضافة إلى الأوامر المدرجة في هذا المستند.

1. مخرجات الأمر show tech-support detail.

2. مخرجات الأمر show tech-support usd-all.

3. مخرجات الأمر show tech-support ipqos all.

4. عند العمل باستخدام محول من السلسلة Nexus 9500 مع إدخال بطاقات خطوط Cisco Cloud Scale، فإن إخراج الأمر show system internal interface counters peak module {x}، حيث يكون {x} رقم الفتحة للوحدة النمطية التي تستضيف واجهة مخرج مزدحم.

مراقبة عمليات الانفجار الدقيقة

إذا كان الازدحام أو الاكتتاب الزائد يحدث في فترات قصيرة جدا (انفجار صغير)، يلزم معلومات إضافية للحصول على وصف دقيق لكيفية تأثير فرط الاشتراك على المحول.

يمكن للمحولات من السلسلة Cisco Nexus 9000 Series المزودة بمقياس ASIC الخاص بسحابة Cisco مراقبة حركة مرور البيانات لعمليات التشغيل الدقيقة التي يمكن أن تتسبب في إزدحام الشبكة المؤقت وفقدان حركة مرور البيانات في بيئتك. للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات التشغيل الدقيقة وكيفية تكوين هذه الميزة، راجع المستندات الموضحة هنا:

- فصل "مراقبة الاندفاع الجزئي" من دليل تكوين جودة الخدمة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 10.1(x)

- فصل "مراقبة الاندفاع الجزئي" في دليل تكوين جودة الخدمة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 9.3(x)

- فصل "مراقبة الاندفاع الجزئي" في دليل تكوين جودة الخدمة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 9.2(x)

- فصل "مراقبة الاندفاع الجزئي" في دليل تكوين جودة الخدمة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 7.x