المحتويات

المقدمة

مثال

المقدمة

يصف هذا المستند فخ بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) لمراقبة تغيير تجاور بروتوكول توجيه العبارة الداخلي المحسن (EIGRP) في Nexus 7000. تدعم Nexus فارين فقط لمنافذ EIGRP-MIB و cEigrpAuthFailureEvent و cEigrpRouteStuckInActive، ولكن لا توجد فخاخ SNMP لجيران EIGRP أعلى/أسفل (cEigrpNbrDownEvent).

يتمثل الحل البديل القابل للتطبيق لإنشاء ملائمات SNMP لمراقبة تغييرات تجاور EIGRP في تكوين نصي IM - واحد ل Neighbor Up والآخر ل Neighbor Down - يتم تشغيله استنادا إلى نمط syslog.

مثال

event manager applet EIGRP_TRAP_nbr_dwn

event syslog pattern "EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL.*down"

action 1.1 snmp-trap strdata "EIGRP Neighbor Down"

event manager applet EIGRP_TRAP_nbr_up

event syslog pattern "EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL.*up"

action 1.1 snmp-trap strdata "EIGRP Neighbor Up"

يمكنك بعد ذلك الاختبار عن طريق رفرفة واجهة الطبقة 3 (يمكنك إنشاء واجهة محول إختبار الواجهة الظاهرية (SVI) للتحقق من عدم تعطيل الاتصال):

2017 Jul 12 15:51:06 N7K-AGG2 %EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL:  eigrp-10 [4049] (default-base) IP-EIGRP(0) 10: Neighbor 10.10.10.84

(Vlan1064) is down: holding time expired

2017 Jul 12 15:51:10 N7K-AGG2 %EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL:  eigrp-10 [4049] (default-base) IP-EIGRP(0) 10: Neighbor 10.10.10.84

(Vlan1064) is up: new adjacency

تأكد من أن Nexus يرسل هذه بشكل صحيح وتحقق من أداة مراقبة SNMP الخاصة بك - قد يختلف الإخراج بشكل طفيف ويعتمد على الأداة المستخدمة:

يمكنك أيضا مراجعة ملائمات SNMP هذه من خلال التقاط Wireshark:

ملاحظة: يعتمد على إصدار Wireshark، لن تكون السلسلة في نص يمكن قراءته من قبل الإنسان ولكن يمكن تصفيتها عبر "snmp.value.octets تحتوي على "EIGRP".

يمكنك أيضا التحقق من أن Nexus يرسل ذلك على جهاز إطلاق مدير الحدث المضمن (IM) باستخدام الإيثاناليزر. راجع المثال:

N7K-A-Admin# ethanalyzer local interface mgmt display-filter snmp limit-c 0

Capturing on mgmt0

2017-07-12 15:43:37.431067 10.122.140.96 -> 172.18.121.3 SNMP 278 snmpV2-trap 1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.2.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.6.1 1.3.6.1.4.1.

9.10.134.1.2.3.1.7.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.9.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.10.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.11.1

ملاحظة: لا يوفر لنا نظام التشغيل NX-OS 7.x خيار تكوين syslog لتمكين خادم snmp الذي سيسمح لك بدوره بمراقبة سجل التسجيل بالكامل ثم تصفية رسائل EIGRP. تمت إضافة هذه الميزة في الإصدارات، 7.x والإصدارات الأحدث.