المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

٪M2FIB-SLOT3-2-M2FIB_MAC_TBL_PRGMING: فشل برمجة جدول Mac. جدول MAC ممتلئ لهذا الإدخال

المشكلة

الوصف

الحل

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة شرح موجز من خطأ رسالة أن يظهر على cisco Nexus 7000 sery مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

المعلومات الواردة في هذا المستند قائمة على المحولات Nexus 7000 Series Switches.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

٪M2FIB-SLOT3-2-M2FIB_MAC_TBL_PRGMING: فشل برمجة جدول Mac. جدول MAC ممتلئ لهذا الإدخال

المشكلة

يبلغ المحول عن رسالة الخطأ هذه:

%M2FIB-SLOT3-2-M2FIB_MAC_TBL_PRGMING: Failed to program the mac table.

MAC Table is Full for this entry. To avoid possible multicast traffic loss, disable OMF.

Use the configuration CLI: "no ip igmp snooping optimise-multicast-flood"

الوصف

جذر رسالة الخطأ هذه هو أنك وصلت إلى الحد من بطاقة الخط F1. تدعم بطاقات الخط F1 بين إدخالات جدول عناوين MAC 16000-256000. وتحتوي البطاقة على 16 محرك إعادة توجيه لكل بطاقة خط، ويمكن لكل بطاقة خط أن تحتوي على 16000 إدخال جدول عناوين MAC، وبالتالي تحتوي على 256000 إدخال لكل بطاقة خط. راجع عائلات وحدات الإدخال/الإخراج Cisco Nexus 7000 - F1 و M1 للحصول على مزيد من المعلومات.

أصدر الأمر show mac address table count للتحقق من إدخالات جدول عناوين MAC.

على سبيل المثال:

Nexus7K#show mac address-table count

MAC Entries for all vlans :

Dynamic Address Count:                15576

Static Address (User-defined) Count:      0

Secure Address Count:                     0

Nexus7K#show ip igmp snooping groups summary

Legend: E - Enabled, D - Disabled

Vlan Snoop OMF (*,G)-Count (S,G)-Count

1     E      D    0            0

4     E      D    6            0

7     E      D    0            0

17    E      D    28           0

24    E      D    4            0

34    E      D    4            0

41    E      D    1            0

52    E      D    6            0

53    E      D    5            0

55    E      D    4            0

61    E      D    0            0

62    E      D    8            0

67    E      D    4            0

70    E      D    4            0

75    E      D    6            0

77    E      D    4            0

79    E      D    5            0

85    E      D    0            0

88    E      D    2            0

89    E      D    7            0

96    E      D    5            0

98    E      D    0            0

102   E      D    3            0

!--- Output suppressed

1504  E      D    4            0

2322  E      D    0            0

2324  E      D    0            0

2700  E      D    0            0

2701  E      D    2            0

2705  E      D    0            0

2708  E      D    1            0

2709  E      D    0            0

2710  E      D    0            0

2712  E      D    0            0

2720  E      D    0            0

2721  E      D    0            0

Total number of (*,G) entries: 176

Total number of (S,G) entries: 0

تحتوي الوحدة النمطية Cisco Nexus 7000 F1-Series 32-Port 1 and 10 Gigabit Ethernet Module على حد يبلغ 16000 إدخال جدول عناوين MAC لكل محرك إعادة توجيه وما يصل إلى 256000 إدخال جدول عناوين MAC لكل وحدة نمطية.

يتسبب تأثير إزالة OMF باستخدام الأمر no ip igmp snooping optimization-multicast-flood في تدفق حركة مرور البث المتعدد إلى جميع المنافذ داخل شبكات VLAN باستخدام حركة مرور البث المتعدد.

الحل

كحلول بديلة، هناك عدة طرق لزيادة سعة جدول عناوين MAC لديك.

الحل البديل 1

إنقاص مؤقت تقادم جدول عناوين MAC باستخدام الأمر mac address-table aging-time in seconds. على سبيل المثال، أقل من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة.

ملاحظة: وقت تقادم MAC الافتراضي هو 30 دقيقة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مستند إدارة إستخدام موارد الأجهزة.

على سبيل المثال:

Nexus7K(config)#mac address-table aging-time 900

بعد إجراء تغيير في مؤقت تقادم جدول عناوين MAC، أستخدم الأمر show mac address table count للتحقق من إدخالات جدول عناوين MAC.

على سبيل المثال:

Nexus7K#show mac address-table count

MAC Entries for all vlans :

Dynamic Address Count:                13465

Static Address (User-defined) Count:      0

Secure Address Count:                     0

الحل البديل 2

قم بإصدار الأمر no ip igmp snooping optimization-multicast-flood لتعطيل الأمر optimization-multicast-flood (OMF).

على سبيل المثال:

Nexus7K(config)# vlan configuration vlan_id

Nexus7K(config-vlan-config)# no ip igmp snooping optimise-multicast-flood

الحل البديل 3

غيرت كيف الميناء على ك F1 خططت إلى VLANs مختلف.

يمكن أن يكون لبطاقة F1 أي مكان بين 16000 و 256000 عنوان MAC لكل بطاقة خط. هذا مدى له علاقة مع كيف VLANs عينت لكل ميناء. تكون كل مجموعة من منفذين على ASIC نفسه وبالتالي تشارك معلومات جدول عنوان MAC. لهذه ASICs سعة 16000 إدخال جدول عناوين MAC. يقوم كل ASIC بمزامنة جدول عناوين MAC لكل شبكة VLAN على شبكات VLAN الأخرى مع شبكات VLAN نفسها.

مثلا إن يسمح ميناء 1 و 15 كلا VLAN 1000، هم كلا يتلقى ال mac عنوان طاولة مدخل ل VLAN 1000. لذلك، إن VLAN 1000 يتلقى 16000 {upper}mac address مدخل، ما من مدخل يستطيع كنت برمجت داخل هذا إثنان ASICs (لميناء 1،2 و 15،16). إن كل 32 ميناء يسمح VLAN 1000، أنت لم يعد يستطيع أن برمجت جديد ماك عنوان داخل أي ميناء، بما أن أنت بلغت ال 16000 حد.

مهما، إن فقط نصف الميناء (1-16) يسمح VLAN 1000 والنصف الآخر (17-32) يسمح VLAN 2000، أنت تتلقى سعة 16000 ماك مدخل من VLAN 1000 في ميناء 1-16 وآخر 16000 في ميناء 17-32 ل VLAN 2000 (إجمالي 32000 مدخل).

وبالتالي، يمكنك زيادة سعة جدول عناوين MAC لديك.

ملاحظة: هذه حلول بديلة لمشكلة الحد من الأجهزة.

التحقق من الصحة

أستخدم هذه الأوامر للتحقق.

- أستخدم الأمر show ip igmp snooping mac-oif لعرض معلومات التطفل على بروتوكول IGMP الثابت على إطار MAC.

- أستخدم الأمر show ip igmp snooping groups لعرض المعلومات التفصيلية للمجموعة.

- أستخدم الأمر show mac address table count لعرض عدد إدخالات عنوان MAC.

معلومات ذات صلة

- دعم المحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems