المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند المشاكل التي تحدث عند تكوين حزمة وحدة اتصال Jumbo Maximum (MTU) في محول Nexus 5000 Series Switch.

المتطلبات الأساسية

التحقق من الصحة

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا sery من Nexus مفتاح:

- Nexus 5020

- NX-OS، الإصدار 4.1(3)N2(1a)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يصف هذا المستند المشاكل التي تنشأ عندما تحتاج إلى إستخدام حزمة Jumbo في محول من السلسلة Nexus 5000. يمكن أن يحدث السيناريو الموضح عند محاولة نقل الحزم كبيرة الحجم بين محولات Nexus 5000 و/أو Nexus 7000.

التكوين

قد يحدث فقد الحزمة بين محولين من Nexus 5000 أو بين محول Nexus 5000 ومحول Nexus 7000 switch.

عند إختبار اتصال مضيف بحجم الحزمة 9216 بايت، يمكنك رؤية فقدان الحزمة بنسبة 50 في المائة.

Nexus-5000#ping 172.16.0.1 packet-size 9216 count 20

PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 9216 data bytes

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=6.094 ms

Request 1 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=5.507 ms

Request 3 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=5.529 ms

Request 5 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=6 ttl=254 time=10.09 ms

Request 7 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=8 ttl=254 time=5.597 ms

Request 9 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=10 ttl=254 time=5.497 ms

Request 11 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=12 ttl=254 time=5.491 ms

Request 13 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=14 ttl=254 time=5.555 ms

Request 15 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=16 ttl=254 time=6.021 ms

Request 17 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=18 ttl=254 time=5.51 ms

--- 172.16.0.1 ping statistics ---

20 packets transmitted, 10 packets received, 50.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 5.491/6.089/10.09 ms

التكوينات

إذا كان يجب على حزمة Jumbo إجتياز Nexus 5020 و Nexus 7010، فأنت بحاجة إلى تكوين خريطة السياسة في Nexus 5020 وتعيين  system jumbomtu size في المحول Nexus 7010 Series Switch.

أكمل الخطوات التالية لتكوين خريطة السياسة في Nexus 5020:

Nexus-5020

!--- You can enable the Jumbo MTU for the whole switch by setting the MTU to its maximum size (9216 bytes)

!--- in the policy map for the default Ethernet system class (class-default).

switch(config)#policy-map type network-qos jumbo

switch(config-pmap-nq)#class type network-qos class-default

switch(config-pmap-c-nq)#mtu 9216

switch(config-pmap-c-nq)#exit

switch(config-pmap-nq)#exit

switch(config)#system qos

switch(config-sys-qos)#service-policy type network-qos jumbo

راجع دليل تكوين تحويل الطبقة 2 Cisco Nexus 5000 Series NX-OS، الإصدار 4.2(1)N1(1) للحصول على مزيد من المعلومات.

أتمت هذا steps in order to ثبتت ال jumbo إطار في Nexus 7010 مفتاح:

Nexus-7010

!--- Set the MTU to its maximum size (9216 bytes) in order to enable the Jumbo MTU for the whole switch.

switch(config)#system jumbomtu 9216

!--- Set the MTU specification for an interface.

switch(config)#interface ethernet x/x

!--- By default, Cisco NX-OS configures Layer 3 parameters. In order to configure Layer 2 parameters, use this command.

switch(config-if)#switchport

switch(config-if)#mtu 9216

switch(config-if)#exit

التحقق من الصحة

للتحقق، يمكنك إختبار الاتصال باستخدام حجم حزمة يزيد عن 1500 بايت: ping -l 9000 x.x.x.x .

يمكنك أيضا إصدار  show interface ethernet port/slot  أمر in order to دققت إن يكون ال jumbo إطار ثبتت.

على Nexus 5000، أدخل  show queuing interface ethernet 1/1  :

Nexus5000#show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR             50

1       WRR             50

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 243200, HW MTU: 9280 (9216 configured)

على Nexus 7000، أدخل  show interface ethernet 1/9  :

Nexus-7010#show interface ethernet 1/9

Ethernet1/9 is up

Hardware: 10000 Ethernet, address: 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is access

full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10g

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

Last link flapped 00:57:24

Last clearing of "show interface" counters 00:56:14

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 360 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 448 bps, 0 pps

RX

5894254 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

5894254 input packets  29108950332 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression packets

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

5894228 unicast packets  2225 multicast packets  0 broadcast packets

5896453 output packets  29109001641 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble

0 Tx pause

0 interface resets

ملاحظة: عداد Jumbo على سلسلة Nexus 7000 غير مدعوم وتظهر إطارات Tx و Rx قيمة خالية، ولكن إذا لاحظت حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) فإنه يعرض إطار Jumbo المكون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هناك حاليا ما من معلومة يتوفر أن يتحرى هذا تشكيل.

معلومات ذات صلة

- سلسلة مبدلات Cisco Nexus 5000

- صفحة دعم المحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco