المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الاصطلاحات

الإجراء بالتفصيل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يسترد كلمة على cisco مادة حفازة 6500/6000 lan محاكاة (LANE) وحدة نمطية. يتناول المستند هذه الوحدات النمطية:

- الوحدة النمطية Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (أحادية الوضع الليفية [SMF]) (رقم الجزء: WS-X6101-OC12-SMF)

- الوحدة النمطية Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (Multimode Fiber [MMF]) Module (رقم الجزء: WS-X6101-OC12-MMF)

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لهذا الإجراء، تحتاج إلى كابل مستقيم (بدلا من الكبل التقليدي الذي يتم قطعه بالكامل).

تحذير: ينقطع إجراء إسترداد كلمة المرور الخاص بوحدة LANE من Catalyst 6500/6000 مع أحدث مراجعة للبرامج (والتي، في وقت النشر الأولي لهذا المستند، هي برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(4)E2). راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdt05579 (العملاء المسجلون فقط) للحصول على معلومات تفصيلية عن الخطأ.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الإجراء بالتفصيل

يصف هذا وثيقة الكلمة إستعادة إجراء على مادة حفازة 6500/6000 مشرف محرك مع مادة حفازة os (CatOS) برمجية صيغة 6.1 (1b) وعلى cisco ATM LANE وحدة نمطية مع cisco ios برمجية إطلاق 12.0(5)XS1.

1. قم بإرفاق وحدة طرفية أو جهاز كمبيوتر شخصي بمحاكاة طرفية إلى منفذ وحدة التحكم في الوحدة النمطية ATM LANE.

أستخدم إعدادات المحطة الطرفية التالية:

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

2. قم بإصدار الأمر show version وتسجيل إعداد سجل التكوين.

المثال على إجراء إسترداد كلمة المرور قسم من المستند إجراء إسترداد كلمة المرور لموجهات سلسلة 1600 من Cisco يوفر إخراج أمر show version. يكون إعداد سجل التكوين عادة 0x2101 أو 0x101.

3. انتقل إلى Supervisor Engine (محرك المشرف) من Catalyst 6500/6000 وأصدر الأمر reset modnr.

4. اضغط على Break (الإيقاف المؤقت) على لوحة المفاتيح الطرفية في غضون 10 ثوان من إستهلاك الطاقة لوضع الوحدة النمطية في شاشة ROM (ROMmon).

إذا لم يعمل تسلسل الفاصل، فارجع إلى مجموعات تسلسل مفتاح الفصل القياسي أثناء إسترداد كلمة المرور لتركيبات المفاتيح الأخرى.

5. قم بإصدار الأمر confreg 0x2142 في نافذة مطالبة rommon 1>للتمهيد من الفلاش دون تحميل التكوين.

6. قم بإصدار الأمر reset في نافذة مطالبة rommon 2>.

تتم إعادة تمهيد الوحدة النمطية، ولكنها تتجاهل التكوين المحفوظ.

7. بما أن هذه الأسئلة تظهر على الشاشة، قم بإدخال الردود التي تظهر هنا باللون الغامق:

1. هل ترغب في إدخال مربع حوار التكوين الأولي؟ نعم

2. هل ترغب في إدخال إعداد الإدارة الأساسي؟ لا

3. هل ترغب في رؤية إعداد الواجهة الحالي؟ لا

4. أدخل اسم المضيف: اسم المضيف

5. دخلت enable سر: الكلمة جديد

6. أدخل كلمة المرور: كلمة المرور

7. إدخال كلمة مرور الوحدة الطرفية الظاهرية: كلمة المرور

ملاحظة: هذا هو المكان الذي تقوم فيه بإدخال كلمة المرور الجديدة التي يتم تشفيرها.

8. تكوين إدارة شبكة SNMP؟ لا

ملاحظة: إذا لم تقم بتحديد كلمة مرور enable secret، فاكتب no encryption.

9. أدخل no حتى تحصل على قائمة يمكنك فيها إختيار حفظ التكوين الخاص بك.

10. أدخل 2 لحفظ التكوين.

8. قم بإصدار الأمر enable في نافذة مطالبة ATM.

9. أدخل كلمة المرور الجديدة.

أنت في وضع التمكين وترى نافذة مطالبة ATM#.

10. قم بإصدار الأمر copy start running لنسخ ذاكرة NVRAM في الذاكرة.

لا تصدر الأمر configure terminal.

11. قم بإصدار الأمر write terminal أو الأمر show running.

12. قم بإصدار الأمر configure terminal وإجراء التغييرات.

المطالبة الآن hostname(config)#.

13. قم بإصدار الأمر config-register 0x2102، أو القيمة التي قمت بتسجيلها في الخطوة 2.

14. اضغط على Ctrl-Z لمغادرة وضع التكوين.

المطالبة الآن hostname#.

15. قم بإصدار الأمر write لتنفيذ التغييرات.

16. قم بإصدار الأمر reload لإعادة التشغيل باستخدام سجل التكوين الجديد.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم الفني - Cisco Systems