المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الرسم التخطيطي للشبكة

مهام التكوين العام

تكوين التوجيه بين شبكات VLAN

مشكلة شائعة: عرض واجهة شبكة VLAN لأسفل/لأسفل

التحقق من التكوين

الملحق

تكوين الوحدة النمطية Supervisor Engine Module

تكوين RSM

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة معلومات الأساسية على كيف أن يشكل تحشد مشترك على مادة حفازة مفتاح (يركض مادة حفازة os [CatOS] نظام برمجية) يستعمل مسحاج تخديد داخلي (طبقة 3 [L3] بطاقة/وحدة نمطية). يشير المسحاج تخديد داخلي هذا L3 بطاقة/وحدة نمطية على المادة حفازة 5500/5000 و 6500/6000 مفتاح:

- متعدد طبقات مفتاح سمة بطاقة (MSFC) على المادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح

- MSFC2 على المادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح

- طريق مفتاح سمة بطاقة (RSFC) على المادة حفازة 5500/5000 sery مفتاح

- طريق مفتاح وحدة نمطية (RSM) على المادة حفازة 5500/5000 sery مفتاح

أي مادة حفازة 5500/5000 أو مادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح يركض CatOS مع دعم L3 بطاقة يستطيع كنت استعملت في هذا وثيقة أن ينال ال نفسه نتيجة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة بالمواضيع التالية:

ملاحظة: لا يناقش هذا المستند كيفية تكوين التوجيه بين شبكات VLAN على محولات Catalyst 4500/4000 switches باستخدام الوحدة النمطية للخدمات L3 (WS-X4232-L3). للحصول على هذه التفاصيل، ارجع إلى هذه المستندات:

- يشكل الوحدة نمطية ل InterVLAN تحشد قسم من يركب وتشكيل ملاحظة ل المادة حفازة 4000 طبقة 3 خدمة وحدة نمطية

- تكوين الوحدة النمطية للموجه موجه لعائلة Catalyst 4000 (WS-X4232-L3) ونظرة عامة عليها

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المحول Catalyst 5500 switch بنظام RSM

- وحدة محرك المشرف (WS-X5530) التي تشغل برنامج CatOS 6.1(1)

- RSM (WS-X5302) التي تعمل ببرنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 12.0(5)W5(12)

تم مسح التكوينات على جميع الأجهزة باستخدام أوامر clear config all وwrite erase لضمان توفر تكوين افتراضي عليها.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الرسم التخطيطي للشبكة

ملاحظة: لا تقم بتوصيل محطة العمل 1 ومحطة العمل 2 ما لم يطلب منك ذلك في هذا المستند. يشير هذا المستند إلى مشكلة مشتركة يقوم العملاء بالإبلاغ عنها عند تكوين التوجيه بين شبكات VLAN أو واجهات VLAN متعددة على الوحدة النمطية للموجه. رأيت الإصدار الشائع: VLAN قارن يبدي قسم down/down للتفاصيل.

مهام التكوين العام

يوفر هذا القسم ملخصا لمهام التكوين الرئيسية التي يتم تنفيذها في هذا المستند:

- تكوين المحول للإدارة

- خلقت VLANs على المفتاح

- إضافة منافذ إلى شبكات VLAN التي تم تكوينها

- تكوين الموجه الداخلي للإدارة

- تكوين التوجيه بين شبكات VLAN

- التحقق من التكوين

تكوين التوجيه بين شبكات VLAN

أتمت هذا steps أن يشكل تحشد بين VLAN على المادة حفازة مفتاح:

1. الوصول إلى منفذ وحدة التحكم على Supervisor Engine (المحرك المشرف).

إذا واجهت صعوبة في الوصول إلى وحدة التحكم، فارجع إلى هذه المستندات:

- لمادة حفازة 5500/5000 sery مفتاح—توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم على مادة حفازة مفتاح.

- ل مادة حفازة 6500/6000 sery مفتاح— توصيل وحدة طرفية قسم من توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم على مادة حفازة مفتاح و توصيل مودم قسم من توصيل مودم بمنفذ وحدة التحكم على محولات Catalyst

2. قم بتكوين المحول للإدارة الأساسية.

استعملت هذا مجموعة الأمر أن يشكل المادة حفازة مفتاح للإدارة:

Console> enable) set system name Cat5500

!--- Configure the system name.

System name set.

Cat5500> (enable) set interface sc0 172.16.80.40 255.255.255.0

!--- Configure the IP address.

Interface sc0 IP address and netmask set.

Cat5500> (enable) set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1

!--- Configure the default gateway.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في إدارة محول على الجانب الآخر من الموجه، فأنت بحاجة إلى تكوين بوابة افتراضية على المحول، نظرا لأن المحول لا يشارك في توجيه IP وبالتالي فهو لا يعرف مخطط L3 للشبكة. يمكنك أيضا إستخدام الأمر set ip route default 172.16.80.1 لتكوين البوابة الافتراضية بدلا من إستخدام الأمر set ip route 0.0.0 172.16.80.1.

3. شكلت ال يتطلب رقم VLANs على المفتاح.

وفقا الشبكة رسم بياني، أنت تحتاج أن يشكل إثنان VLANs جديد (VLAN 10 و VLAN 20) على المفتاح.

قبل أن أنت يستطيع خلقت VLAN جديد، المفتاح ينبغي كنت في VLAN شنطة بروتوكول (VTP) نادل أسلوب أو VTP أسلوب شفاف. إذا كان المُحوّل عبارة عن خادم VTP، فيجب عليك تحديد اسم نطاق VTP قبل إضافة أي شبكات VLAN. هذا ينبغي أن يكون عينت regardless of number of the مفتاح في الشبكة (واحد أو كثير)، وبغض النظر عما إذا أنت تستعمل VTP أن ينشر VLANs إلى آخر مفتاح في الشبكة. أحلت ل كثير معلومة على VTP، هذا وثيقة:

- يفهم ويشكل VLAN شنطة بروتوكول (VTP)

التقصير VTP تشكيل على المفتاح:

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

استعملت المجموعة vtp أمر أن يثبت ال domain name وأسلوب:

Cat5500> (enable) set vtp domain mode transparent

VTP domain  modified

!--- Set the VTP mode.

Cat5500> (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

!--- Set the VTP domain name.

ملاحظة: في المثال، ثبتت ال VTP أسلوب أن يكون شفاف. ثبتت على شبكتك، ال VTP أسلوب وفقا لذلك. أخترت ال شفاف أسلوب أن يتحاشى كنت تتأثر بمفتاح آخر، ولتجنب التأثير على الآخر مفتاح في المختبر.

4. دققت ال VTP تشكيل ب يصدر العرض vtp مجال أمر:

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

cisco                            1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

5. قم بإنشاء شبكات VLAN على المحول.

افتراضيا، هناك فقط VLAN واحد على المفتاح، يعين VLAN 1. VLAN 1 دعات أيضا التقصير VLAN. ينتسب كل ميناء إلى هذا VLAN افتراضيا. لا يمكن إعادة تسمية شبكة VLAN هذه أو حذفها.

لإنشاء شبكات VLAN، أستخدم الأمر set vlan:

Cat5500> (enable) set vlan

Usage: set vlan  <mod/port>

(An example of mod/port is 1/1,2/1-12,3/1-2,4/1-12)

set vlan  [name ] [type ] [state ]

[said ] [mtu ] [ring ]

[decring ]

[bridge ] [parent ]

[mode ] [stp ]

[translation ] [backupcrf <off/on>

[aremaxhop ] [stemaxhop ]

(name = 1..32 characters, state = (active, suspend)

type = (ethernet, fddi, fddinet, trcrf, trbrf)

said = 1..4294967294, mtu = 576..18190

hex_ring_number = 0x1..0xfff, decimal_ring_number = 1..4095

bridge_number = 0x1..0xf, parent = 2..1005, mode = (srt, srb)

stp = (ieee, ibm, auto), translation = 1..1005

hopcount = 1..13)

Set vlan commands:

----------------------------------------------------------------------------

set vlan                     Set vlan information

set vlan mapping             Map an 802.1Q vlan to an Ethernet vlan

set vlan                     Vlan number(s)

Cat5500> (enable) set vlan 10

!--- Create VLAN 10.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 10 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 20

!--- Create VLAN 20.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 20 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 10 4/1-12

!--- Add ports to VLAN 10.

VLAN 10 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

10    4/1-12

Cat5500> (enable) set vlan 20 4/13-20

!--- Add ports to VLAN 20.

VLAN 20 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

20    4/13-20

Cat5500> (enable) show vlan

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     1/1-2

3/1-3

4/21-24

11/1-48

12/1-2

10   VLAN0010                         active    448     4/1-12

20   VLAN0020                         active    449     4/13-20

1002 fddi-default                     active    444

1003 token-ring-default               active    447

1004 fddinet-default                  active    445

1005 trnet-default                    active    446

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BrdgNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ ------ ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -      -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -      -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -      -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -      -    -        0      0

1003 trcrf 101003     1500  -      -      -      -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -      -    -        0      0

1005 trbrf 101005     1500  -      -      -      ibm  -        0      0

!--- Output suppressed.

6. قم بتكوين PortFast لبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المنافذ التي تتصل بمحطات العمل أو الخوادم.

قم بإصدار الأمر التالي لتمكين ميزة STP PortFast:

Cat5500> (enable) set spantree portfast 4/1-20 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a

single host. Connecting

hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops.

Use with caution.

Spantree ports 4/1-20 fast start enabled.

ملاحظة: هذه الخطوة إختيارية، ولكنها ممارسة جيدة لتمكين بروتوكول STP PortFast على المنافذ المتصلة بمحطات العمل العادية أو الخوادم. لتفاصيل حول سبب تمكين PortFast، ارجع إلى هذا المستند:

- استخدام PortFast وأوامر أخرى لإصلاح تأخير اتصال بدء تشغيل محطة العمل

7. قم بتكوين واجهة VLAN على الوحدة النمطية للموجه لكل شبكة VLANs تريد توجيه حركة مرور البيانات بينها.

قم بالوصول إلى الوحدة النمطية للموجه من خلال إصدار الأمر session module#، حيث تكون module# هي المنفذ الذي توجد فيه الوحدة النمطية للموجه. في المثال، يقع إدارة التخزين القابل للنقل (RSM) في الفتحة 7، كما هو موضح هنا:

Cat5500> (enable) show module 7

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

7   7    1     Route Switch              WS-X5302            no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- --------------------

7                       00006591991

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

7   00-e0-1e-91-b5-08 to 00-e0-1e-91-b5-09 4.5    20.20      12.0(5)W5(12)

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

Router>

8. قم بتكوين كلمة مرور enable و telnet على الوحدة النمطية للموجه.

مرة أخرى، هذه الخطوة إختيارية، ولكن كلمة مرور برنامج Telnet مطلوبة إذا حاولت الوصول إلى الوحدة النمطية للموجه مباشرة مع برنامج Telnet وليس من خلال Supervisor Engine (محرك المشرف). أستخدم هذه المجموعة من الأوامر لتكوين كلمات المرور على الوحدة النمطية للموجه:

Router> enable

Router# configure terminal

!--- Enter the global configuration mode.

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# enable password cisco

!--- Set enable password.

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password cisco

!--- Set Telnet password.

Router(config-line)# end

Router#

05:22:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router#

9. قم بإنشاء واجهتي VLAN، وتخصيص عناوين IP لواجهات VLAN هذه، وتمكين التوجيه على الوحدة النمطية.

ملاحظة: هذه الخطوة هي مفتاح تكوين التوجيه بين شبكات VLAN.

ملاحظة: في الوحدة النمطية للموجه، تعد واجهات شبكة VLAN واجهات ظاهرية، ولكن يتم تكوينها كواجهات مادية.

قم بإصدار هذه المجموعة من الأوامر من وضع EXEC ذي الامتيازات:

Router# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Configure interface VLAN 1 and assign it an IP address. !--- An interface VLAN 1 is configured for management purposes only !--- so that you can establish a Telnet session or ping the switch !--- from the workstation.

Router(config)# interface vlan 1

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 10 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 10

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 20 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 20

Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# ip routing

!--- Enable routing protocol on the module. !--- The following two commands are optional; !--- they are only used if you have multiple routers in your network. !--- Depending on your network, you may want to use a different routing protocol.

Router(config)# router rip

Router(config-router)# network 10.0.0.0

Router(config-router)# network 172.16.0.0

Router(config-router)# Ctrl-Z

Router#

07:05:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router# write memory

!--- Save the configuration.

Building configuration...

Router#

عند هذه النقطة، وفقا لمخطط الشبكة، يتم إكمال التكوين بين شبكات VLAN.

10. ارجع إلى الوحدة النمطية Supervisor Engine (محرك المشرف) من خلال إصدار الأمر exit في موجه الأمر Router#:

Router# exit

Cat5500> (enable

مشكلة شائعة: عرض واجهة شبكة VLAN لأسفل/لأسفل

يشرح هذا القسم مشكلة مشتركة يواجهها العملاء عند محاولتهم تكوين واجهات VLAN على الوحدات النمطية لموجهات Catalyst 5500/5000 أو Catalyst 6500/6000 series (RSM، MSFC، RSFC).

يبلغ العملاء عن عدم قدرتهم على إختبار اتصال بعض أو جميع واجهات شبكات VLAN التي تم تكوينها على الوحدة النمطية للموجه. أيضا، لا يعرض حالتهم ك up/up عندما يصدر هم العرض قارن vlan vlan# أمر. وقد تأكدت من أنها لم تقم بتكوين أي إيقاف عمل على هذه الواجهات. ال VLAN فقط قارن أن يظهر بما أن up/up VLAN 1.

في هذه الحالة، إذا لم تظهر بعض واجهات شبكة VLAN أو كلها، فيجب عليك التحقق أولا من وجود أي منافذ نشطة على المحول لشبكات VLAN المعنية.

ملاحظة هامة: تكون واجهة شبكة VLAN على الوحدة النمطية للموجه up/up فقط إذا كان هناك منفذ واحد على الأقل تم تعيينه إلى شبكة VLAN هذه على المحول (بخلاف واجهة الموجه)، وأن المنفذ يكون متصلا. يستوفي منفذ تم تكوينه كخط اتصال أيضا متطلبات VLAN up/up هذه. إذا لم يتم الوفاء بهذا الشرط، فلن تظهر واجهة الموجه.

في الشبكة رسم بياني قسم، حذرت أن لا يربط أنت العمل إلى المادة حفازة 5500 مفتاح. عند هذه النقطة، إذا أصدرت أنت هذا مجموعة الأمر، أنت تلاحظ أن فقط قارن VLAN 1 يكون يظهر فوق/up، والآخران إلى أسفل:

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual down                  down

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual down                  down

Router# show interface vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 172.16.80.79/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:25:48, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:01:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router#

قارن VLAN 1 up/up، رغم أن على المفتاح، أنت لا يتلقى أي يربط ونشيط ميناء في VLAN 1. أنت تتلقى ميناء/قارن نشط في VLAN 1، ال sc0 قارن على المشرف وحدة نمطية. افتراضيا، ال sc0 قارن عضو من VLAN 1. أصدرت هذا أمر على المفتاح (مشرف محرك) أن يفحص ال sc0 قارن تشكيل:

Cat5500> (enable) show interface

sl0: flags=51 <UP ,POINTOPOINT ,RUNNING>

slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

sc0: flags=63 <UP ,BROADCAST ,RUNNING>

vlan 1 inet 172.16.80.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.80.255

Cat5500> (enable)

عند هذه النقطة، قم بتوصيل محطة العمل 1 على المنفذ 4/1 ومحطة العمل 2 على المنفذ 4/13. قم بإصدار الأمر show port 4/1 وshow port 4/13 على المحول للتأكد من أن هذه المنافذ تظهر الحالة كمتصلة:

Cat5500> (enable) show port 4/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/1                     connected  10         normal a-half  a-10 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable) show port 4/13

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/13                    connected  20         normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable)

الآن، login إلى المسحاج تخديد وحدة نمطية وفحص حالة القارن VLAN 10 و VLAN 20. يجب أن تراها كأنها أعلى/ أعلى. أصدرت هذا مجموعة الأمر أن يتحقق الحالة من ال VLAN قارن على المسحاج تخديد وحدة نمطية:

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

User Access Verification

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router> enable

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual up                    up

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual up                    up

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:46:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# exit

Cat5500> (enable)

التحقق من التكوين

يمكن إجراء العديد من إختبارات الاتصال للتحقق من التكوين الموضح في هذا المستند. في هذا القسم، تستخدم محطة العمل2 لتشغيل محطة العمل 1، وواجهة sc0 على المحول، وواجهات VLAN على الوحدة النمطية للموجه.

ملاحظة: تأكد من تعيين البوابات الافتراضية على محطات العمل لديك لتكون واجهات VLAN على الوحدة النمطية للموجه. وفقا للمخطط للشبكة، يتم تعيين العبارة الافتراضية على محطة العمل 1 على أنها 10.10.10.1، و10.10.11.1 لمحطة العمل 2.

الاختبار 1: إختبار الاتصال من محطة العمل 2 إلى محطة العمل 1

C:\> ipconfig

!--- This command is used to check the IP configuration on the !--- Windows 2000 workstation. Use the appropriate commands on the workstations !--- that you use.

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix  . :

IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.11.254

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.11.1

C:\> ping 10.10.10.254

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Ping statistics for 10.10.10.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  10ms, Average =  2ms

الاختبار 2: إختبار الاتصال من محطة العمل 2 إلى واجهة sc0 على Supervisor Engine (محرك المشرف)

C:\> ping 172.16.80.40

Pinging 172.16.80.40 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Ping statistics for 172.16.80.40:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

الاختبار 3: إختبار الاتصال من Workstation2 إلى شبكة VLAN 1 الخاصة بالواجهة على الوحدة النمطية للموجه

C:\> ping 172.16.80.79

Pinging 172.16.80.79 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.80.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

الاختبار 4: إختبار الاتصال من Workstation2 إلى شبكة VLAN 10 الخاصة بالواجهة على الوحدة النمطية للموجه

C:\> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

الاختبار 5: إختبار الاتصال من Workstation2 إلى شبكة VLAN 20 الخاصة بالواجهة على الوحدة النمطية للموجه

C:\> ping 10.10.11.1

Pinging 10.10.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.11.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

الملحق

تكوين الوحدة النمطية Supervisor Engine Module

Cat5500> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use show config all to show both default and non-default configurations.

...

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Tue Apr 10 2001, 09:09:54

!

#version 6.1(1)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$lx7B$WipkVnLnbYIfrBSqD2SN9.

set enablepass $2$6/eK$I3lDb2nnP7Fc9JKF3XwRW/

set prompt Cat5500>

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  Cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain cisco

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 10,20

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 172.16.80.40/255.255.255.0 172.16.80.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         172.16.80.79

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

clear boot system all

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor

!

#module 3 : 3-port 1000BaseX Ethernet

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 10   4/1-12

set vlan 20   4/13-20

set spantree portfast    4/1-20 enable

!

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 1-port Route Switch

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 : 48-port 10BaseT Ethernet

!

#module 12 : 2-port MM MIC FDDI

!

#module 13 empty

end

Cat5500> (enable)

تكوين RSM

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

process-max-time 200

!

interface Vlan1

ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan20

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Router#

معلومات ذات صلة

- تكوين الوحدة النمطية للموجه موجه لعائلة Catalyst 4000 (WS-X4232-L3) ونظرة عامة عليها

- استخدام PortFast وأوامر أخرى لإصلاح تأخير اتصال بدء تشغيل محطة العمل

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم الفني - Cisco Systems