المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

مثال الربط والتوجيه Catalyst 4908G-L3 VLAN

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

مهام التكوين العام

تكوين المحولات للإدارة

تكوين شبكات VLAN

يشكل EtherChannel

تكوين التوصيل والتوجيه

تكوين خطوط اتصال ISL بين المحولات

تكوين منافذ المحطة النهائية

حفظ تكوينات المحول

تكوينات الجهاز بالكامل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل للمادة حفازة 4908g-l3 مفتاح أن يساند تحشد مشترك VLANs وجسر VLANs بين عدة طبقة 2 (L2) مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قارئات هذا وثيقة ينبغي كنت على معرفة من المادة حفازة 4908g-l3 مفتاح:

- من وجهة نظر التكوين، فإن Catalyst 4908G-L3 هو موجه. وهو يستخدم واجهة تكوين Cisco IOS®، وبشكل افتراضي، تكون جميع الواجهات واجهات موجهة.

- لا يساند المادة حفازة 4908g-l3 عدة طبقة 2-direction بروتوكول، مثل VLAN trunking بروتوكول (VTP)، حركي trunking بروتوكول (DTP)، أو ميناء تراكم بروتوكول (PAgP) يوجد على آخر مادة حفازة مفتاح.

- في الإصدار 12.0(7)WX5(15d)، المادة حفازة 4908g-l3 لا يساند هذا:

- قوائم التحكم في الوصول إلى مستوى البيانات (الأمان): بمعنى آخر، لا يمكن تقييد حركة مرور بيانات المستخدم باستخدام قوائم الوصول إلى الإدخال أو الإخراج على واجهات الموجه. قوائم التحكم في الوصول لمستوى البيانات مدعومة الآن في الإصدار 12.0(10)W5(18e).

- التوصيل على الواجهات الفرعية 802.1q، أي، واجهة فرعية مع كلا من الأوامر عملية كبسلة dot1q وbridge-group n المطبقة: يتم دعم التوصيل على الواجهات الفرعية لارتباط InterSwitch (ISL). الربط على الواجهات الفرعية 802.1q مدعوم الآن في الإصدار 12.0(10)W5(18e).

- توجيه AppleTalk

- يتطفل أيسر، يعرف أيضا بفسحة بين دعامتين، يعكس أيسر، أسلوب مختلط

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموجه Catalyst 4908G-L3 Switch-router الذي يعمل بنظام التشغيل Cisco IOS 12.0(7)W5(15d)

- ثلاثة مادة حفازة 3512xl مفتاح أن يركض cisco ios 12.0(5.2)XU

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

مثال الربط والتوجيه Catalyst 4908G-L3 VLAN

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

في هذا مثال تشكيل، مادة حفازة 4908g-l3 نشرت مفتاح لإثنان غرض:

- مددت خمسة VLANs (VLAN 1، 10، 20، 30، و 40) عبر عدة طبقة 2 مفتاح: في هذه الحالة، ثلاثة مادة حفازة 3512xl

- قم بإجراء التوجيه بين شبكات VLAN ل IP وتبادل حزم الشبكة البينية (IPX) للسماح بالاتصال بين الأجهزة في شبكات VLAN المختلفة

in order to مددت VLANs عبر المفتاح، ال 3512xlS ربطت إلى ال 4908G-L3 من خلال شنطة خطوة وحركة مرور أن يصل على VLAN خاص من واحد 3512xl مفتاح، أي يكون جسرت على أن VLAN إلى الآخر مفتاح مع يجسر تشكيل أن يتبع عادي قاعدة يجسر. يستخدم إثنان من المحولات 3512XL قناة Gigabit EtherChannel للاتصال بالمحول 4908G-L3 switch. يستخدم المحول 3512XL الآخر إرتباط جيجابت إيثرنت أحادي.

من أجل دعم التوجيه بين شبكات VLAN، يتم تكوين التوجيه والربط المدمج (IRB) وواجهات الجسر الظاهرية (BVIs)، والتي تم تكوينها لتوجيه IP و IPX بين شبكات VLAN المختلفة.

يتم إرفاق المحطات الطرفية والخوادم بالمحولات Catalyst 3512XL switches. إن يحتاج أداة في واحد VLAN أن يربط إلى أداة في آخر VLAN، حركة مرور أرسلت إلى المادة حفازة 4908g-l3، وهو يوجه حركة مرور على ال BVI قارن.

في الحالة التي يكون فيها النشر جزءا من شبكة أكبر، يتم توجيه حركة مرور البيانات الموجهة لللب إلى شبكة فرعية إضافية (لا يتم إعتبار هذا التكوين هنا) من خلال اتصال بالمحول الأساسي أو الموجه.

يطبق هذا تشكيل إلى المفتاح:

- يتم تطبيق التكوين الأولي الأساسي.

- يتم تعيين عناوين IP والعبارات الافتراضية على المحولات للإدارة.

- ال VTP ثبتت أسلوب إلى شفاف، وال VLANs شكلت على المادة حفازة 3512xl مفتاح.

- شكلت gigabit EtherChannel خطوة بين المادة حفازة 4908g-l3 وال 3512xl-01 و 3512xl-02 مفتاح.

- شكلت يجسر، BVI قارن، و IP و IPX تحشد على المادة حفازة 4908g-l3.

- يتم تكوين خطوط اتصال ISL بين Catalyst 4908G-L3 والمحولات الثلاثة Catalyst 3512XL، ويتم تكوين الربط على الواجهات الفرعية لشنطة.

- هذه هي تعيينات IP و IPX لشبكة إلى شبكة VLAN:

VLAN

شبكة IP الفرعية

شبكة IPX

1

10.10.1.0/24

غير متوفر

10

10.10.10.0/24

1000

20

10.10.20.0/24

2000

30

10.10.30.0/24

3000

40

10.10.40.0/24

4000

- يتم تعيين شبكات VLAN الخاصة بالوصول، ويتم تمكين بروتوكول PortFast للشجرة المتفرعة على جميع واجهات الإيثرنت السريع للمحول Catalyst 3512XL.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- مهام التكوين العام

- تكوين المحولات للإدارة

- تكوين شبكات VLAN

- يشكل EtherChannel

- تكوين التوصيل والتوجيه

- تكوين خطوط اتصال ISL بين المحولات

- تكوين منافذ المحطة النهائية

- حفظ تكوينات المحول

- تكوينات الجهاز بالكامل

مهام التكوين العام

على المحولات المستندة إلى IOS من Cisco، مثل المحولات Catalyst 4908G-L3 و Catalyst 3512XL switches، يجب تطبيق هذا التكوين الأساسي على كل محول:

!-- The calendar set command does not apply to the Catalyst 3500XL switches.

Router#calendar set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#clock set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname 4908G-L3

4908G-L3(config)#clock timezone PST -8

4908G-L3(config)#clock calendar-valid

4908G-L3(config)#service timestamps log datetime localtime msec

4908G-L3(config)#service timestamps debug datetime localtime msec

4908G-L3(config)#enable password verysecret

4908G-L3(config)#line vty 0 4

4908G-L3(config-line)#password secret

4908G-L3(config-line)#exit

4908G-L3(config)#no logging console

4908G-L3(config)#^Z

4908G-L3#

ملاحظات:

- يحدد الأمر مجموعة التقويم الوقت والتاريخ في شريحة التقويم الداخلي للمحول. لا يطبق هذا أمر إلى المادة حفازة 3512xl مفتاح.

- يعين أمر مجموعة الساعة وقت وتاريخ لساعة المفتاح.

- يعين الأمر hostname اسم المضيف للمحول.

- يطلب الأمر الخاص بتقويم الساعة من المحول تعيين تاريخ الساعة ووقتها مع التاريخ والوقت المخزن في شريحة التقويم في إعادة التحميل التالية. لا يطبق هذا أمر إلى المادة حفازة 3548xl مفتاح.

- تساعد أوامر تصحيح الوقت للأختام الزمنية للخدمة وتصحيح أخطاء وقت التاريخ والوقت ل تصحيح أخطاء وقت الوقت المحددة في الإدارة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بواسطة وضع علامة الوقت ل syslog ومخرج تصحيح الأخطاء مع التاريخ والوقت الحاليين (إلى المللي ثانية).

- ال enable كلمة يعين أمر كلمة أن يدخل أسلوب ذو امتياز على المفتاح.

- يدخل الأمر line vty 0 4 في وضع تكوين الخط، لذلك يمكننا تحديد كلمة مرور لجلسات عمل Telnet الواردة على خطوط المحطة الطرفية الظاهرية (vty). على المادة حفازة 3512xl مفتاح، استعملت خط vty 0 15.

- الكلمة يعين أمر كلمة أن يدخل أسلوب عادي على المفتاح من خلال telnet جلسة على ال vty خط.

- لا يسمح الأمر no logging console برسائل syslog بأن تظهر على وحدة التحكم الطرفية؛ يتم إستخدام الأمر في هذه الأمثلة لتبسيط التقاط الشاشة.

تكوين المحولات للإدارة

على المادة حفازة 3512xl مفتاح، عنوان وقصير مدخل شكلت في VLAN 1 ل مفتاح إدارة. التقصير مدخل العنوان من ال BVI 1 قارن على المادة حفازة 4908g-l3؛ ال BVI قارن شكلت فيما بعد.

ملاحظة: لا يمكنك إستخدام Telnet إلى Catalyst 4908G-L3 حتى يتم تعيين عنوان IP إلى واجهة.

المحول Catalyst 3512XL-01:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface vlan 1

3512XL-01(config-if)#ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

3512XL-01(config-if)#management

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-01(config)#^Z

3512XL-01#

ملاحظات:

- يحدد الأمر ip default-gateway عنوان IP للعبارة الافتراضية لواجهة موجه الخطوة التالية. وهذا ضروري لأن المحول لا يشارك في توجيه IP وليس لديه معرفة بطبولوجيا الطبقة 3 (L3) من الشبكة.

- ال ip عنوان يستعمل ل التقصير مدخل 10.10.1.1، العنوان من ال BVI 1 قارن (يشكل فيما بعد في هذا مثال) على المادة حفازة 4908g-l3 مفتاح.

المحول Catalyst 3512XL-02:

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface vlan 1

3512XL-02(config-if)#ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

3512XL-02(config-if)#management

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-02(config)#^Z

3512XL-02#

مادة حفازة 3512xl-03:

3512XL-03#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-03(config)#interface vlan 1

3512XL-03(config-if)#ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

3512XL-03(config-if)#management

3512XL-03(config-if)#exit

3512XL-03(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-03(config)#^Z

3512XL-03#

تكوين شبكات VLAN

المادة حفازة 4908g-l3 لا يساند مفتاح VTP. في هذا مثال، المادة حفازة 3512xl مفتاح شكلت في VTP أسلوب شفاف لأن VTP مجال يستطيع لا يكون مددت عبر المادة حفازة 4908g-l3.

التشكيل نفسه على مادة حفازة 3512xl-01، 3512xl-02، و 3512xl-03:

3512XL-01#vlan database

3512XL-01(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

3512XL-01(vlan)#vlan 10 name Vlan10

VLAN 10 added:

Name: Vlan10

3512XL-01(vlan)#vlan 20 name Vlan20

VLAN 20 added:

Name: Vlan20

3512XL-01(vlan)#vlan 30 name Vlan30

VLAN 30 added:

Name: Vlan30

3512XL-01(vlan)#vlan 40 name Vlan40

VLAN 40 added:

Name: Vlan40

3512XL-01(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3512XL-01#

أنت يستطيع دققت ال VLAN تشكيل مع العرض vtp وضع وأبديت vlan أمر:

3512XL-01#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 9

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xF0 0xEA 0x28 0x34 0xA1 0xC6 0x2A 0xDE

Configuration last modified by 10.10.1.10 at 9-18-00 18:04:06

3512XL-01#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,

Gi0/1, Gi0/2

10   Vlan10                           active

20   Vlan20                           active

30   Vlan30                           active

40   Vlan40                           active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0

40   enet  100040     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   0      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

3512XL-01#

يشكل EtherChannel

يبدي هذا إنتاج كيف أن يشكل EtherChannel خطوة بين المادة حفازة 4908g-l3 والمادة حفازة 3512xl-01 و 3512xl-02 مفتاح. يربط قارن gig0/1 و gig0/2 على 3512xl-01 إلى قارن gig1 و gig2 على المادة حفازة 4908g-l3. يربط قارن gig0/1 و gig0/2 على 3512xl-02 إلى قارن gig3 و gig4 على المادة حفازة 4908g-l3.

in order to شكلت EtherChannel على المادة حفازة 4908g-l3، أنت ينبغي عينت القارن طبيعي إلى قارن منطقي (ميناء-channel) مع القناة-group أمر. على المادة حفازة 3512xl مفتاح، عينت القارن طبيعي إلى ميناء مجموعة. هناك ما من منطقي ميناء قناة قارن على المادة حفازة 3512xl.

مادة حفازة 4908g-l3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig1

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet1 added as member-1 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig2

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet2 added as member-2 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig3

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet3 added as member-1 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig4

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet4 added as member-2 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

ملاحظات:

- القارن port-channel يخلق أمر قارن منطقي؛ في هذا مثال، إثنان منطقي قناة قارن خلقت.

- القناة-group يضيف أمر القارن طبيعي إلى ال logical قناة قارن؛ القناة-مجموعة رقم يماثل ال port-channel قارن رقم.

أنت يستطيع دققت EtherChannel تشكيل مع العرض قارن port-channel أمر:

4908G-L3#show interface port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Half-duplex, Unknown Speed, Media type unknown, Force link-up

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

No. of active members in this channel: 2

Member 0 : GigabitEthernet1

Member 1 : GigabitEthernet2

Last input 00:00:25, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/300, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

489 packets input, 41461 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast

0 input packets with dribble condition detected

19 packets output, 8668 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4908G-L3#

ملاحظات:

- لاحظت أن العرض قارن ميناء-channel يبدي أمر الرقم من عضو نشط والواجهات خاص أن ينتسب إلى EtherChannel.

المحول Catalyst 3512XL-01:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig0/1

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface gig0/2

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

ملاحظات:

- مجموعة المنفذ يضيف أمر المنفذ المادي إلى مجموعة منفذ منطقي (EtherChannel).

أنت يستطيع دققت EtherChannel تشكيل مع العرض ميناء مجموعة أمر:

3512XL-01#show port group

Group  Interface              Transmit Distribution

-----  ---------------------  ---------------------

1  GigabitEthernet0/1     source address

1  GigabitEthernet0/2     source address

3512XL-01#

المحول Catalyst 3512XL-02:

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface gig0/1

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#interface gig0/2

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#^Z

3512XL-02#

أنت يستطيع دققت EtherChannel تشكيل مع العرض ميناء مجموعة أمر.

تكوين التوصيل والتوجيه

يبدي هذا إنتاج كيف أن يشكل المادة حفازة 4908g-l3 للربط والتوجيه. لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN)، يتم تحديد عملية جسر منفصلة، يتم تخصيص الواجهات لمجموعات الجسر في قسم تكوين خطوط اتصال ISL بين المحولات، لاحقا في هذا المثال. لأن التوجيه بين شبكات VLAN مطلوب، يجب تمكين التوجيه والربط المدمج (IRB) باستخدام أمر Bridge IRB.

وبالإضافة إلى ذلك، لتوجيه حركة مرور IP و IPX بين مجموعات الجسر المختلفة، يجب إنشاء واجهة افتراضية للجسر (BVI).

في القسم يشكل شنطة ISL بين مفتاح، ال VLAN subinterfaces على ال isl trunks ينتسب إلى ال مناسب جسر-groups أن يخلق وحيد طبقة 2 مجال ل كل VLAN، مع المراسل BVI أن يعمل كالمسحاج تخديد قارن في أن VLAN.

مادة حفازة 4908g-l3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#ipx routing

4908G-L3(config)#bridge irb

4908G-L3(config)#bridge 1 protocol ieee

4908G-L3(config)#bridge 1 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 10 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 20 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 20 route ip

4908G-L3(config)#bridge 20 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 30 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 30 route ip

4908G-L3(config)#bridge 30 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 40 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 40 route ip

4908G-L3(config)#bridge 40 route ipx

4908G-L3(config)#interface bvi 1

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 10

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 1000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 20

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 2000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 30

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 3000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 40

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 4000

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

ملاحظات:

- ال ipx تحشد يمكن أمر IPX تحشد على المادة حفازة 4908g-l3.

- يتيح أمر bridge irb التوجيه المتكامل والربط على الموجه، والذي يسمح لك بتوجيه حركة مرور البيانات داخل مجموعات الجسر.

- يقوم أمر الجسر number protocol IEEE بإنشاء عملية جسر تقوم بتشغيل شجرة IEEE المتفرعة.

- يسمح الأمر bridge number route ip بتوجيه حركة مرور IP بين واجهة رقم BVI والواجهات الأخرى IP على الموجه.

- يسمح الأمر bridge number route ipx لحركة مرور IPX بأن يتم توجيهها بين واجهة رقم BVI والواجهات الأخرى IPX على الموجه، لاحظ أن هذا الأمر يتم حذفه لعملية الجسر 1 [إدارة VLAN].

- القارن bvi number يخلق أمر جسر قارن ظاهري (BVI) أن يعمل كقارن L3 في الرقم جسر-مجموعة.

- يعين أمر ip address عنوان إلى ال BVI قارن.

- يعين أمر شبكة IPX رقم شبكة IPX لواجهة BVI، لاحظ أن BVI في شبكة VLAN الإدارية [BVI 1] لا يحتوي على رقم شبكة IPX معين.

يمكننا التحقق من تكوين الجسر لاحقا في هذا المثال، بعد تكوين إرتباطات خط اتصال ISL وإضافة الواجهات الفرعية لشنطة إلى مجموعات الجسر المناسبة.

تكوين خطوط اتصال ISL بين المحولات

يبدي هذا إنتاج كيف أن يشكل الشنطة خطوة بين المادة حفازة 4908g-l3 والمادة حفازة 3512xl مفتاح.

in order to شكلت trunking على المادة حفازة 4908g-l3، يتطلب هو الإضافة من subinterfaces تحت القارن رئيسي، واحد subinterface ل كل VLAN يبث على الشنطة. في هذا مثال، شكلت إثنان شنطة على ال منطقي ميناء قناة قارن، بينما الثالث شكلت على القارن طبيعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تكوين أوامر مجموعة الجسر ضمن الواجهات الفرعية للانضمام إلى كل واجهة فرعية لشبكة VLAN إلى مجموعة الجسر المناسبة، والتي تكمل تكوين الجسر والتوجيه الذي بدأ في قسم تكوين التوصيل والتوجيه الذي تم العثور عليه سابقا في هذا المثال.

مادة حفازة 4908g-l3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#^Z

4908G-L3#

ملاحظات:

- عينت in order to خلقت منطقي subinterfaces على القارن رئيسي، مثلا، قارن ميناء-channel 1، يتبع ب فترة (.) وال subinterface number، مثلا، قارن ميناء-channel 1.10. لا يجب أن يكون رقم الواجهة الفرعية/رقم شبكة VLAN/رقم مجموعة الجسر هو نفسه، ولكن هذا يجعل الإدارة أسهل.

- يعين العملية كبسلة isl vlan أمر العملية كبسلة نوع (ISL) وال VLAN أن يستلم على القارن الفرعي.

- لاحظ أن واجهات VLAN الفرعية لا يتم تعيين عنوان IP أو رقم شبكة IPX ولكن يتم إضافتها بدلا من ذلك إلى مجموعات الجسر باستخدام الأمر bridge-group number، والذي يسمح لكل شبكة VLAN بتspan جميع المحولات في الطبقة 2. تتضمن قسم تكوين التوصيل والتوجيه عناوين IP وأرقام شبكة IPX.

يمكنك التحقق من التكوين باستخدام أوامر show interface و show ip interface وshow ipx interface. على سبيل المثال، أستخدم هذه الأوامر للتحقق من التكوين على الواجهة الفرعية لقناة المنفذ 1.10 (VLAN 10) على إرتباط EtherChannel إلى Catalyst 3512XL-01 والمراسل BVI (BVI 10) لشبكة VLAN 10:

4908G-L3#show interface port-channel 1.10

Port-channel1.10 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 10.

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

4908G-L3#show ip interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

Internet address is 10.10.10.1/24

Broadcast address is 255.255.255.255

Address determined by setup command

MTU is 1500 bytes

Helper address is not set

Directed broadcast forwarding is disabled

Outgoing access list is not set

Inbound  access list is not set

Proxy ARP is enabled

Security level is default

Split horizon is enabled

ICMP redirects are always sent

ICMP unreachables are always sent

ICMP mask replies are never sent

IP fast switching is enabled

IP fast switching on the same interface is disabled

IP Null turbo vector

IP multicast fast switching is enabled

IP multicast distributed fast switching is disabled

Router Discovery is disabled

IP output packet accounting is disabled

IP access violation accounting is disabled

TCP/IP header compression is disabled

RTP/IP header compression is disabled

Probe proxy name replies are disabled

Policy routing is disabled

Network address translation is disabled

Web Cache Redirect is disabled

BGP Policy Mapping is disabled

4908G-L3#show ipx interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

IPX address is 1000.0030.78fe.a00b, NOVELL-ETHER [up]

Delay of this IPX network, in ticks is 2 throughput 0 link delay 0

IPXWAN processing not enabled on this interface.

IPX SAP update interval is 60 seconds

IPX type 20 propagation packet forwarding is disabled

Incoming access list is not set

Outgoing access list is not set

IPX helper access list is not set

SAP GNS processing enabled, delay 0 ms, output filter list is not set

SAP Input filter list is not set

SAP Output filter list is not set

SAP Router filter list is not set

Input filter list is not set

Output filter list is not set

Router filter list is not set

Netbios Input host access list is not set

Netbios Input bytes access list is not set

Netbios Output host access list is not set

Netbios Output bytes access list is not set

Updates each 60 seconds aging multiples RIP: 3 SAP: 3

SAP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 480 bytes

RIP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 432 bytes

RIP response delay is not set

IPX accounting is disabled

IPX fast switching is configured (disabled)

RIP packets received 0, RIP packets sent 19, 0 Throttled

RIP specific requests received 0, RIP specific replies sent 0

RIP general requests received 0, 0 ignored, RIP general replies sent 0

SAP packets received 0, SAP packets sent 5, 0 Throttled

SAP GNS packets received 0, SAP GNS replies sent 0

SAP GGS packets received 0, 0 ignored, SAP GGS replies sent 0

4908G-L3#

يمكنك التحقق من تكوين الجسر باستخدام الأمر show bridge group وshow arbre number. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك إستخدام الأمر show bridge لعرض جدول إعادة توجيه الجسر.

على المادة حفازة 3512xl مفتاح، التشكيل ال نفس على مادة حفازة 3512xl-01، 3512xl-02، و 3512xl-03. يتم تكوين روابط خطوط الاتصال على واجهات Gigabit Ethernet المناسبة. في حالة إرتباطات EtherChannel، يجب تطبيق تكوين trunking فقط على واجهة واحدة في مجموعة المنافذ. يتم تطبيق خط الاتصال تلقائيا على الواجهات الأخرى في المجموعة نفسها وتظهر في التكوين:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig 0/1

3512XL-01(config-if)#switchport mode trunk

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

ملاحظات:

- في حالة 3512XL-01 و 3512XL-02، عندما يتم تطبيق التكوين على واجهة واحدة في مجموعة القنوات، يتم تطبيق التكوين نفسه على الواجهة (الواجهات) الأخرى في المجموعة تلقائيا وتظهر في التكوين لكل واجهة.

- يقوم الأمر switchport mode trunk بتكوين الواجهة كمنفذ خط اتصال.

- ال 3500xl يستعمل مفتاح isl عملية كبسلة افتراضيا عندما أنت يمكن trunking، لذلك هناك ما من حاجة أن يعين العملية كبسلة في هذه الحالة.

يمكنك التحقق من التكوين باستخدام الأمر show interface switchport:

3512XL-01#show interface gig0/1 switchport

Name: Gi0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,10,20,30,40

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#

تكوين منافذ المحطة النهائية

الآن، عينت ميناء على المادة حفازة 3512xl مفتاح إلى VLANs ويجسر-شجرة portFast مكنت. يمكن تخصيص أي منفذ على أي من محولات 3512xl إلى أي من شبكات VLAN التي تم تكوينها.

يجب تعيين عنوان IP للمحطات الطرفية الموجودة في شبكة VLAN معينة في النطاق المرتبط بشبكة VLAN هذه ويجب إستخدام عنوان IP الخاص ب BVI على Catalyst 4908G-L3 لتلك الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) كبوابة افتراضية لها.

يبدي هذا إنتاج كيف أن يشكل قارن fast0/1 وسريع 0/2 في VLAN 10 ويمكن PortFast على القارن:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface fast0/1

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface fast0/2

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

يمكنك التحقق من التكوين باستخدام الأمر show interface switchport وأمر show spanning-tree interface:

3512XL-01#show interface fast0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: static access

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 10 (Vlan10)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: NONE

Pruning VLANs Enabled: NONE

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#show spanning-tree interface fast 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 10 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated bridge has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated port is 193, path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 1, received 73

The port is in the portfast mode

3512XL-01#

ملاحظات:

العرض قارن switchport يبدي أمر ال عملياتي أسلوب (ساكن إستاتيكي منفذ) وال منفذ أسلوب VLAN (10) من القارن.

يعرض الأمر show spanning-tree interface حالة الشجرة المتفرعة للمنفذ، ويشير إلى أن "المنفذ في وضع portfast".

حفظ تكوينات المحول

تأكد من حفظ التكوين الجاري تشغيله في ذاكرة NVRAM (تكوين بدء التشغيل) على جميع المحولات حتى يتم الاحتفاظ بالتكوين عبر إعادة التحميل.

مادة حفازة 4908g-l3:

4908G-L3#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

4908G-L3#

المحولات Catalyst 3512XL switches:

3512XL-01#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

3512XL-01#

تكوينات الجهاز بالكامل

هذه هي التكوينات الكاملة للأجهزة المستخدمة في هذا المثال:

- Catalyst 4908G-L3

- Catalyst 3512XL-01

- Catalyst 3512XL-02

- Catalyst 3512XL-03

Catalyst 4908G-L3

4908G-L3#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 14:09:14 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 14:09:15 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 4908G-L3

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

ipx routing 0030.78fe.a000

!-- Enables IRB to route between bridge groups.

bridge irb

!

!

!

!-- Creates a logical interface (1) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group

for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 10 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.10

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 10.

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel1.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel1.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel1.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

!-- Creates a logical interface (2) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel2

No ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- VLAN 1 configuration.

interface Port-channel2.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

interface Port-channel2.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel2.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel2.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel2.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface GigabitEthernet5.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

Interface GigabitEthernet5.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface GigabitEthernet5.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

!-- BVI 1 is an L3 interface for bridge-group 1 (VLAN 1).

interface BVI1

!-- The IP address assigned to bridge-group 1.

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

!-- BVI 10 is an L3 interface for bridge-group 10 (VLAN 10).

interface BVI10

!-- The IP address assigned to bridge-group 10.

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 10. ipx network 1000

!

!-- BVI 20 is a Layer 3 interface for bridge-group 20 (VLAN 20).

Interface BVI20

!-- IP address assigned to bridge-group 20.

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 20.

ipx network 2000!

!-- BVI 30 configuration.interface BVI30

ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 3000

!

!-- BVI 40 configuration.

interface BVI40

ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 4000

!

ip classless

!

!

!

!

!-- Applies IEEE Ethernet Spanning-Tree Protocol (STP) to bridge-group 1.

bridge 1 protocol ieee

!-- Allows IP traffic to be routed between the BVI 1 and other IP interfaces.

bridge 1 route ip

bridge 10 protocol ieee

bridge 10 route ip

!-- Allows IPX traffic to be routed between the BVI 10 and other IP interfaces.

bridge 10 route ipx

bridge 20 protocol ieee

bridge 20 route ip

bridge 20 route ipx

bridge 30 protocol ieee

bridge 30 route ip

bridge 30 route ipx

bridge 40 protocol ieee

bridge 40 route ip

bridge 40 route ipx

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

4908G-L3#

Catalyst 3512XL-01

3512XL-01#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-01

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk. switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02

3512XL-02#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-02

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

Interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

No ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03

3512xl-03#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:13:33 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 12:13:34 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512xl-03

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!

interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

Line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512xl-03#

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- يشكل EtherChannel على مادة حفازة 4908g-l3 مفتاح

- يشكل EtherChannel على مادة حفازة 3500xl مفتاح

- تكوين الربط على محولات Catalyst 4908G-L3 Switches

- يشكل VLAN شنطة على مادة حفازة 4908g-l3 مفتاح

- يشكل VTP، VLANs، و VLAN trunks على مادة حفازة 2900xl و 3500xl مفتاح

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems