المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الخطوة 1 - تحديد أدوار المحولات

الخطوة 2 - تجاوز الفشل

الخطوة 3 - التحقق من تجاوز الفشل

الخطوة 4 - إزالة المحول

الخطوة 5 - قم بوضع المحول البديل وتثبيته

الخطوة 6 - تكوين VSS والانضمام إليه

التحقق من الصحة

مشاكل مشتركة

VSL يبقى معطلا

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة:

المقدمة

يصف هذا وثيقة المفتاح إجراء إستبدال ل cisco مادة حفازة 4500 sery مفتاح أن يركض في الفعلي تحويل نظام (VSS) أسلوب.

المتطلبات الأساسية

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco VSS

- محول VSS النشط و VSS الاحتياطي

- إرتباط المحول الظاهري (VSL)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى WS-C4500X-32 مع الإصدار 03.05.01 من Cisco IOS®. ومع ذلك، يمكن تطبيق العملية نفسها على هيكل طراز 4500 باستخدام محرك Supervisor 7 (Sup7).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: توصي Cisco بإجراء التحويل إلى VSS في نافذة صيانة إن أمكن.

الخطوة 1 - تحديد أدوار المحولات

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد المحول الذي يجب إستبداله. في هذا المثال، يجب إستبدال المحول النشط (المحول 1). يوفر الأمر show switch virtual المعلومات النشطة والاحتياطية.

4500X-VSS#show switch virtual

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 1

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 1

Local switch operational role: Virtual Switch Active

Peer switch number           : 2

Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 2

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 2

Local switch operational role: Virtual Switch Standby

Peer switch number           : 1

Peer switch operational role : Virtual Switch Active

الخطوة 2 - تجاوز الفشل

الآن، أنت تفهم أي مفتاح نشط (مفتاح 1) وأي مفتاح في حالة الاستعداد (مفتاح 2). تتمثل الخطوة التالية في تجاوز مسؤوليات مستوى التحكم إلى المحول 2 حتى يمكنك التحضير لاستبدال المحول 1. يقوم الأمر redundancy force-switchover بتنفيذ العملية المطلوبة.

ملاحظة: يمكن أن يؤدي تجاوز فشل التكرار إلى توقف العمل اعتمادا على حالة التكرار في التشغيل. تحقق من أن هذه الخطوة تعيد تحميل النشاط الحالي بالكامل (المحول 1) لتمرير مسؤوليات التحكم إلى النظير (المحول 2).

4500X-VSS#redundancy force-switchover

This will reload the active unit and force switchover to standby[confirm]

Preparing for switchover..

*Mar  2 13:38:06.553: %SYS-5-SWITCHOVER: Switchover requested by Exec. Reason:

Stateful Switchover.

<Sun Mar  2 13:38:09 2014> Message from sysmgr: Reason Code:[3] Reset Reason:

Reset/Reload requested by [console]. [Reload command]

الخطوة 3 - التحقق من تجاوز الفشل

قبل إزالة المحول المعيب، يجب التحقق من فشل النظام بالكامل. دخلت in order to دققت التكرار دولة، العرض تكرار أمر.

4500X-VSS#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 week, 3 days, 22 hours, 37 minutes

Switchovers system experienced = 8

Standby failures = 0

Last switchover reason = user_forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover

Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 55 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst

4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M),

Version 03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_re

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

------------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minute

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software,

Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M),

Version 03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

في الإخراج، تظهر حالة البرنامج الحالية = وضع الاستعداد السريع أن النظام قد تم إستقراره وتمت مزامنته بالكامل في هذا الوقت. أنت يستطيع الآن باشرت الإزالة طبيعي من المفتاح.

الخطوة 4 - إزالة المحول

في هذا الوقت، يكون المحول الفاشل جاهزا للإزالة المادية. من المهم للغاية أن تدرك أنه إذا لم تكن طبقتك زائدة بالكامل عند الإزالة، فيمكنك الحفاظ على تأثير الخدمة. cisco يوصي أن يطبق أنت Multichassis EtherChannel (MEC) in order to ساعدت أن يضمن أن خطوة يبقى نشط.

ملاحظة: MEC هو EtherChannel مع ميناء أن ينهي على كلا مفتاح من ال VSS. ال VSS MEC يستطيع ربطت إلى أي شبكة عنصر أن يساند EtherChannel (مثل مضيف، نادل، مسحاج تخديد، أو مفتاح).

الخطوة 5 - قم بوضع المحول البديل وتثبيته

أنت ينبغي استعملت ال نفسه cisco ios صورة والترخيص سمة-set في الاستعداد هيكل ل هذا هيكل in order to بشكل صحيح تلاقيت الحالي VSS مجال. يتضمن هذا المثال تنزيل الإصدار 03.05.01 وتثبيته لمطابقة النظير الحالي. وبمجرد تثبيتها، يجب توصيل الارتباطات الفعلية في الموضع الدقيق للمحول الذي تم إستبداله ومن ثم يجب تمهيد المحول. يجب أن يأتي المحول الآن عبر الإنترنت بتكوين فارغ وفي حالة مستقلة نظرا لأنه لم يتم تكوينه كعضو في خدمة VSS حتى الآن.

الخطوة 6 - تكوين VSS والانضمام إليه

أنت ينبغي ثبتت ال VSS مجال والمفتاح رقم.

ملاحظة: هذه هي نفس المعلومات التي كان المحول السابق سيستخدمها. في هذا المثال، المجال هو 100 ورقم المحول هو 1.

4500X-VSS(config)#switch virtual domain 100

4500X-VSS(config-vs-domain)#switch 1

بعد ذلك أنت ينبغي setup الفعلي قارن و ميناء-channels أن يكون استعملت ل ال VSL خطوة.

4500X-VSS(config)# interface Port-channel 10

4500X-VSS(config-if)#switchport

4500X-VSS(config-if)#switch virtual link 1

4500X-VSS(config)# int range tenGigabitEthernet 1/1/15-16

4500X-VSS(config-if-range) channel-group 10 mode on

أخيرا، أنت ينبغي حولت المفتاح أسلوب من مستقل إلى ظاهري. وبمجرد إجراء هذا التكوين، تتم إعادة تحميل المحول.

4500X-VSS# switch convert mode virtual

عندما يتم المحول 1 إعادة تحميله، فإنه يكشف عن محول VSS النشط الحالي من رابط VSL ويزامن التكوين تلقائيا.

التحقق من الصحة

يجب أن تعود المحولات الخاصة بك الآن إلى نظام VSS إحتياطي بالكامل. يضمن الأمر show switch virtual أن يكون كل محول في الحالة الصحيحة. دخلت in order to دققت أن أنت back في حالة تبديل (SSO)، أو الساخن إستعداد حالة، آخر عرض أمر تكرار.

4500X-VSS#show switch virtual

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 2

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 2

Local switch operational role: Virtual Switch Active

Peer switch number           : 1

Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 1

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 1

Local switch operational role: Virtual Switch Standby

Peer switch number           : 2

Peer switch operational role : Virtual Switch Active

4500X-VSS#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 week, 4 days, 9 hours, 27 minutes

Switchovers system experienced = 8

Standby failures = 0

Last switchover reason = user_forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover

Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 1 hours, 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst 4500

L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version

03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_re

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

------------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 1 hours, 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst 4500

L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version

03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

مشاكل مشتركة

VSL يبقى معطلا

إن يبقى VSL أسفل أثناء واحد أو كلا من المفتاح أن ينهي تمهيد، أنت يستطيع دخلت مزدوج نشط حالة إن هناك ما من مزدوج كشف آلية نشط في مكان. يظل النظام نشطا مزدوج حتى يتم اكتشاف مشرف نظير (غالبا من خلال إظهار إرتباط VSL بعد تمهيد المحول). بمجرد اكتشاف حالة النشاط المزدوج، يتم وضع أحد المشرفين في وضع الاستعادة، ويوقف تشغيل جميع الواجهات المحلية في الهيكل الذي هو فيه. ما إن ال VSL استرجعت خطوة كليا، المفتاح/المشرف في إستعادة أسلوب ينبغي كنت أعدت بحيث هو يستطيع بشكل صحيح أعدت تفاوض كإستعداد في ال VSS.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دخلت in order to دققت ال VSL خطوة،:

4500X-VSS#show switch virtual link

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 2

VSL Status : UP

VSL Uptime : 11 hours, 53 minutes

VSL Control Link : Te2/1/1

VSL Encryption : Configured Mode - Off, Operational Mode - Off

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 1

VSL Status : UP

VSL Uptime : 11 hours, 53 minutes

VSL Control Link : Te1/1/1

VSL Encryption : Configured Mode - Off, Operational Mode - Off

لكي يعمل نظام VSS مع تكرار SSO، يجب أن تتوفر في نظام VSS الشروط التالية:

- إصدارات البرامج المتطابقة على كلا المحولين

- VSL تشكيل تناسق

في تسلسل بدء التشغيل، يرسل المحول الاحتياطي VSS معلومات المحول الظاهري من ملف startup-config إلى المحول النشط VSS.

يضمن المحول VSS Active switch تطابق هذه المعلومات بشكل صحيح على كلا المحولين:

- تبديل المجال الظاهري

- تبديل العقدة الظاهرية

- أولوية المحول (إختيارية)

- قناة منفذ VSL: معرف إرتباط المحول الظاهري

- منافذ VSL: رقم مجموعة القنوات، إيقاف التشغيل، إجمالي عدد منافذ VSL

معلومات ذات صلة:

- المحول Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS، الإصدار XE 3.5.0E و 15.2.1

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco