المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

تقنيات التجميع في حزم

أنواع منافذ Stackwise وكبلاتها واتصالاتها

أنواع الاتصال

اتصال نصف النطاق الترددي

إنشاء حزم Cisco Catalyst 3750 وإدارتها

أرقام أعضاء المكدّس

قيم الأولوية

كيف يمكنك تغيير قيمة الأولوية؟

الاختيار الأساسي للمكدس

كيف يتم إختيار المكدس بشكل أساسي؟

متى يتم إختيار المكدس بشكل أساسي؟

توافق المكونات المادية

توافق البرامج

إنشاء مكدّس محول من حزمتين مستقلتين

إنشاء مكدّس محول من حزمتين ثنائيتي الأعضاء

نصائح لإضافة محول كمحول ثانوي إلى المكدس

نصائح لإضافة محول كأساسي إلى المكدس

إزالة عضو من المكدّس

إضافة محول مزوّد إلى مكدّس محول

إزالة محول مزوّد من المكدّس

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الإجراء أن يخلق وأبقيت ال cisco مادة حفازة 3750 مفتاح كومة مع ال cisco StackWise سمة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

المعلومات الواردة في هذا المستند قائمة على المحولات ‪Cisco Catalyst 3750 Series Switches‬.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

تقنيات التجميع في حزم

يمكن تجميع محولات ‪Cisco Catalyst‬ في حزم باستخدام ميزتين مختلفتين.

ميزة ‪Cisco StackWise‬

الأجهزة/الوحدات النمطية المدعومة:

- المحولات ‪Cisco Catalyst 3750 Series Switches‬

- الوحدات النمطية ‪Cisco EtherSwitch Service Modules‬

مكدّس المحولات هي مجموعة من الوحدات النمطية ‪Cisco EtherSwitch service modules‬ أو محولات ‪Catalyst 3750 switches‬ متصلة من خلال منافذ ‪Cisco StackWise‬. حيث تتحكم إحدى وحدات Cisco EtherSwitch service modules النمطية وأحد محولات Catalyst 3750 switches في عملية تشغيل المكدس، ويطلق عليه اسم المكدس الأساسي. يتحول مؤشر LED الرئيسي في اللوحة الأمامية للمحول 3750 إلى اللون الأخضر عندما يصبح المحول رئيسيا في المكدس. يعد المكدس الأساسي والوحدات النمطية Cisco EtherSwitch service modules الأخرى أو محولات Catalyst 3750 switches في المكدس أعضاء في المكدس. يستخدم أعضاء المكدّس تقنية ‪Cisco StackWise‬ للتصرف والعمل معًا كنظام موحد. وتقدّم بروتوكولات الطبقتين الثانية والثالثة مكدّس المحولات الكاملة ككيان واحدة للشبكة.

يعد أساسي المكدس نقطة واحدة من الإدارة على مستوى المكدس. من أساسي المكدس، قم بتكوين ما يلي:

- الميزات (العامة) على مستوى النظام التي تنطبق على جميع أعضاء المكدّس

- الميزات على مستوى الواجهة لكل عضو في المكدّس

يتم تعريف مكدّس المحولات في الشبكة بواسطة معرّف الجسر الخاص بها، وإذا كانت مكدّس المحولات تعمل كجهاز من الطبقة الثالثة، فبواسطة عنوان MAC للموجّه الخاص بها. يحدد عنوان MAC الخاص بالمكدس الأساسي معرف الجسر وعنوان MAC للموجه. يتم تعريف كل عضو في المكدّس بشكل فريد برقم عضوية المكدّس الخاص به.

يصبح جميع أعضاء المكدس عناصر أساسية مؤهلة للمكدس. إذا أصبح أساسي المكدس غير متاح، فسيقوم باقي أعضاء المكدس بالمشاركة في انتخاب أساسي مكدس جديد من بينهم. تحدد مجموعة من العوامل أي وحدة نمطية من وحدات Cisco EtherSwitch service module النمطية أو أي محول من Catalyst 3750 switch سيتم انتخابه كمكدس أساسي.

ملاحظة: يمكن تجميع المحول Cisco 3750 switch في مكدس مع أي طراز آخر من محولات Cisco 3750 switches. تتوافق محولات Catalyst 3750 switches التي تعمل بنظام التشغيل Cisco IOS® ،الإصدار 12.2(25)SEB مع الوحدات النمطية Cisco EtherSwitch service modules التي تعمل بنظام Cisco IOS، الإصدار 12.2(25)EZ. يمكن أن تتواجد المحولات ‪Catalyst 3750 switches‬ والوحدات النمطية ‪Cisco EtherSwitch service modules‬ في مكدّس المحولات نفسها. ضمن مكدس المحولات هذه، يمكن أن يكون المحول Catalyst 3750 switch أو الوحدة النمطية Cisco EtherSwitch service module هو المكدس الأساسي.

ميزة ‪Cisco GigaStack‬

الأجهزة/الوحدات النمطية المدعومة:

1. المحولات ‪Cisco Catalyst 2900 XL switches‬

الوحدة النمطية ‪WS-X2931-XL module‬ لمحولات Catalyst 2900 XL switches

2. المحولات ‪Cisco Catalyst 2950 switches‬

3. المحولات ‪Cisco Catalyst 3500 XL switches‬

4. المحولات ‪Cisco Catalyst 3550 switches‬

تعمل ‪GigaStack GBIC‬ على إضافة كثافة المنفذ والاتصال عالي الأداء إلى المحولات الداعمة. وعند تثبيتها في محول داعم، تدعم ‪GigaStack GBIC‬ اتصالات Gigabit في مكدّس متتالية أو عملية تكوين من نقطة إلى نقطة. تتفاوض ‪GigaStack GBIC‬ تلقائيًا على الإعداد المزدوج لكل منفذ لرفع عرض النطاق الترددي للتكوين لديك إلى الحد الأقصى. ارجع إلى Cisco GigabitStack GBIC لتثبيت حزم Cisco GigabitStacks واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

أنواع منافذ Stackwise وكبلاتها واتصالاتها

المنافذ

هذه هي طريقة عرض اللوحة الخلفية لكل من ‪Cisco Catalyst 3750-24TS‬ و‪3750G-24T‬ و‪3750G-12S‬ و‪3750G-16TD‬ و‪3750-48TS‬:

عرض اللوحة الخلفية ل Cisco Catalyst 3750

م

الوصف

1

منافذ StackWise

2

منفذ وحدة التحكم RJ-45

3

مروحة العادم

4

موصل التيار المتردد (AC)

5

موصل نظام الطاقة المتكررة (RPS)

ملاحظة: يختلف موقع مروحة العادم وموصل طاقة التيار المتردد (AC) وموصل نظام الطاقة المتكررة (RPS) وعدد مراوح العادم باختلاف طرازات محولات Cisco Catalyst 3750 switches المختلفة.

الكبلات

لا تستخدم إلا الكبلات المعتمدة، ولا تقم بالتوصيل إلا بمعدّة مماثلة من Cisco. فقد تتلف المعدّة في حال توصيلها بكبلات أو معدّة أخرى غير معتمدة من Cisco.

الاتصال بمعدات Cisco المعتمدة

رقم جزء الكبل

الوصف

CAB-STACK-50CM

كبل تكديس Cisco StackWise مقاس 50 سم

CAB-STACK-1M

كبل تكديس Cisco StackWise مقاس 1 م

CAB-STACK-3M

كبل تكديس Cisco StackWise مقاس 3 م

أنواع الاتصال

اتصال النطاق الترددي الكامل

يوضّح الرسم التوضيحي التالي مثالاً لمكدّس من محولات Catalyst 3750 التي توفر اتصالات النطاق الترددي الكامل وكبلات StackWise المكررة:

حزمة من المحولات Catalyst 3750 switches

عندما يفشل كبل في مكان واحد، فإن المكدس يعمل مع اتصال نصف النطاق الترددي.

تشغيل المكدس مع اتصال نصف النطاق الترددي

للعثور على منافذ المكدّس التي يتم من خلالها توصيل المحولات بالمكدّس، قم بإصدار الأمر show switch stack-ports.

3750-Stk#show switch stack-ports

Switch #    Port 1       Port 2

--------    ------       ------

1          Ok           Ok

2          Ok           Ok

3          Ok           Ok

بدلاً من ذلك، وللعثور على المحول القريب على كل منفذ، قم بإصدار الأمر show switch neighbors.

3750-Stk# show switch neighbors

Switch #    Port 1       Port 2

--------    ------       ------

1         2            3

2         1            3

3         2            1

يوضّح الرسم التوضيحي التالي مكدّسًا من الوحدات النمطية Cisco EtherSwitch service modules والمحولات Catalyst 3750 switches يوفر النطاق الترددي الكامل والاتصالات المكررة:

حزمة من الوحدات النمطية Cisco EtherSwitch service modules والمحولات Catalyst 3750 switches

اتصال نصف النطاق الترددي

يوضّح الرسم التوضيحي التالي مثالاً لمكدّس من المحولات Catalyst 3750 switches باتصالات كبل StackWise غير مكتملة. يوفر هذا المكدس اتصالات نصف النطاق الترددي وليس لديه اتصالات مكررة:

مكدس من محولات Catalyst 3750 مع إتصالات كبلات StackWise غير المكتملة

عندما يفشل كبل في مكان واحد، يتم تقسيم المكدس إلى مكدسين.

يفشل الكبل في مكان واحد ويتم تقسيم المكدس

3750-Stk# show switch stack-ports

Switch #    Port 1       Port 2

--------    ------       ------

1          Ok          Down

2          Ok           Ok

3          Ok          Down

3750-Stk# show switch neighbors

Switch #    Port 1       Port 2

--------    ------       ------

1          2           None

2          1            3

3          2           None

إنشاء حزم Cisco Catalyst 3750 وإدارتها

في هذا القسم، تُقدّم لك المعلومات اللازمة لتكوين مكدّسات StackWise الموضحة في هذا المستند.

أرقام أعضاء المكدّس

يعرّف رقم عضو المكدّس (من 1 إلى 9) كل عضو في مكدّس المحولات. كما يحدد رقم العضو التكوين على مستوى الواجهة الذي يستخدمه عضو المكدّس. يمكنك عرض رقم عضو المكدّس إذا كنت تستخدم أمر وضع EXEC للمستخدم show switch.

3750-Stk>show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       secondary     0016.4748.dc80     5         Ready

*2       primary    0016.9d59.db00     1         Ready

يكون رقم عضو المكدّس الافتراضي لمحول 3750 هو 1. وعندما ينضم إلى مكدّس محول، يتغير رقم عضو المكدّس الافتراضي الخاص به إلى أقل رقم عضو متاح في المكدّس. لا يمكن أن يحصل أعضاء المكدّس في مكدّس المحولات نفسه على رقم عضو المكدّس نفسه. يحتفظ كل عضو في المكدّس، يشتمل على محول مستقل، برقم العضو الخاص به إلى أن تقوم بتغيير الرقم يدويًا أو ما لم يكن الرقم مستخدمًا بالفعل من قِبل عضو آخر في المكدّس.

كيف يمكنك تغيير رقم العضو يدويًا؟

1. انتقل إلى وضع التكوين العام.

2. قم بإصدار الأمر switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number .

3. ارجع إلى وضع EXEC ذي الامتيازات وأعِد تحميل العضو باستخدام الأمر reload slot current-stack-member-number.

4. بعد تمهيد العضو، قم بإصدار الأمر show switch للتحقّق من رقم عضو المكدّس. إذا كان الرقم مستخدمًا من قِبل عضو آخر في المكدّس، فسيقوم المحول بتحديد أقل رقم متاح في المكدّس.

إذا قمت بنقل عضو مكدّس إلى مكدّس محول مختلف، فلن يحتفظ عضو المكدّس برقمه إلا إذا لم يكن الرقم مستخدمًا بواسطة عضو آخر في المكدّس. وفي حال استخدامه بواسطة عضو آخر في المكدّس، فسيقوم المحول بتحديد أقل رقم متاح في المكدّس. يكون المحول قادرًا على الاحتفاظ برقم عضو المكدّس كمتغير بيئي. كما يمكنك إعادة ترقيم محول من المحول bootloade: باستخدام الأمر set SWITCH_NUMBER stack-member-number.

إذا قمت بدمج مكدسات المحولات، فستقوم المحولات التي تنضم إلى مكدس المحولات لمكدس محول أساسي جديد بتحديد أقل الأرقام المتاحة في المكدس.

قيم الأولوية

تؤدي زيادة قيمة الأولوية لعضو المكدس من أحتمالية إختياره كمكدس أساسي وإلى إحتفاظه برقم عضو المكدس الخاص به. يمكن أن تكون قيمة الأولوية من 1 إلى 15. قيمة الأولوية الافتراضية هي 1. يمكنك عرض قيمة الأولوية لعضو المكدّس باستخدام أمر وضع EXEC للمستخدم show switch.

3750-Stk>show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       secondary     0016.4748.dc80     1         Ready

*2       primary    0016.9d59.db00     5         Ready

توصي Cisco بتعيين أعلى قيمة أولوية للمحول الذي تفضل أن يكون المكدس الأساسي. وهذا يضمن إعادة إختيار المحول كمكدس أساسي في حال حدوث عملية إعادة إختيار.

كيف يمكنك تغيير قيمة الأولوية؟

- من وضع التكوين العام، قم بإصدار الأمر switch stack-member-number priority new-priority-value.

- من المطالبة switch: في bootloader (أداة تحميل التمهيد)، قم بإصدار الأمر set SWITCH_PRIORITY new-priority-value.

على الرغم من أن قيمة الأولوية تنطبق مباشرة على العضو، إلا أنها لا تؤثر على حالة المكدس الحالي الأساسي. تلعب قيمة الأولوية الجديدة دورا في إختيار أساسي المكدس التالي.

الاختيار الأساسي للمكدس

كيف يتم إختيار المكدس بشكل أساسي؟

تم تحديد هذه القواعد لتحديد الوحدة التي يتم إختيارها داخل المكدس على أنها الوحدة الأساسية. عند إضافة المحولات أو دمج المكدسات، يتم إختيار الأساسي استنادا إلى القواعد التالية، بالترتيب المحدد:

1. المحول الذي يحمل حاليا صفة المكدس الأساسية.

ملاحظة: عند دمج المكدسات، كان يتم إختيار المكدس الأساسي ليصبح المكدس الأساسي لأحد المكدسات المدمجة.

ملاحظة: عند تقسيم المكدس، يكون أساسي المكدس الخاص بالمكدس الأصلي هو المكدس الأساسي الخاص بالتقسيم الذي يقع فيه.

2. المحول صاحب أعلى قيمة أولوية لعضو المكدّس.

ملاحظة: توصي Cisco بتعيين أعلى قيمة أولوية للمحول الذي تفضل أن يكون المكدس الأساسي. وهذا يضمن إعادة إختيار المحول كمكدس أساسي في حال حدوث عملية إعادة إختيار.

3. المحول الذي يستخدم التكوين غير الافتراضي على مستوى الواجهة.

4. المحول صاحب الأولوية الأعلى للبرامج/المكوّنات المادية. يتم سرد إصدارات برامج المحول هذه من الأعلى أولوية إلى الأدنى:

1. برنامج صورة خدمات IP المشفّرة

2. برنامج صورة خدمات IP غير المشفّرة

3. برنامج صورة قاعدة IP المشفّرة

4. برنامج صورة قاعدة IP غير المشفّرة

ملاحظة: تستغرق المحولات التي تشغل صورة خدمات IP أو مشفرة وقتا أطول للتحميل من صورة قاعدة IP أو غير المشفرة. عند تشغيل مكدس محول بالكامل أو إعادة تعيينه، لا يشارك بعض أعضاء المكدس في الاختيار الأساسي للمكدس. وذلك نظرا لمشاركة أعضاء المكدس التي يتم تشغيلها في الإطار الزمني نفسه بزمن 20 ثانية في الاختيار الأساسي للمكدس وأن لدى هذه الأعضاء فرصة لتصبح بصفة أساسية للمكدس. لا يشارك أعضاء المكدّس التي يتم تشغيلها بعد الإطار الزمني بزمن 20 ثانية في هذع الاختيار الأولي وستصبح أعضاءً في المكدّس فقط. في بعض الأحيان، يمكن أن تصبح المحولات الأقل في أولوية البرامج هي المحولات الأساسية للمكدس، لكن يشارك جميع أعضاء المكدس في إعادة الاختيار الأساسية للمكدس.

5. المحول صاحب أطول وقت لتشغيل النظام.

6. المحول صاحب عنوان MAC الأدنى.

ملاحظة: لا تتأثر إعادة توجيه البيانات ضمن عملية إختيار المكدس الأساسية.

متى يتم إختيار المكدس بشكل أساسي؟

- عند إعادة تعيين مكدّس المحولات بأكمله^1

- عند إعادة تعيين المكدس الأساسي أو إيقاف تشغيله

ملاحظة: إذا قمت بإعادة ضبط المكدس الأساسي، فإنه سيقوم بإعادة ضبط المكدس بالكامل.

- عند إزالة أساسي المكدس من المكدس

- عند فشل محول المكدس الأساسي

- تتم زيادة عضوية مكدّس المحولات إذا قمت بإضافة مكدّسات محولات أو محولات مستقلة في حالة تشغيل.1

1 في ظل هذه الأحداث، يتمتع نهج المكدس الأساسي الحالي بفرصة أكبر لإعادة إختياره.

توافق المكونات المادية

تستخدم المحولات Cisco Catalyst 3750 series switches قوالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM) لتحسين موارد النظام لميزات محددة تعتمد على كيفية استخدام المحول في الشبكة. هناك إصداران من قوالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM): "سطح المكتب" و"المجمع". يدعم المحول ‪3750-12S switch‬ وحده كلا القالبين. بينما لا تدعم المحولات من الطرُز الأخرى من السلسلة 3750 إلا إصدار "سطح المكتب".

عندما يتكون مكدّس محول Cisco Catalyst 3750 switch من الطراز ‪3750-12S‬ والطرُز الأخرى، فتأكد من استخدام قالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM) بإصدار "سطح المكتب" فقط. فيما يلي مُخرَج من الأمر show switch عند وجود عدم تطابق في إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM):

3750-Stk# show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

------------------------------------------------------------

*2       primary    000a.fdfd.0100     5         Ready

4       Member     0003.fd63.9c00     5         SDM Mismatch

لتغيير قالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM) على طراز ‪3750-12S‬ إلى إصدار "سطح المكتب"، أكمل الخطوات التالية:

3750-Stk# conf t

3750-Stk(config)# sdm prefer routing desktop

3750-Stk(config)# exit

3750-Stk# reload

لمزيد من المعلومات حول قوالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM)، ارجع إلى تكوين قوالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM).

توافق البرامج

يتم تحديد توافق البرامج بين أعضاء المكدّس من خلال رقم "إصدار بروتوكول المكدّس". لعرض إصدار بروتوكول المكدّس في مكدّس المحولات لديك، يمكنك إصدار الأمر show platform stack manager all.

3750-Stk# show platform stack manager all

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       secondary     0016.4748.dc80     5         Ready

*2       primary    0016.9d59.db00     1         Ready

!--- part of output

Stack State Machine View

==============================================================

Switch   primary/   Mac Address          Version    Uptime   Current

Number   secondary                          (maj.min)            State

---------------------------------------------------------------------

1        secondary     0016.4748.dc80          1.11        8724    Ready

2        primary    0016.9d59.db00          1.11        8803    Ready

!--- rest of output elided

يكون للمحولات ذات إصدار برنامج Cisco IOS software نفسه نفس إصدار بروتوكول المكدّس. وتكون تلك المحولات متوافقة تمامًا، وتعمل جميع الميزات بشكل صحيح عبر مكدّس المحولات. تنضم المحولات ذات إصدار برنامج Cisco IOS software نفسه الخاص بالمكدس الأساسي فورا إلى مكدس المحولات. في حالة وجود عدم توافق، يقوم أعضاء المكدّس أصحاب الأداء الوظيفي الكامل بإنشاء رسالة نظام تصف سبب عدم التوافق في أعضاء المكدّس المحددة. يرسل أساسي المكدس الرسالة إلى جميع أعضاء المكدس.

من المحتمل أن يكون للمحولات ذات إصدارات برنامج Cisco IOS software المختلفة إصدارات مختلفة من بروتوكول المكدّس. تُعد المحولات ذات أرقام الإصدارات الرئيسية المختلفة غير متوافقة ولا يمكن أن توجد في مكدّس المحولات نفسه معًا.

3750-Stk# show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.c6f5.6000     1         Version Mismatch

*2       primary    0015.63f6.b700     15        Ready

3       Member    0015.c6c1.3000     5         Ready

أما المحولات ذات رقم الإصدار الرئيسي نفسه ولكن برقم إصدار ثانوي مختلف عن ذلك الخاص بنظام المكدس الأساسي فتعتبر متوافقة جزئيا. عند الاتصال بمكدّس محول، يدخل أحد المحولات المتوافقة جزئيًا في وضع عدم تطابق الإصدار (VM) ولا يمكنه الانضمام إلى المكدّس كعضو ذي أداء وظيفي كامل. يقوم البرنامج باكتشاف البرنامج غير المتطابق ويحاول ترقية المحول في وضع عدم تطابق الإصدار (VM) (أو الرجوع به إلى إصدار سابق) باستخدام صورة مكدّس المحولات أو باستخدام صورة ملف tar من ذاكرة Flash الخاصة بمكدّس المحولات. يستخدم البرنامج ميزات الترقية التلقائية (auto-upgrade) والمشورة التلقائية (auto-advise).

وتحدث الترقية التلقائية إذا كان إصدار البرنامج الذي يتم تشغيله على المكدس الأساسي متوافقا مع المحول في وضع عدم تطابق الإصدار (VM) وكان ملف tar للصورة الحالية متاحا مع أي من أعضاء المكدس. إذا لم يتوفر ملف tar للصورة الحالية، توصي ميزة المشورة التلقائية بتنزيل صورة متوافقة باستخدام الأوامر المطلوبة. لا تعمل ميزتا الترقية التلقائية والمشورة التلقائية إذا كان المحول الأساسي والمحول في وضع عدم تطابق الإصدار (VM) يشغلان مجموعات ميزات/مستويات تجميع حزم (خدمات IP وقاعدة IP) مختلفة، ولكن، من برنامج Cisco IOS Software الإصدار 12.2(35)SE، تعمل ميزة الترقية التلقائية على دعم الترقيات بين الصور المشفرة وغير المشفرة من مستوى تجميع الحزم نفسه.

ملاحظة: إذا لم تعمل الترقية التلقائية على المحول الذي يظهر خطأ عدم تطابق الإصدار، فاستخدم بروتوكول TFTP لترقية المحول يدويا.

إنشاء مكدّس محول من حزمتين مستقلتين

يوضّح هذا المثال كيفية إنشاء مكدّس محول من مكدّسين مستقلين.

1. يتم دمج المحول A والمحول B معًا لتكوين المكدّس.

يتم دمج المحول A والمحول B

و

المحول B

2. يتم إجراء عملية إختيار أساسية للمكدس بين المحول A والمحول B؛ ضع في الاعتبار أن المحول B هو الفائز.

3. يقوم المحول A بإعادة تحميل نفسه والانضمام إلى مكدس المحولات.

4. رقم عضو المكدس الخاص بالتغييرات في المحول A نظرا لأنه يتعارض مع المحول B. يختار المحول A أقل رقم مكدس متاح، وهو في هذه الحالة، الرقم "2".

تعارض المحول A والمحول B

إنشاء مكدّس محول من حزمتين ثنائيتي الأعضاء

يوضّح هذا المثال كيفية دمج حزمتي محول لتكوين مكدّس.

1. يتألف مكدس المحولات الأول من عضوين: المحول A والمحول B.

يتألف مكدس المحولات الأول من المحول A والمحول B

بينما يتكون مكدس المحولات الثاني من العضوين المحول C والمحول D مع إعتبار المحول C هو المكدس الأساسي.

بينما يتكون مكدس المحولات الثاني من المحول C والمحول D

2. عندما يتم دمج مكدسي المحول هذين معا، تحدث عملية إختيار النظام الأساسي للمكدس؛ فلنعتبر أن المحول B هو من فاز بالاختيار.

3. يحتفظ المحول A برقم عضو المكدس الخاص به.

4. وسيقوم المحول C والمحول D بعملية إعادة تحميل ذاتية والانضمام إلى المكدس باستخدام رقمي أعضاء المكدس الجديدين "3" و"4" على التوالي.

إعادة تحميل المحول C والمحول D والانضمام إلى المكدس الجديد

نصائح لإضافة محول كمحول ثانوي إلى المكدس

لإضافة محول، كمحول ثانوي، إلى مكدس، أكمل الخطوات التالية:

ملاحظة: تأكد من أن المحول الذي تضيفه إلى المكدس له نفس إصدار برنامج Cisco IOS الخاص بالمحولات الموجودة في المكدس. ارجع إلى ترقية Cisco IOS في محول catalyst 3750 switch.

1. قم بتغيير أولوية المحول المُراد إضافته إلى "1".

switch stack-member-number priority new-priority-value

ملاحظة: هذه الخطوة إختيارية، ولكنها تضمن حصول المحول على فرص أقل ليصبح مكدس أساسي في المستقبل.

2. قم بإيقاف تشغيل المحول المُراد إضافته.

3. تأكد من أن المكدس متصل بالكامل وبالتالي، عندما تقوم بتوصيل المحول الجديد، فسيكون المكدس على الأقل في وضع اتصال نصفي ولا يتم تقسيمه.

4. قم بتوصيل المحول الجديد بالمكدّس باستخدام منافذ StackWise.

5. قم بتشغيل المحول الذي تمت إضافته حديثًا.

6. بعد ظهور المحول الجديد، قم بإصدار الأمر show switch للتحقّق من عضوية المكدّس.

نصائح لإضافة محول كأساسي إلى المكدس

لإضافة محول، كمحول أساسي، إلى مكدس، أكمل الخطوات التالية:

ملاحظة:تأكد أن المحول الذي تضيفه إلى المكدس له نفس إصدار Cisco IOS الخاص بالمحولات الموجودة في المكدس. ارجع إلى ترقية البرنامج Catalyst 3750 Software في تكوين مكدس باستخدام واجهة سطر الأوامر لترقية Cisco IOS في محول catalyst 3750 switch.

قم بإصدار الأمر show switch، للحصول على قيمة الأولوية الخاصة بأعضاء المكدّس.

3750-Stk>show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       secondary     0016.4748.dc80     1         Ready

*2       primary    0016.9d59.db00     5         Ready

1. قم بتغيير قيمة أولوية المحول المُراد إضافته إلى قيمة أكبر من أعلى أولوية للمكدّس. في الرسم التوضيحي، يجب أن تكون قيمة الأولوية أكبر من "5".

switch stack-member-number priority new-priority-value

2. تأكد من أن المكدس متصل بالكامل وبالتالي، عندما تقوم بتوصيل المحول الجديد، فسيكون المكدس على الأقل في وضع اتصال نصفي ولا يتم تقسيمه.

3. قم بتوصيل منافذ StackWise للمحول بالمكدّس، والمحول الجديد قيد التشغيل.

4. تجري عملية إختيار المكدس الأساسي، ويتم إختيار المحول الجديد كمحول أساسي لأنه يحتوي على أعلى قيمة أولوية.

5. تقوم أعضاء المكدس السابقة بإعادة تمهيد ذاتية للانضمام إلى المكدس الجديد. بعد ظهور جميع الأعضاء، قم بإصدار الأمر show switch للتحقّق من عضوية المكدّس.

إزالة عضو من المكدّس

أكمل الخطوات التالية لإزالة عضو من المكدّس:

1. تأكد من أن المكدس متصل بالكامل وبالتالي، عندما تقوم بإزالة العضو، فسيكون المكدس على الأقل في وضع اتصال نصفي ولا يتم تقسيمه.

2. قم بإيقاف تشغيل العضو المُراد إزالته.

3. إذا كان العضو هو المكدس الأساسي، فسنجري عملية إختيار المكدس الأساسية، وإلا فلن تجري أي عملية إختيار.

4. قم بإزالة كبلات StackWise من العضو وأغلق حلقة المكدّس.

5. أصدر الأمر show switch للتحقُّق من عضوية المكدّس.

إضافة محول مزوّد إلى مكدّس محول

عند إضافة محول مزوّد إلى مكدّس المحولات، سيقوم المكدّس بتطبيق إما التكوين المزوّد أو التكوين الافتراضي عليه.

إذا قمت بإضافة محول مزوّد من نوع مختلف عن النوع المُحدد في التكوين المزوّد إلى مكدّس محول تم إيقاف تشغيله ثم قمت بتشغيل الطاقة، فإن مكدّس المحولات يرفض الأمر switch stack-member-number provision type global configuration (غير الصحيح الآن) في ملف تكوين بدء التشغيل. ضمن تهيئة المكدّس، يتم تنفيذ معلومات تكوين الواجهة غير الافتراضية في ملف تكوين بدء التشغيل للواجهات المزوّدة (والتي يُحتمل أن تكون من النوع الخاطئ). بناءً على مدى اختلاف نوع المحول الفعلي عن نوع المحول المزوّد مسبقًا، يتم رفض بعض الأوامر، ويتم قبول بعضها.

يمكنك استخدام ميزة التكوين دون اتصال بالإنترنت لتزويد (لإمداد تكوين إلى) محول جديد قبل انضمامه إلى مكدّس المحولات. يمكنك بشكل مسبق تكوين رقم عضو المكدّس ونوع المحول والواجهات المرتبطة بمحول التي لا تشكل جزءًا من المكدّس حاليًا. يُسمى التكوين الذي تقوم بإنشائه على مكدّس المحولات باسم التكوين المزوّد. ويُسمي المحول الذي تتم إضافته إلى مكدّس المحولات والذي يستقبل هذا التكوين باسم المحول المزوّد.

يمكنك إنشاء التكوين المزوّد يدويًا من خلال أمر التكوين العام switch stack-member-number provision type. كما يتم إنشاء التكوين المزوّد تلقائيًا عند إضافة محول إلى مكدّس محول تقوم بتشغيل Cisco IOS، الإصدار 12.2(20)SE أو الأحدث وعندما لا يوجد تكوين مزوّد.

عندما تقوم بتكوين الواجهات المرتبطة بمحول مزوّد، على سبيل المثال، كجزء من شبكة محلية افتراضية (VLAN)، فسيقبل مكدّس المحولات التكوين، وتظهر المعلومات في التكوين الجاري. تكون الواجهة المرتبطة بالمحول المزود غير نشطة، ولكنها تعمل كما لو تم إيقاف تشغيلها إداريا؛ ولا يقوم أمر تكوين الواجهة no shutdown بإعادتها إلى الخدمة النشطة. لا تظهر الواجهة المرتبطة بالمحول المزود في واجهة عرض الميزة المحددة، على سبيل المثال، لا تظهر في مخرج أمر EXEC للمستخدم show vlan

يحتفظ مكدّس المحولات بالتكوين المزوّد في التكوين الجاري، سواءً كان المحول المزوّد جزءًا من المكدّس أم لا. يمكنك حفظ التكوين المزوّد في ملف تكوين بدء التشغيل إذا قمت بإدخال أمر وضع EXEC المميّز copy running-config startup-config. يضمن ملف تكوين بدء التشغيل إمكانية إعادة تحميل مكدّس المحولات واستخدام المعلومات المحفوظة، سواء كان المحول المزوّد جزءًا من مكدّس المحولات أم لا

ملاحظة: لا يمكنك إستخدام أمر التكوين العام switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number على محول مزود. وإذا قمت بذلك، سيتم رفض الأمر.

إزالة محول مزوّد من المكدّس

إذا قام مكدّس محول بتشغيل برنامج Cisco IOS الإصدار ‪12.2(20)SE‬ أو إصدار أحدث وقمت أنت بإزالة محول مزوّد من مكدّس المحولات، فإن التكوين المرتبط بعضو المكدّس الذي تمت إزالته يبقى في التكوين الجاري كمعلومات مزوّدة. لحذف جميع معلومات التكوين المرتبطة بالمحول الذي تمت إزالته (عضو المكدّس الذي ترك المكدّس)، قم بتطبيق الأمر no switch provision في وضع التكوين العام.

في هذا المثال، تمت إزالة المحول رقم 2 من مكدّس. رقم الطراز الخاص بالمحول هو WS-C3750-48TS:

3750(config)# no switch 2 provision ws-c3750-48ts

3750(config)# exit

3750# write memory

ملاحظة: لتجنب إستلام رسالة خطأ، يجب عليك إزالة المحول المحدد من مكدس المحولات قبل إستخدام الصيغة no من هذا الأمر لحذف تكوين مزود.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى الأدوات والمعلومات الداخلية.

يدعم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) أوامر show معينة. استخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show.

- show switch - يعرض جميع المعلومات ذات الصلة بعضو المكدّس أو مكدّس المحولات.

- show platform stack manager all - يعرض المعلومات المتعلقة بإدارة المكدسات، والتي تتضمن إصدار بروتوكول المكدس وسجل محفوظات التغييرات في المكدس، وما إلى ذلك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

- debug platform stack manager sdp - يعرض رسائل تصحيح أخطاء بروتوكول اكتشاف المكدّسات (SDP).

- debug platform stack manager ssm - يعرض رسائل تصحيح أخطاء آلة حالة المكدّس.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين البرنامج Catalyst 3750 Switch Software، الإصدار ‪12.2(25)SEE‬

- دعم المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco