المحتويات

المقدمة

ما هو الحد الأقصى لعدد مجموعات HSRP المدعومة؟

ما هو الحد الأقصى لعدد واجهات HSRP المدعومة؟

إذا كنت بحاجة إلى أكثر من 16 واجهة تشغل HSRP، هل يمكنني إعادة إستخدام رقم مجموعة؟

كيف يتم تطبيق هذا الحد عند تشغيل HSRP على الواجهات المادية بدلا من تشغيله على واجهات VLAN؟

هل ينطبق هذا الحد على جميع صور البرامج؟

هل هذا التحديد هو نفسه كما هو الحال مع الأنظمة المستندة إلى Catalyst 6500/6000 Supervisor 2؟ هل ينطبق نفس الحل؟

هل يجب أن تكون معرفات مجموعة HSRP متصلة؟ هل هناك أي متطلبات أخرى؟

ما هو تأثير إستخدام معرف مجموعة HSRP نفسه على واجهات متعددة؟

كيف يبدو عنوان MAC ل HSRP؟

كنت قادرا على تكوين أكثر من 16 مجموعة HSRP على Catalyst 3550. قمت بترقية المحول من برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(11)EA1 إلى 12.1(13)EA1، ولا يمكنني الآن. ما الذي تغير؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يخاطب هذا وثيقة ال غالبا سؤال حول ساخن إستعداد بروتوكول مسحاج تخديد (HSRP) دعم مجموعة وتحديد على المادة حفازة 3550. لمزيد من المعلومات حول HSRP وأمثلة التكوين، ارجع إلى فهم مشاكل HSRP واستكشاف أخطائها وإصلاحها في شبكات محولات Catalyst.

س. ما هو الحد الأقصى لعدد مجموعات HSRP المدعومة؟

a. المادة حفازة 3550 يستطيع فقط ساندت حد أقصى 16 مجموعة رقم فريد.

س. ما هو الحد الأقصى لعدد واجهات HSRP المدعومة؟

ألف - يمكن إستخدام كل رقم من أرقام المجموعات الفريدة ال 16 بواسطة 16 واجهات متعاقبة للطبقة 3، مما يعطي حدا أقصى مجموعه 256 واجهات HSRP. العدد الإجمالي المستحسن هو 64، ولكن هذا الرقم يعتمد على بروتوكولات التوجيه والميزات التي تم تكوينها على المربع. إذا قمت بتكوين العديد من واجهات HSRP، فقد تتسبب في إرتفاع حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) على المحول إلى حد كبير، مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات جانبية غير متوقعة.

س. إذا كنت بحاجة إلى أكثر من 16 واجهة تشغل HSRP، هل يمكنني إعادة إستخدام رقم مجموعة؟

أ. نعم، ولكن نظرا لتصميم الأجهزة للطراز 3550، يتم تطبيق قواعد معينة. يمكنك إستخدام رقم مجموعة HSRP على أي مما يلي:

- واجهة واحدة من الطبقة الثالثة

- مجموعة من واجهات الطبقة 3 تكون معرفات شبكات VLAN الخاصة بها جميعها نفس مضاعف 16

- قائمة متتابعة من واجهات الطبقة 3 التي تكون معرفات شبكات VLAN الخاصة بها هي نفس مضاعف 16

على سبيل المثال، يمكنك إستخدام رقم المجموعة 1 على شبكات VLAN أرقام 16 و 17 و 18 و ... 31 ورقم المجموعة 2 على شبكات VLAN أرقام 32 و 33 و ... 47 وما إلى ذلك. إذا كان لديك 18 واجهة HSRP (شبكات VLAN من 1 إلى 18)، فيمكنك القيام بما يلي:

vlan 1-group 1

vlan 2-group 2

vlan 3-group 3

!--- Output suppressed.

vlan 15-group 15

vlan 16-group 16

لأن أنت بلغت الحد الأقصى 16 مجموعة رقم، القارن تالي ينبغي أعدت المجموعة 16، بما أن هم في ال نفسه يتعدد 16 ك VLAN 16:

vlan 17-group 16

vlan 18-group16

عندما يشكل أنت HSRP قارن لعدد كبير من VLANs، أنت ينبغي فعلت بعض تخطيط أن يعين ال HSRP مجموعة قارن أن يستعمل ل مدى VLANs. يحتوي جدول التكوين التالي على مجموعة HSRP واحدة لكل نطاق من ثماني شبكات محلية ظاهرية (VLANs)، بإجمالي 64 شبكة محلية ظاهرية (VLANs). هناك واجهتان لمجموعة HSRP لكل مضاعف من 16، للسماح بنطاق أوسع لشبكة VLAN.

نطاق VLAN

رقم واجهة مجموعة HSRP

يتعدد النطاق 16 الذي يمكن إستخدام واجهة مجموعة HSRP فيه

VLAN 1 - VLAN 8

1

1-16

VLAN 9 - VLAN 16

2

VLAN 17 - VLAN 24

3

17-32

VLAN 25 - VLAN 32

4

VLAN 33 - VLAN 40

5

33-48

VLAN 41 - VLAN 48

6

VLAN 49 - VLAN 56

7

49-64

VLAN 57 - VLAN 64

8

لمزيد من المعلومات حول هذا التحديد، ارجع إلى قسم فهم HSRP في تكوين HSRP.

س. كيف ينطبق هذا الحد عند تشغيل HSRP على الواجهات المادية بدلا من إستخدامه على واجهات VLAN؟

أ. ينطبق نفس الحد لواجهات VLAN عندما تستخدم الواجهات المادية. ل VLAN قارن، ال VLAN id يساوي ال VLAN رقم.

للواجهات الموجهة، يقوم المحول تلقائيا بتعيين معرف VLAN إلى الواجهة. يبدأ هذا المعرف عند أول شبكة VLAN متاحة أعلى من 1024. للتحقق من معرف شبكة VLAN الذي تم تعيينه لواجهة موجهة، قم بإصدار أمر show vlan internal use.

س. هل ينطبق هذا الحد على جميع صور البرامج؟

ج. نعم. ترجع هذه القيود إلى تصميم الأجهزة. مهما، يسمح إطلاق قبل cisco ios ® برمجية إطلاق 12.1(12c)EA1 أنت أن يشكل أكثر من 16 فريد HSRP مجموعة رقم. عند تكوين أكثر من 16 مجموعة HSRP ونشاطها في نفس الوقت، قد يواجه المستخدمون مشاكل في الاتصال في بعض شبكات VLAN. في cisco ios برمجية إطلاق 12.1(12c)EA1 وفيما بعد، لا يسمح محلل أنت أن يدخل هذا تشكيل، وهو يعرض هذا تحذير رسالة:

%More than 16 standby group entries not supported in this platform.

q. هل هذا التحديد هو نفسه كما هو الحال مع الأنظمة المستندة إلى Catalyst 6500/6000 Supervisor 2؟ هل ينطبق نفس الحل؟

أ. لا يمكن إستخدام ما يصل إلى 16 رقم مجموعة HSRP فريدة من نوعها في الأنظمة المستندة إلى المشرف 2 من Catalyst 6500/6000 Supervisor، ولكن يمكنك إستخدامها على أكبر عدد من الواجهات كما تريد. إذا احتجت إلى أكثر من 16 واجهة HSRP، فيمكنك إستخدام أرقام مجموعة HSRP نفسها على واجهات متعددة. كما يمكن أن يحتوي المادة حفازة 3550 على أكثر من 16 واجهة HSRP، ولكن لا يمكن إعادة إستخدام أرقام المجموعة على أي واجهة. يمكن إستخدام رقم المجموعة نفسه فقط على واجهة تكون معرفات شبكات VLAN الخاصة بها جميعها نفس مضاعف 16.

س. هل يجب أن تكون معرفات مجموعة HSRP متصلة؟ هل هناك أي متطلبات أخرى؟

أ. لا يجب أن تكون معرفات مجموعة HSRP متصلة. يمكنك إختيار أي معرفات مجموعات من 16 في نطاق معرف المجموعة المسموح به (0-255). ومع ذلك، يمكن إستخدام 16 معرف مجموعة فقط من هذا النطاق.

س. ما هي الآثار المترتبة على إستخدام معرف مجموعة HSRP نفسه على واجهات متعددة؟

أ. عند تحديد معرف مجموعة HSRP نفسه على واجهات متعددة، فإنها جميعا تشترك في عنوان MAC الظاهري نفسه ل HSRP. في معظم محولات LAN الحديثة، لا توجد مشاكل لأنها تحافظ على جدول عناوين MAC لكل شبكة VLAN. ومع ذلك، إذا كانت شبكتك تحتوي على محولات من جهات خارجية تحتفظ بجدول عناوين MAC على مستوى النظام بغض النظر عن شبكة VLAN، فقد تواجه مشاكل.

س. كيف يبدو عنوان MAC ل HSRP؟

أ. اشتق عنوان MAC ل HSRP من رقم المجموعة، ويبدو كما يلي:

0000.0c07.acXX

xx هو رقم مجموعة HSRP.

q. كنت قادرا على تكوين أكثر من 16 مجموعة HSRP على مادة حفازة 3550. قمت بترقية المحول من برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(11)EA1 إلى 12.1(13)EA1، ولا يمكنني الآن. ما الذي تغير؟

أ. إذا كان لديك أكثر من 16 مجموعة HSRP، فيمكنك تشغيل مشاكل الاتصال. لذلك، لا يمكن إجراء هذا التكوين كما هو الحال في برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 12.1(12c)EA1.

معلومات ذات صلة

- فهم واستكشاف مشكلات HSRP في شبكات مبدّلات Catalyst

- تكوين HSRP

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems