المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الإصدارات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - نيويورك

MGX 8220 FRSM - نيويورك

BPX 8600 - نيويورك

MC 3810 - نيويورك

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - جاكارتا

MGX 8220 FRSM - جاكارتا

BPX 8600 - جاكرتا

MC 3810 - جاكارتا

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إظهار الأوامر

الإصدار

شظايا

شتلم

dspdsx3lns

dspports

dspimageRP

دسبايماينفو

dspplpp

dspimagrpcnt

دسبيمالنكت

دسبيمالين

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة تشكيل معلومة ل كيف أن يربط إثنان BPX 8600 مفتاح مع شنطة نطاق ضيق. يحتوي كل محول BPX 8600 على مركز Edge MGX 8220 متصل كرف تغذية. يتم توصيل معدات أماكن عمل العميل (CPE) برف وحدة التغذية. يتم إنشاء مجموعة خطوط اتصال التجميع العكسية الأربعة T1 عبر ATM (IMA) بين وحدتي الخدمة MGX 8220 IMATM-8T3T1/B. يتم إنشاء خط اتصال T3 بين كل وحدة خدمة BPX 8600 BXM-T3 و MGX8220 IMATM-8T3T1/B ذات الصلة. يتم توصيل موجهات Cisco متعددة القنوات (MC) 3810 مع واجهات ترحيل الإطارات بكل وحدة نمطية من وحدات خدمة ترحيل الإطارات MGX 8220 (FRSM)-8T1. يتم تحقيق اتصال IP بين موجهات Cisco MC 3810 من خلال اتصال العمل البيني للشبكة (NIW). توفر وحدات الخدمة MGX 8220 FRSM-8T1 تحويل NIW. توفر محولات BPX 8600 وظيفة التحويل لهذا الاتصال.

ملاحظة: تم تصميم هذا المستند لمساعدتك في تكوين أجهزة Cisco. وهي ليست بديلا لتصميم الشبكة والتخطيط الملائمين اللذين يمكنك تحقيقهما مع مهندس مبيعات Cisco أو مهندس الأنظمة أو مدير الحسابات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المحولات BPX 8600

- مركزات Edge MGX 8220

- الموجهات MC 3810

- بطاقات MGX 8220 IMATM/B

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الإصدارات

تستند الإصدارات المستخدمة في هذا المستند إلى الإصدارات المتاحة بشكل عام ولا يقصد بها أن تكون متطلبات صارمة. اقرأ ملاحظات الإصدار القابلة للتطبيق للتحقق من أن الواجهات والتكوينات المطلوبة مدعومة على كل نظام من الأنظمة الأساسية.

- MC 3810

البرنامج - برنامج IOS® الإصدار 12.0(3) و 12.0(4)T من Cisco

الأجهزة—وحدة التحكم MC 3810 من Cisco مع واجهة خط الاتصال متعدد المستويات T1 (MFT)

- MGX 8220

يستخدم كل من مركزات Edge Cisco MGX 8220 نفس إصدار البرنامج الثابت من Cisco وتكوين الأجهزة.

البرنامج الثابت - الإصدار 5.0.14 من Cisco والإصدارات المناسبة من الأجهزة والبرامج الثابتة الخاصة بوحدة الخدمة على كل من MGX 822s.

الأجهزة—يتم إستخدام وحدة الخدمة Cisco IMATM طراز B ل IMA المتوافقة مع منتدى ATM. يتم إستخدام أربعة خطوط اتصال T1 بين وحدتي الخدمة IMATM 8T3T1/B على كل من مركزات Edge MGX 8220. تستخدم وحدات خدمة IMATM/B موصلات RJ48 لخطوط T1 وموصل محوري للخط T3. يتم توصيل المنفذ T3 على كل وحدة من وحدات الخدمة IMATM 8T3T1/B بمنفذ BXM-T3 الشخصي على محولات BPX 8600 switches. تستخدم الوحدة النمطية للخدمة FRSM-8T1 موصلات RJ48 وتتصل بواجهة MC 3810 MFT المقابلة.

- BPX 8600

يستخدم كل من محولات BPX 8600 نفس إصدار برنامج Cisco Switch software.

البرنامج—برنامج محول الإصدار 9.1.18 من Cisco والإصدارات المناسبة من أجهزة البطاقة والبرامج الثابتة كما هو محدد في ملاحظات الإصدار.

الأجهزة—يتم توصيل محول BPX 8600 برف وحدة التغذية MGX 8220 باستخدام مجموعة بطاقات واجهة الشبكة واسعة النطاق (BNI)-T3. تتصل مجموعة بطاقات BXM-T3 بالوحدة النمطية للخدمة MGX 8220 IMATM/B. تستخدم الوحدة النمطية للخدمة BXM-T3 موصلات كتلة رسائل الخدمة (SMB). تستخدم الوحدة النمطية لخدمة BNI-T3 موصلات محورية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

ملاحظة: قم بإجراء جميع الاتصالات المادية قبل إنشاء التكوينات.

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—نيويورك

- MGX 8220 FRSM — نيويورك

- بي بي إكس 8600—نيويورك

- ام سي 3810 — نيويورك

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B-Jakarta

- MGX 8220 FRSM—جاكارتا

- BPX 8600 — جاكارتا

- ام سي 3810 — جاكارتا

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - نيويورك

قم بإضافة البنود على بطاقة IMATM-8T3T1/B لتضمينها في التجميع العكسي عبر مجموعة ATM (IMA).

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

تحقق من كافة الخطوط ومسح التنبيهات قبل إضافة بنود إلى مجموعة IMA. يوصى باستخدام خطوط متصلة في مجموعة IMA. غير أنه غير مطلوب. يمكن أن تتكون مجموعة IMA من البنود 1 و 3 و 4 و 5.

ملاحظة: يجب أن تتطابق تهيئة الخط وترميز الخط للطراز T1s بين وحدتي خدمة IMATM/B.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

قم بإضافة مجموعة IMA وقم بتضمين كافة البنود المضافة في المجموعة.

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

حيث:

1

رقم مجموعة IMA - نطاقات القيمة من 1 إلى 8

2

نوع المنفذ—1- UNI، 2- NNI، 3- STI، 4- شبكات الاتصال الظاهرية UNI(STI في UNI)

1.2.3.4

قائمة الروابط- قائمة الروابط مفصولة بنقاط

1

الحد الأدنى لعدد الارتباطات - الحد الأدنى لعدد الارتباطات لتكوين المجموعة؛ تتراوح القيمة من 1 إلى 8. يجب أن يكون هذا الرقم هو نفسه في كل نهاية من مجموعة IMA.

إضافة مسار قناة لمجموعة IMA باستخدام الأمر addchrte. يقوم هذا الأمر بإنشاء قائمة خريطة معرف المسار الظاهري (VPI) على IMATM ويحدد الخلايا التي يتم توجيهها إلى مجموعة IMA. إذا تم تحديد مجموعة IMA واحدة وكان نطاق VPI الذي يتم إرساله من الأجهزة المرفقة (هنا، ال BPX 8600) غير معروف، فعندئذ حدد نطاق VPI بالكامل.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

حيث:

1

نطاق رقم—نطاقات قيمة من 1 إلى 128

1

رقم خط اتصال IMA — نطاقات القيمة من 1 إلى 8

0

الحد الأدنى. قيمة VPI—0-255 (UNI/VpTrkUNI)، 0-1023(STI)، 0-4095(NNI)

4095

الحد الأقصى. قيمة VPI—0-255 (UNI/VpTrkUNI)، 0-1023(STI)، 0-4095(NNI). في هذه الحالة، يكون نوع المنفذ NNI لذلك يتم إستخدام القيمة القصوى 4095.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

دققت أن ال IMATM-8T3T1/B ميناء حمولة تشويش تشكيل ال نفس في كلا طرفي ال IMA شنطة. تم تطوير تشويش الحمولة لضمان أن حمولة خلية ATM لا تشبه رأس خلية. بل إنها لا تشكل أهمية كبيرة إلا محليا. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون لكل جانب من واجهة ATM نفس قيمة تجزئة الحمولة، ولكن جميع واجهات ATM في الشبكة لا تتطلب التكوين نفسه.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM - نيويورك

تحقق من الخطوط الموجودة.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

قم بتمكين الخط المتصل بموجه 3810 متعدد القنوات.

ملاحظة: يجب أن تتطابق تهيئة الخط وترميز الخط للنقطة T1 بين الوحدة النمطية لخدمة ترحيل الإطارات (FRSM) و MC 3810.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

حيث:

1

رقم المنفذ—يتم قبول القيم التي تتراوح من 1 إلى 192 للطرازين T1 و 1-2481.

1

رقم البند- نطاقات القيمة من 1 إلى 8.

2

DS0 speed - 1 ل 56 ك، 2 ل 64 ك

1

فتحة البداية - فتحة الوقت الأولي في قاعدة واحدة

24

عدد الفتحات - عدد الفتحات الزمنية ل DS0 المخصصة ل

1

نوع المنفذ-قيم 1-3، 1=ترحيل الإطارات، 2=FUNI mode-1a، 3=frForward

قم بتكوين المنفذ المنطقي لاستخدام إشارات واجهة الإدارة المحلية (LMI). يستخدم هذا المثال StrataLMI مع تمكين التحديثات غير المتزامنة وتعطيل LMI المحسن.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

رقم المنفذ—يتم قبول القيم التي تتراوح من 1 إلى 192 للطرازين T1 و 1-2481.

S

إرسال إشارات LMI— (N)One (S)trataLMI AU-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANI dn-AnnexDNNI. يجب مطابقة LMI على MC3810.

2

ASYN UPD/UFS—(UPD = حالة التحديث، UFS = الحالة الكاملة غير المرغوب فيها) (n أو 1) = كلا الفرقتين، (y أو 2) = UPD en، 3 = UFS en، 4 = كلا النوعين

ن

تعطيل LMI المحسن—(N أو N) (Y أو Y) enable

عرض تكوين المنفذ المنطقي والتحقق من صحته.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

قم الآن بإضافة الاتصال، وتمكين وظيفة ربط الشبكة.

ملاحظة: لا يتم تحسين قيم الاتصال ويتم إستخدامها على سبيل المثال فقط.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

حيث:

1

رقم القناة - نطاقات القيمة من 16 إلى 1015

100

رقم المنفذ—يتم قبول نطاقات قيم من 1 إلى 192 للطرازين T1 و 1-2481

1

عدد DLCI — نطاقات القيمة من 0 إلى 1023. يجب مطابقة DLCI على MC3810.

1536000

معدل الالتزام—0-1536000 بت في الثانية للطراز T1؛ 0-2048000 بت في الثانية للطراز E1

1

نوع الشاشة—قيم 1-5، 1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 - نيويورك

قم بإضافة MGX 8220 كرف وحدة تغذية إلى المحول BPX 8600 switch باستخدام الأمر addShelf. قبل إضافة الرف إلى المحول، قم بتنشيط خط اتصال T3 باستخدام الأمر uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

تحقق من خط الاتصال ومسح أي تنبيهات قبل إصدار الأمر addShelf.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

قم الآن بتنشيط خط اتصال T3 على BXM-T3 إلى MGX 8220 IMATM/B باستخدام الأمر uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

معدل الإرسال الافتراضي لشنطة T3 على محول BPX هو 96000 خلية في الثانية (CPS). قم بتقليل قيمة معدل الإرسال لهذا خط الاتصال لمطابقة القيمة إلى قيمة أربعة T1s باستخدام الأمر cnftrk. يتم تقريب القيمة بواسطة المحول.

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

ملاحظة: خط الاتصال المرقم 1.4 في تنبيه لأن الجانب البعيد من خط الاتصال لم يتم تنشيطه. يذهب الشنطة من التنبيه إلى مسح ok فقط عندما كلا جانب من الشنطة تم تنشيطه.

MC 3810 - نيويورك

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - جاكارتا

يكون تكوين وحدة الخدمة MGX 8220 IMATM/B مطابقا لتكوين MGX 8220 IMATM/B لنيويورك. كرر الخطوات المدرجة لهذا التكوين لتكوين IMATM/B.

MGX 8220 FRSM - جاكارتا

يكون تكوين الوحدة النمطية لخدمة MGX 8220 FRSM مطابق لتكوين MGX 8220 FRSM في نيويورك. كرر الخطوات المدرجة في هذا التكوين لتكوين FRSM.

BPX 8600 - جاكرتا

إضافة MGX 8220 كرف وحدة تغذية إلى المحول BPX 8600 switch. قم بتنشيط خط اتصال BXM-T3، كما هو مذكور في هذا المستند، ل BPX 8600 في نيويورك. شكلت أيضا، ال transmit معدل ل BXM-T3 شنطة in order to طابقت الآخر نهاية الشنطة.

قم بإضافة خط الاتصال بين العقد باستخدام الأمر addtrk. يتم تنفيذ هذا الأمر في إحدى العقد التي تنهي خط الاتصال. يجب أن يكون خط الاتصال خاليا من الإنذارات الرئيسية قبل أن تتمكن من إضافته.

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

أضفت الآن التوصيل على ال BPX 8600 مفتاح مع الإضافة أمر.

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

تحقق من الاتصال الذي تمت إضافته:

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 - جاكارتا

كما أن تكوين وحدة التحكم MC 3810 مطابق أيضا لوحدة التحكم MC 3810 في نيويورك. كرر الخطوات المدرجة لهذا التكوين لتكوين IMATM/B.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

إظهار الأوامر

ملخص الأمر:

- الإصدار

- شظايا

- شتلم

- dspdsx3lns

- dspports

- dspimageRP

- دسبايماينفو

- dspplpp

- دسبيمالنكت

- دسبيمالين

الإصدار

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

شظايا

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

شتلم

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspports

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimageRP

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

دسبايماينفو

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagrpcnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

دسبيمالنكت

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

دسبيمالين

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

معلومات ذات صلة

- تكوين عينة AUSM-8T1/B-to-3620 IMA

- دليل إلى الأسماء والألوان الجديدة لمنتجات تحويل شبكات WAN