المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعرض هذا التكوين عينة من موجه خط المشترك الرقمي (DSL) من Cisco 827 المتصل بمجموعة وصول خط المشترك الرقمي (DSLAM) من Cisco 6130 والمنهي على مركز الوصول العالمي (UAC) Cisco 6400.

تم تكوين Cisco 827 كما يلي:

- مع الربط والتوجيه المدمج (IRB)

- إستخدام التضمين

- مع شبكة عنوان ترجمة (NAT)

- كخادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) الذي سيقوم بتأجير عناوين IP لعملاء إيثرنت المحليين الخاص به

يتم تكوين Cisco 6400 باستخدام IRB.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- برنامج IOS® الإصدار 12.1(1)XB من Cisco 827-4V Customer Premises Equipment (CPE)

- برنامج IOS لمعالج التوجيه لعقدة UAC-Node (NRP) الإصدار 12.0(7)DC من Cisco

- برنامج IOS المعالج Cisco 6400 UAC-Node Switch Processor (NSP) الإصدار 12.0(4)DB

- برنامج DSLAM-NI2 IOS الإصدار 12.1(1)DA من Cisco

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

- Cisco 827

- Cisco Access 6400 NRP

Cisco 827

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

!

ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco Access 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

للتأكد من إمكانية اتصال العملاء اللاسلكيين فيما بينهم، قم بتكوين الأمر bridge-group 1 على واجهة الراديو.

عندما يتم إصدار الأمر bridge-group 1 على واجهة الراديو، يتم إصدار هذه الأوامر تلقائيا:

- التحكم في حلقة المشترك-المجموعة 1

- بروتوكول مجموعة الأجهزة اللاسلكية 1 المعطلة

- مجموعة جسور 1 كتلة غير معروفة المصدر

لا تعجز هذا أمر. هذه الأوامر مطلوبة لحصول الاتصال اللاسلكي. في حالة تعطيل هذه الأوامر، قد يتعذر على العملاء اللاسلكيين الاتصال ببعضهم البعض.

أيضا، إذا لم يتم تكوين الأمر bridge-group لشبكة VLAN، فلن يتمكن العملاء اللاسلكي من الحصول على عنوان IP من خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) على أحد شبكات VLAN.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- معلومات دعم تقنية DSL من Cisco

- معلومات دعم منتج DSL من Cisco

- الدعم الفني - Cisco Systems