المحتويات

المقدمة

طوبولوجيا

القيود في إصدارات برنامج Cisco NX-OS

برنامج NX-OS، الإصدار 5.2(8) من Cisco

برنامج NX-OS الإصدارات الأقدم من 5.2(6) من Cisco

الاختبار 1: محاكاة بطيئة للمنفذ مع تأخير R_RDY قدره 1500000us (1.5 ثانية)

RTP-SAN-23-02-9148 FC1/13 - منفذ متصل بالمرسل

عدادات الواجهة - FC1/13

إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية - FC1/13

إظهار تدفق حزم الأجهزة الداخلي - FC1/13

إظهار سبب إسقاط حزمة الأجهزة الداخلية - FC1/13

إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة - FC1/13

show logging on error-stats - FC1/13

show logging on board flow-control timeout-drop - FC1/13

إظهار أحداث بيانات اعتماد العملية - خسارة الائتمان - FC1/13

عرض الائتمان الداخلي للنظام SNMP غير المتاح - FC1/13

slot 1 عرض إحصائيات منفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة 13

slot 1 عرض الأجهزة الداخلية fc-mac port 13 إحصائيات الخطأ

slot 1 عرض منفذ معلومات ائتمان داخلي صلب 13

slot 1 show port-config داخلي link-events

RTP-SAN-23-02-9148 FC1/25 - منفذ متصل بجهاز إستنزاف بطيء

عدادات الواجهة - FC1/25

إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية - FC1/25

إظهار تدفق حزم الأجهزة الداخلي - FC1/25

إظهار سبب إسقاط حزمة الأجهزة الداخلية - FC1/25

إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة - FC1/25

show logging on error-stats - FC1/25

show logging on board flow-control timeout-drop - FC1/25

إظهار أحداث بيانات اعتماد العملية - خسارة الائتمان - FC1/25

عرض الائتمان الداخلي للنظام SNMP غير المتاح - FC1/25

فتحة 1 إظهار إحصائيات منفذ 25 الداخلي للأجهزة المزود بتقنية FC-MAC

فتحة 1 إظهار منافذ FC-MAC الداخلية للأجهزة 25 لإحصائيات الأخطاء

slot 1 عرض منفذ معلومات ائتمان داخلي صلب 25

slot 1 show port-config داخلي link-events

الاختبار 2: Port-monitor - محاكاة بطيئة للمنفذ مع تأخير R_RDY قدره 1500000us (1.5 ثانية)

نهج إستنزاف بطيء افتراضي

إنشاء نهج

إختبار إعادة التشغيل

عرض سجل إدارة العتبة

الملحق

تعريفات العداد

FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT

FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP

نقل نقل ائتمان B2B من صفر

تلقي انتقالات ائتمان B2B من صفر

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0

FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx - x هو 0 أو 1

FCP_CNTR_LRR_IN

FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

معلومات المحكم MDS9148

أوامر MDS 9148 للحزم الموضوعة في قائمة الانتظار

مجموعة الأوامر الصادرة

المقدمة

يصف هذا المستند الأوامر والعدادات التي تزيد على محول البنية متعددة الطبقات Cisco MDS 9148 باستخدام جهاز يمنع إشارات R_RDY من المحول. يسمى هذا عادة بجهاز إستنزاف بطيء. كما يعرف MDS 9148 باسم صابر.

تم إجراء اختبارين:

1. محاكاة المنفذ البطيء مع تأخير R_RDY البالغ 1500000us (1.5 ثانية)

2. Port-Monitor - محاكاة بطيئة للمنفذ مع تأخير R_RDY بقيمة 1500000us (1.5 ثانية)

ملاحظات:

أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم "أداة مترجم الإخراج" لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

طوبولوجيا

جميع المنافذ بسرعة 4 جيجابت في الثانية.

Single MDS 9148 switch running NX-OS 5.2(8)

172.18.121.30

Agilent 103/3--fc1/13 rtp-san-23-02-9148  fc1/25--Agilent 103/2

fcid 0xe20200               NX-OS 5.2(8)                           fcid 0xe20300

Traffic------------------------------------------------------> slow drain device

rtp-san-23-02-9148# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/

tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2012, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

BIOS:      version 1.0.19

loader:    version N/A

kickstart: version 5.2(8)

system:    version 5.2(8)

BIOS compile time:       02/01/10

kickstart image file is: bootflash:///m9100-s3ek9-kickstart-mz.5.2.8.bin

kickstart compile time:  12/25/2020 12:00:00 [12/07/2012 19:48:00]

system image file is:    bootflash:///m9100-s3ek9-mz.5.2.8.bin

system compile time:     11/9/2012 11:00:00 [12/07/2012 20:47:26]

Hardware

cisco MDS 9148 FC (1 Slot) Chassis ("1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3")

Motorola, e500v2  with 1036300 kB of memory.

Processor Board ID JAF1406ASTK

Device name: rtp-san-23-02-9148

bootflash:    1023120 kB

Kernel uptime is 4 day(s), 23 hour(s), 10 minute(s), 33 second(s)

Last reset at 26277 usecs after  Fri Jan  4 20:08:48 2013

Reason: Reset due to upgrade

System version: 5.2(1)

Service:

rtp-san-23-02-9148#

القيود في إصدارات برنامج Cisco NX-OS

برنامج NX-OS، الإصدار 5.2(8) من Cisco

لا تعمل هذه الأوامر. راجع Cisco Bug id CSCud98114، "MDS9148 -show logging on board flow-control request-timeout - syntax err." تم إصلاح هذا الخطأ في برنامج Cisco NX-OS، الإصدار 6.2(1) والإصدارات الأحدث.

- show logging on board flow-control request-timeout

- show logging on board flow-control pause count

- show logging on board flow-control pause-events

- show logging on board flow-control timeout - يعمل هذا الأمر ولكنه يرجع خطأ في بناء الجملة.

يتم سرد هذه العدادات في عدادات FC-MAC، ولكن لا تظهر في حالات خطأ تسجيل الفشل (OBFL) على اللوحة. راجع معرف الخطأ من Cisco CSCud93587، "MDS9148 OBFL لا يحتوي على FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO." لم يتم حل هذا الخطأ بعد.

- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

لا تحتوي سياسة مراقبة منفذ التصريف البطيء على tx-credit-not-available. إذا حاولت تكوين هذا العداد، تظهر رسالة الخطأ "هذا العداد غير مدعوم على هذا النظام الأساسي". لا يتم إرسال أي إختبارات لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)، ولا يقوم الأمر show system internal snmp credit-not-available بإرجاع أي شيء.

برنامج NX-OS الإصدارات الأقدم من 5.2(6) من Cisco

لم يتم إنشاء هذه العدادات. راجع معرف الخطأ من Cisco CSCts04123، "دعم بطيء لاستخراج أتلانتس/سابر". تم إصلاح هذا الخطأ في برنامج Cisco NX-OS، الإصدار 5.2(6) والإصدارات الأحدث.

- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

الاختبار 1: محاكاة بطيئة للمنفذ مع تأخير R_RDY قدره 1500000us (1.5 ثانية)

هذا هو الإجراء الخاص باختبار محاكاة المنفذ البطيء مع تأخير R_RDY بقيمة 1500000us (1.5 ثانية).

FC1/13 هو المنفذ المتصل بالمرسل، و FC1/25 هو المنفذ المتصل بجهاز إستنزاف بطيء

تم تشغيل إختبار واحد فقط.

1. أصدرت المجموعة الأولية من الأمر.

2. ابدأ حركة المرور السريعة 103/3 > 103/2.

3. دعه يعمل لمدة 30 ثانية أو نحو ذلك.

4. قم بإصدار مجموعة الأوامر على RTP-SAN-23-02-9148.

5. انتظر 30 ثانية.

6. قم بإصدار مجموعة الأوامر على RTP-SAN-23-02-9148.

7. إيقاف الاختبار.

8. اجمع تفاصيل الدعم الفني للعرض.

RTP-SAN-23-02-9148 FC1/13 - منفذ متصل بالمرسل

عدادات الواجهة - FC1/13

تم إصدار هذه الأوامر:

show interface fc1/13

show interface fc1/13 counters

هذه هي التغييرات، إن وجدت:

المدخلات المرتجعة - 0

OLS للإدخال - 0

مدخل LRR - 0

إدخال NOS - 0

المرتجعات من الإخراج - 0

إخراج OLS - 0

إخراج LRR - 0

خرج NOS - 0

عمليات تحويل ائتمان B2B من صفر - 0 - لا يوجد تغيير من القيمة السابقة

الحصول على انتقالات ائتمان B2B من صفر - +7408

إستلام رصيد B2B المتبقي - 32 - لا يوجد تغيير عن القيمة السابقة

المتبقي من رصيد الإرسال B2B- 128 - لا يوجد تغيير عن القيمة السابقة

ملاحظة: يشير 'إستقبال عمليات تحويل ائتمان B2B من صفر' إلى أرصدة MDS المحجوزة من الجهاز المتصل ب FC1/13. وهذا يسمح لقروض B2B المتلقاة بالانتقال إلى صفر، وهو ما يمنع الجهاز المرفق من القدرة على الإرسال أثناء الوقت الذي تكون فيه عند الصفر. لاحظ أنه لا يوجد مؤشر للوقت في هذا العداد. وفي الواقع، يعمل هذا على تطبيق ضغط راجع على المرسل حتى يرسل حزم أقل إلى MDS.

إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية - FC1/13

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x1c

ملاحظة: يشير هذا إلى أن MDS تحجز أرصدة B2B من الجهاز المتصل بالقناة الليفية FC1/13 لمدة 100 مللي ثانية على الأقل. وهذا يطبق في الواقع ضغط الظهر على المرسل بحيث يرسل حزم أقل إلى MDS.

إظهار تدفق حزم الأجهزة الداخلي - FC1/13

لا توجد نتائج تنطبق على المنفذ fc1/13.

إظهار سبب إسقاط حزمة الأجهزة الداخلية - FC1/13

لا توجد نتائج تنطبق على المنفذ fc1/13.

إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة - FC1/13

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal statistics module 1

----------------------------------------

Hardware stats as reported in module 1

----------------------------------------

...

show hardware internal fc-mac port 13 statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                          COUNT    60 sec Delta

__________ ________                                   ___________  ____________

0x00000042 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_IG_XG_MUX_SEND_RRDY_REQ     0x2b61       +0x2b61

0x00000061 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_FRAMES              0x2b61       +0x2b61

0x00000069 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_WORDS            0x16a9edc    +0x16a9edc

0x0000041d FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0                           0x1cf0       +0x1cf0

0x0000041f FCP_CNTR_RCM_FRAME_CNT_CH0                      0x2b61       +0x2b61

0x0000031b FCP_CNTR_RHP_FRM                                0x2b61       +0x2b61

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                      0x1c2        +0x1c2

0x00000533 FCP_CNTR_TMM_CH0                                  0x1f         +0x18

0x00000536 FCP_CNTR_TMM_LB                                   0x1f         +0x18

ملاحظة: FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0 هو نفسه "تلقي انتقالات ائتمان B2B من صفر".

show logging on error-stats - FC1/13

لا توجد نتائج تنطبق على المنفذ fc1/13.

show logging on board flow-control timeout-drop - FC1/13

لا توجد نتائج تنطبق على المنفذ fc1/13.

إظهار أحداث بيانات اعتماد العملية - خسارة الائتمان - FC1/13

لا توجد نتائج تنطبق على المنفذ fc1/13.

عرض الائتمان الداخلي للنظام SNMP غير المتاح - FC1/13

لا توجد نتائج تنطبق على المنفذ fc1/13. راجع الملاحظة الخاصة بسياسة شاشة منفذ التصريف البطيء.

slot 1 عرض إحصائيات منفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة 13

راجع إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة - FC1/13.

slot 1 عرض الأجهزة الداخلية fc-mac port 13 إحصائيات الخطأ

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x1c2

slot 1 عرض منفذ معلومات ائتمان داخلي صلب 13

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hard internal credit-info port 13

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x80 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

slot 1 show port-config داخلي link-events

لا توجد نتائج قابلة للتطبيق على منفذ FC1/13 نظرا لعدم حدوث أي زيادة أو انخفاض.

RTP-SAN-23-02-9148 FC1/25 - منفذ متصل بجهاز إستنزاف بطيء

عدادات الواجهة - FC1/25

تم إصدار هذه الأوامر:

show interface fc1/25

show interface fc1/25 counters

هذه هي التغييرات، إن وجدت:

المدخلات المرتجعة - 0

OLS للإدخال - 0

معدل تردد طويل (LRR) للإدخال - +57

إدخال NOS - 0

المخلفات الناتجة - 3808

إخراج OLS - 0

إخراج LRR - 0

خرج NOS - 0

نقل عمليات تحويل ائتمان B2B من صفر +224

الحصول على انتقالات ائتمان B2B من صفر +57

إستلام رصيد B2B المتبقي - 32 - لا يوجد تغيير عن القيمة السابقة

المتبقي من ائتمان الإرسال B2B- 127 - -1

ملاحظة: يشير 'transmit B2B CreditModules from zero' إلى أن الجهاز المرفق حجب اعتمادات B2B من الجهاز المتصل ب FC1/13. وهذا يسمح ل MDS بإرسال اعتمادات B2B إلى الانتقال إلى صفر، مما يمنع MDS من أن يكون قادرا على الإرسال على هذا المنفذ أثناء الوقت الذي يكون فيه عند صفر. لاحظ أنه لا يوجد مؤشر للوقت في هذا العداد. في الواقع، يقوم الجهاز بتطبيق ضغط راجع على MDS حتى يرسل حزم أقل إلى الجهاز المرفق. هذا يسبب ضغط خلفي إلى ال يرسل ميناء fc1/13.

إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية - FC1/25

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

show hardware internal fc-mac port 25 interrupt-counts

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Interrupt Counts for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

INTERRUPT                                                       COUNT    THRESH

_________                                                      ________  ______

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR                                       114       0

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SIG_IDLE                                       57       0

show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                                        0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                                            0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                                       0xee0

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                                             0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x23a

ملاحظة: نظرا لأن الجهاز المرفق ينتظر 1.5 ثانية، يبدأ MDS إسترداد خسائر الائتمان في ثانية واحدة. وهذا يتضمن إرسال إعادة تعيين الارتباط (LR) والحصول على إستجابة إعادة تعيين الارتباط (LRR). بينما يكون المنفذ عند 0 اعتمادات Tx، يقوم MDS بإسقاط الحزم لهذه الواجهة كما هو موضح بواسطة عدادات الإسقاط الثلاثة.

إظهار تدفق حزم الأجهزة الداخلي - FC1/25

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

show hardware internal packet-flow dropped

Module: 01      Dropped Packets: YES

-------- Dropped Packet Flow Details --------

+------------------+------------------+-------------------------------------+

|    DEVICE NAME   |       PORTS      |            DROPPED COUNT            |

|                  |                  |      RX (Hex)    |      TX (Hex)    |

+------------------+------------------+-------------------------------------+

|        Sabre-fcp |               25 |                0 |              ee0 |

+------------------+------------------+-------------------------------------+

إظهار سبب إسقاط حزمة الأجهزة الداخلية - FC1/25

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal packet-dropped-reason

show hardware internal packet-dropped-reason

Module: 01       Dropped Packets: YES

+-----------+---------------+-------------------+------------------------------+

|           |               |      DROPS        |                              |

|   PORTS   |  DEVICE NAME  |-------------------|          COUNTER NAME        |

|           |               | Rx(Hex) | Tx(Hex) |                              |

+-----------+---------------+---------+---------+------------------------------+

|25         |Sabre-fcp      |    -    |EE0      |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP      |

|           |               |    -    |EE0      |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP     |

|           |               |    -    |1dc0     |TOTAL                         |

+-----------+---------------+---------+---------+------------------------------+

إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة - FC1/25

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal statistics module 1

----------------------------------------

Hardware stats as reported in module 1

----------------------------------------

...

show hardware internal fc-mac port 25 statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                          COUNT    60 sec Delta

__________ ________                                   ___________  ____________

0x00000042 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_IG_XG_MUX_SEND_RRDY_REQ       0x39         +0x39

0x00000043 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_EG_DEC_RRDY                   0x39         +0x39

0x00000061 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_FRAMES                0x39         +0x39

0x00000069 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_WORDS               0x2010       +0x2010

0x0000041d FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0                             0x39         +0x39

0x0000041f FCP_CNTR_RCM_FRAME_CNT_CH0                        0x39         +0x39

0x0000031b FCP_CNTR_RHP_FRM                                  0x39         +0x39

0x00000065 FCP_CNTR_MAC_DATA_TX_CLASS3_FRAMES              0x1cba       +0x1cba

0x0000006d FCP_CNTR_MAC_DATA_TX_CLASS3_WORDS             0xee666c     +0xee666c

0x00000514 FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CH0                             0x70         +0x70

0x00000515 FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CH1                             0x70         +0x70

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                         0xee0        +0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                             0xee0        +0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                        0xee0        +0xee0

0x00000533 FCP_CNTR_TMM_CH0                                  0x58         +0x51

0x00000534 FCP_CNTR_TMM_CH1                                0x2b61       +0x2b61

0x00000536 FCP_CNTR_TMM_LB                                   0x1f         +0x18

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                              0x39         +0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                      0x23a        +0x23a

0xffffffff FCP_CNTR_LRR_IN                                   0x39         +0x39

0xffffffff FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT                           0x39         +0x39

ملاحظة: لاحظ أن FCP_CNTR_RCM_TBBZ_CHx هو نفسه "نقل ائتمان B2B من صفر".

show logging on error-stats - FC1/25

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# show logging onboard starttime 01/10/13-00:00:00 error-stats

----------------------------

Supervisor Module:

----------------------------

----------------------------

Module:  1

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 127 DEVICE Sabre-fcp

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |57       |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |47       |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |38       |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |29       |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |1972     |01/10/13 20:35:51

...وهكذا...

ملاحظة: يتم تحديث OBFL في هذا النظام الأساسي كل عشر ثوان. في كل فاصل زمني، يتم التقاط أي عدادات قد زادت والقيم الحالية المعروضة. لذلك، ارتفع FCP_CNTR_CREDIT_LOSS (إسترداد خسائر الائتمان) من 47 إلى 57 في 10 ثوان. وهذا صحيح تماما لأنه يبدأ في كل ثانية على الأكثر عندما يكون MDS في 0 Tx Credit.

show logging on board flow-control timeout-drop - FC1/25

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# show logging onboard flow-control timeout-drops

----------------------------

Supervisor Module:

----------------------------

Syntax error while parsing show logging onboard module 1 flow-control timeout-drops

Cmd exec error.

----------------------------

Module:  1

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 127 DEVICE Sabre-fcp

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1360     |01/10/13 20:35:41

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |748      |01/10/13 20:35:31

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |136      |01/10/13 20:35:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3910     |01/10/13 20:11:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3638     |01/10/13 20:11:41

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3026     |01/10/13 20:11:31

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2414     |01/10/13 20:11:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1802     |01/10/13 20:11:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1156     |01/10/13 20:11:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |544      |01/10/13 20:10:51

إظهار أحداث بيانات اعتماد العملية - خسارة الائتمان - FC1/25

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# show process creditmon credit-loss-events

show process creditmon credit-loss-events

Module: 01      Credit Loss Events: YES

----------------------------------------------------

| Interface |  Total |          Timestamp          |

|           | Events |                             |

----------------------------------------------------

| fc1/25    |    512 | 1. Thu Jan 10 20:36:21 2013 |

|           |        | 2. Thu Jan 10 20:36:19 2013 |

|           |        | 3. Thu Jan 10 20:36:18 2013 |

|           |        | 4. Thu Jan 10 20:36:17 2013 |

|           |        | 5. Thu Jan 10 20:36:16 2013 |

|           |        | 6. Thu Jan 10 20:36:15 2013 |

|           |        | 7. Thu Jan 10 20:36:14 2013 |

|           |        | 8. Thu Jan 10 20:36:13 2013 |

|           |        | 9. Thu Jan 10 20:36:12 2013 |

|           |        |10. Thu Jan 10 20:36:11 2013 |

----------------------------------------------------

ملاحظة: يوضح هذا إصدارا أكثر تفصيلا مختوما بختم الوقت عندما يقوم المحول باستدعاء إسترداد خسارة الائتمان.

عرض الائتمان الداخلي للنظام SNMP غير المتاح - FC1/25

لا توجد نتائج تنطبق على المنفذ fc1/25. راجع الملاحظة الخاصة بسياسة شاشة منفذ التصريف البطيء.

فتحة 1 إظهار إحصائيات منفذ 25 الداخلي للأجهزة المزود بتقنية FC-MAC

راجع إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة - FC1/25.

فتحة 1 إظهار منافذ FC-MAC الداخلية للأجهزة 25 لإحصائيات الأخطاء

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                                        0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                                            0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                                       0xee0

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                                             0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x23a

ملاحظة: يعد هذا الأمر أمرا أوليا جيدا لعرض أهم العدادات لتفريغ بطيء. لا يتضمن FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CHx و FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx، ولكن لا تعتبر هذه الأخطاء.

slot 1 عرض منفذ معلومات ائتمان داخلي صلب 25

يعطي هذا أمر هذا مثال إنتاج:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hard internal credit-info port 25

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  25  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  25  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x80 |     0x1 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

slot 1 show port-config داخلي link-events

لا توجد نتائج قابلة للتطبيق على منفذ FC1/25 نظرا لعدم حدوث أي زيادة أو انخفاض.

الاختبار 2: Port-monitor - محاكاة بطيئة للمنفذ مع تأخير R_RDY قدره 1500000us (1.5 ثانية)

هذا هو الإجراء الخاص باختبار مراقبة المنفذ البطيء لمحاكاة المنفذ مع تأخير R_RDY بقيمة 1500000us (1.5 ثانية).

نهج إستنزاف بطيء افتراضي

بشكل افتراضي، تكون سياسة الاستنزاف البطيء نشطة. راجع الملاحظة الخاصة بسياسة شاشة منفذ التصريف البطيء.

هذا هو نهج إستنزاف بطيء افتراضي:

rtp-san-23-02-9148# show port-monitor active

Policy Name  : slowdrain

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Access Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-02-9148#

إنشاء نهج

إنشاء نهج باسم EDM وتنشيطه. قم بتضمين جميع العدادات لمعرفة العدادات التي تم إنشاؤها:

rtp-san-23-02-9148# show port-monitor active

Policy Name  : edm

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Link Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Sync Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Signal Loss              Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Invalid Words            Delta      60       1                4     0                  4     Not enabled

Invalid CRC's            Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

TX Discards              Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

LR RX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

LR TX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Timeout Discards         Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

RX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

TX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-02-9148#

إختبار إعادة التشغيل

ابدأ الأداة مرة أخرى مع اتصال FC1/25 بجهاز التصريف البطيء باستخدام R_RDY Delay 150000us (1.5 ثانية) لمدة 60 ثانية تقريبا.

عرض سجل إدارة العتبة

انتقل إلى مدير الأجهزة > السجلات > مقيم المحول > مدير العتبة لعرض سجل مدير العتبة.

هذا هو تنسيق "سجل إدارة العتبة" في النص:

4, 121    2013/01/12-11:49:56    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 122    2013/01/12-11:50:03    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 123    2013/01/12-11:50:04    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 124    2013/01/12-11:50:14    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 125    2013/01/12-11:50:15    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 126    2013/01/12-11:50:25    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 127    2013/01/12-11:50:26    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 128    2013/01/12-11:50:36    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 129    2013/01/12-11:50:37    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 130    2013/01/12-11:50:47    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 131    2013/01/12-11:50:48    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 132    2013/01/12-11:50:50    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 133    2013/01/12-11:50:55    fcIfOutDiscards.16875520=3197 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 134    2013/01/12-11:50:55    fcIfLinkResetOuts.16875520=49 >= 5:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 135    2013/01/12-11:50:55    fcIfTimeOutDiscards.16875520=3197 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

ملاحظة: 16875520 هو iFindex، وهو 0x01018000 ويوافق fc1/25.

rtp-san-23-02-9148# show port internal info interface-id 0x01018000

fc1/25 - if_index: 0x01018000, phy_port_index: 0xa

local_index: 0x18

الملحق

تعريفات العداد

FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

الشرح:

يشير هذا العداد إلى أنه قد انقضت ثانية كاملة مع عداد ائتمان الإرسال المؤقت إلى المخزن المؤقت (Tx B2B) عند صفر. بدأ المحول إسترداد خسارة الائتمان عن طريق إرسال إعادة تعيين الارتباط (LR). إذا تم تلقي إستجابة إعادة تعيين الارتباط (LRR)، تتم إستعادة التوزيع الكامل لبيانات اعتماد Tx B2B، ويمكن للمنفذ مرة أخرى إستئناف الإرسال. إذا لم يتم تلقي LRR في 90 مللي ثانية، يتم رفع شرط 'LR RCVD B2B'، ويتم إسقاط المنفذ.

المرجع:

- FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

- FCP_CNTR_LRR_IN

- إظهار عمليات بيانات اعتماد خسارة الائتمان الخاصة بالعملية

الأوامر:

- إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية الكل

- إظهار إحصائيات أخطاء FC-MAC الداخلية للأجهزة

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

- إظهار حالات الخطأ في التسجيل على اللوحة

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP

الشرح:

انتهت مهلة الحزمة الموجهة لهذا المنفذ في المحول. بشكل افتراضي، مهلة الحزم بعد 500 مللي ثانية. إن ربط يستطيع لا يكون أرسلت إلى خارج ميناء، هو مهمل، وهذا العداد يكون زايدت. وهذا قابل للضبط باستخدام الأمر system timeout congestion-drop number mode {E|F}.

الأوامر:

- إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية الكل

- إظهار إحصائيات أخطاء FC-MAC الداخلية للأجهزة

- إظهار سبب إسقاط حزمة الأجهزة الداخلية

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

- إظهار حالات الخطأ في التسجيل على اللوحة

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT

الشرح:

راجع FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP.

الأوامر:

- إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية الكل

- إظهار إحصائيات أخطاء FC-MAC الداخلية للأجهزة

- إظهار سبب إسقاط حزمة الأجهزة الداخلية

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

- show logging on module 1 التحكم في التدفق حالات إسقاط المهلة

- إظهار حالات الخطأ في التسجيل على اللوحة

FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP

الشرح:

هذا عداد تجميع يتضمن عدادات أخرى مثل FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP.

الأوامر:

- إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية تظهر جميع أحصائيات أخطاء أخطاء FC-MAC الداخلية للأجهزة

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

- إظهار حالات الخطأ في التسجيل على اللوحة

نقل نقل ائتمان B2B من صفر

الشرح:

يتزايد هذا العداد عندما تكون قيمة Tx B2B المتبقية قد انتقلت من صفر إلى قيمة غير صفرية.

هذه هي إحصائيات FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx. بينما يمكن أن يحدث ذلك بشكل طبيعي، تشير الأرقام الكبيرة عادة إلى وجود مشكلة في الجهاز المرفق. إذا كان عداد FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO عند مستوى صفر لمدة 100 مللي ثانية أو أكثر، فسيتم زيادته.

الأوامر:

- show interface fcx/y counters و aggregate-counters

تلقي انتقالات ائتمان B2B من صفر

الشرح:

يتزايد هذا العداد عندما تكون قيمة الاستلام المتبقي (Rx) B2B قد انتقلت من صفر إلى قيمة غير صفرية.

هذه هي إحصائيات FCP_CNTR_TMM_RBBZ_CHx. بينما يمكن أن يحدث ذلك عادة، تشير الأرقام الكبيرة عادة إلى أن المحول محتقن في الإتجاه بعيدا عن هذا المنفذ وأنه يضغط على المنفذ مرة أخرى لمنع هو من إرسال حزم إضافية إلى شبكة منطقة التخزين (SAN). إذا كان عداد FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO عند مستوى صفر لمدة 100 مللي ثانية أو أكثر، فسيتم زيادته.

الأوامر:

- show interface fcx/y counters و aggregate-counters

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

الشرح:

يتزايد هذا العداد كل مرة يتم فيها تلقي LRR. وعادة ما يحدث هذا بسبب المحول عند بدء إسترداد خسائر الائتمان.

المرجع:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

الأوامر:

- إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية الكل

- إظهار منافذ FC-MAC الداخلية للأجهزة عدد مرات المقاطعة

FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

الشرح:

يتزايد هذا العداد عندما تكون قيمة Tx B2B المتبقية عند صفر لمدة 100 مللي ثانية أو أكثر. يشير ذلك عادة إلى أن الجهاز المرفق يثبت الازدحام (البطيء).

يجب أن يؤدي هذا إلى إنشاء مصيدة FCifTxWtAvgBBCreditTransitionToZero SNMP ووضع حدث في الإخراج من الأمر show system internal snmp credit-not-available. ومع ذلك، هذا الجزء من العداد غير معتمد. راجع الملاحظة الخاصة بسياسة شاشة منفذ التصريف البطيء.

الأوامر:

- إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية الكل

- إظهار إحصائيات أخطاء FC-MAC الداخلية للأجهزة

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

الشرح:

يتزايد هذا العداد عندما تكون قيمة Rx B2B المتبقية عند صفر لمدة 100 مللي ثانية أو أكثر. وهذا يشير بشكل خاص إلى أن المحول يحتجز R_RDYs (أرصدة B2B) من الجهاز المرفق بسبب إزدحام البث (الازدحام بعيدا عن هذا المنفذ).

الأوامر:

- إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية الكل

- إظهار إحصائيات أخطاء FC-MAC الداخلية للأجهزة

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0

الشرح:

يتزايد هذا العداد عندما تكون قيمة Rx B2B المتبقية قد انتقلت من صفر إلى قيمة غير صفرية.

هذا هو عمليات تحويل ائتمان B2B للاستقبال من عداد الصفر تحت الأمر show interface counters وتجميع counters. بينما يمكن أن يحدث هذا عادة، تشير الأرقام الكبيرة عادة إلى أن المحول يتم احتقانه في الإتجاه بعيدا عن هذا المنفذ وأنه يضغط على المنفذ مرة أخرى لمنع المحول من إرسال حزم إضافية إلى شبكة التخزين (SAN). إذا كان عداد FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO عند مستوى صفر لمدة 100 مللي ثانية أو أكثر، فسيتم زيادته.

الأوامر:

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx - x هو 0 أو 1

الشرح:

يتزايد هذا العداد عندما تكون قيمة Tx B2B المتبقية قد انتقلت من صفر إلى قيمة غير صفرية.

هذا هو عمليات تحويل ائتمان transmit B2B من صفر تحت الأمر show interface counters وتجميع counters. بينما يمكن أن يحدث ذلك بشكل طبيعي، تشير الأرقام الكبيرة عادة إلى وجود مشكلة في الجهاز المرفق. إذا كان عداد FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO عند مستوى صفر لمدة 100 مللي ثانية أو أكثر، فسيتم زيادته.

الأوامر:

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

FCP_CNTR_LRR_IN

الشرح:

يتزايد هذا العداد كل مرة يتم فيها تلقي LRR. وعادة ما يرجع ذلك إلى قيام المحول ببدء إسترداد خسارة الائتمان.

المرجع:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

- FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

الأوامر:

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

الشرح:

يتزايد هذا العداد كل مرة يتم فيها إرسال LR. وعادة ما يحدث هذا بسبب المحول عند بدء إسترداد خسائر الائتمان.

المرجع:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

- FCP_CNTR_LRR_IN

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

الأوامر:

- إظهار الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- إظهار إحصائيات X لمنفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة

معلومات المحكم MDS9148

وتحتوي الخطة MDS9148 على وحدين مركزيين و 12 مجموعة موانئ لكل منها أربعة منافذ. يعالج كل وسيط نصف مجموعات منافذ المخرج. بما أن ربط يكون إستلمت على مدخل ميناء، المدخل ائتمان مصد (ICB) يطلب منحة أن يرسل ربط مستلم إلى غاية فهرسة (DI) خاص. يرسل ICB طلب منح إلى التحكيم 0 لمجموعات المنافذ 0-5 وإلى التحكيم 1 لمجموعات المنافذ 6-11. إن يكون هناك مساحة في البث مصد من ال DI، المادة حفازة يرجع منحة إلى ال يطلب مدخل ميناء، والإطار يستطيع كنت أرسلت.

يمكن ملاحظة طلبات ومنح المحكم في مثال واجهة سطر الأوامر (CLI) هذا:

MDS9148# slot 1 show hardware internal icb 0 statistics | i ARB

0x00000d14 PG0_ICB_ARB0_REQ_CNT                                 0xf8e

0x00000d18 PG0_ICB_ARB1_REQ_CNT                                 0x2e93

0x00000d1c PG0_ICB_ARB0_GNT_CNT                                 0xf8e

0x00000d20 PG0_ICB_ARB1_GNT_CNT                                 0x2e93

0x00000d14 PG1_ICB_ARB0_REQ_CNT                                 0x3e1c

0x00000d1c PG1_ICB_ARB0_GNT_CNT                                 0x3e1c

...snip

0x00000d14 PG10_ICB_ARB0_REQ_CNT                                0x3e1c

0x00000d1c PG10_ICB_ARB0_GNT_CNT                                0x3e1c

0x00000d14 PG11_ICB_ARB0_REQ_CNT                                0x3e1c

0x00000d1c

PG11_ICB_ARB0_GNT_CNT                                0x3e1c

أوامر MDS 9148 للحزم الموضوعة في قائمة الانتظار

يحتوي MDS (Saber) على أوامر محددة للتحقق من وجود الحزم في قائمة الانتظار. تكون هذه الأوامر مماثلة، ولكن ليست مفيدة مثل، الأمر show hardware internal up-xbar 0 queued-packet-info المتوفر في Cisco MDS 9500 Series Multilayer Director.

إذا كانت الاعتمادات التي تم تكوينها أقل من الاعتمادات المتاحة، فهناك إطارات معلقة لواجهة الجهاز (DI). في هذا المثال، ترسل FC1/13 إلى جهاز إستنزاف بطيء المتصل على FC1/25. تعرض FC1/25 حزمتين في قائمة الانتظار:

module-1# show hardware internal arb 0 cell-frame-credits

CCC = Cell Credits Configured.

CCA = Cell Credits Available - Live from hardware.

FCC = Frame Credits Configured.

FCA = Frame Credits Available- Live from hardware.

STA = Cell/Frame Credit status reported by hardware.

+----+---+----+-------------------------+--------------------------+

|    |   |Port|       PRIORITY 0        |        PRIORITY 1        |

|Port| DI|Mode| CCC|CCA|STA| FCC|FCA|STA|  CCC|CCA|STA| FCC|FCA|STA|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|   1| 35|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|   2| 34|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|  13| 44|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|  25| 10|   E|  36| 34|  Y|  36| 35|  Y|   36|  2|  Y|  36| 34|  Y|  << 36 - 34 = 2 packets queued

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+  << 36 - 2 = 34 packets queued

|  26| 11|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

يمكن عرض رؤوس الحزم للحزم الموضوعة في قائمة الانتظار حاليا باستخدام أمر بطاقة الخط 1 show hardware داخلي 0 port-grp 3 pkt-hdr 0. تتضمن كل مجموعة ميناء أربعة ميناء، لذلك ينبغي أخترت مجموعة الميناء المناسبة من المدخل ميناء. يعرض رأس الحزمة في الوقت الحقيقي.

في هذا مثال، إستلمت ربط على isl ميناء fc1/13 (ميناء-مجموعة 3) وجار أن يدير fc1/1، أي يكون بطيء. الوجهة FCID 0xcd000 موجودة على FC1/1.

MDS9148# slot 1 show hardware internal icb 0 port-grp 3 pkt-hdr 0

==== PACKET (Sabre & FC) HEADER in PG 3 BUFFER NUMBER : 0 ====

+---------------------+---------------------+---------------------+

| SS     :        0x1 | VER    :          0 | AT     :          0 |

| BC     :          0 | GA     :          0 | SOF    :        0x6 |

| HL     :          0 | PLEN   :          0 | TTL    :       0xff |

| UP     :          0 | DI     :          0 | SI     :       0x2c |

| CTL    :          0 | TSTMP  :     0xbd48 | STA    :          0 |

| SP     :          0 | VSAN   :       0xed | CSUM   :       0x59 |

+---------------------+---------------------+---------------------+

| R_CTL  :          0 | D_ID   :   0xcd0000 | CS_CTL :          0 |

| S_ID   :   0x960280 | TYPE   :          0 | F_CTL  :   0x280000 |

| SEQ_ID :          0 | DF_CTL :          0 | SEQ_CNT:          0 |

| OX_ID  :     0x8000 | RX_ID  :          0 | PARAM  :          0 |

+---------------------+---------------------+---------------------+

MDS9148#

مجموعة الأوامر الصادرة

- عرض ساعة

- show interface fc1/13

- show interface fc1/25

- عدادات show interface fc1/13

- عدادات show interface fc1/25

- إظهار أخطاء الأجهزة الداخلية الكل

- إظهار تدفق الحزم الداخلي للأجهزة الذي تم إسقاطه

- إظهار سبب إسقاط حزمة الأجهزة الداخلية

- إظهار وحدة الإحصاءات الداخلية للأجهزة 1

- show logging on board startTime 01/10/13-00:00:00 error-stats

- show logging on board flow-control timeout-drop

- إظهار عمليات بيانات اعتماد خسارة الائتمان الخاصة بالعملية

- إظهار رصيد SNMP الداخلي للنظام غير متوفر

- slot 1 عرض إحصائيات منفذ FC-MAC الداخلي للأجهزة 13

- slot 1 عرض الأجهزة الداخلية fc-mac port 13 إحصائيات الخطأ

- فتحة 1 إظهار إحصائيات منفذ 25 الداخلي للأجهزة المزود بتقنية FC-MAC

- فتحة 1 إظهار منافذ FC-MAC الداخلية للأجهزة 25 لإحصائيات الأخطاء

- slot 1 عرض منفذ معلومات ائتمان داخلي صلب 13

- slot 1 عرض منفذ معلومات ائتمان داخلي صلب 25

- slot 1 show port-config داخلي link-events

- **نهاية