جدول المحتويات

- الهدف

- الأجهزة القابلة للتطبيق

- التركيب في الأماكن الخارجية

- مواد مجموعة التركيب

- إرفاق holder_1 ب WAP571E

- تركيب العمود

- تركيب على الحائط

- القرار

الهدف

يمكن تركيب نقطة الوصول WAP571E على عامود أو حائط لتوفير تغطية خارجية.

الهدف من هذا المستند هو توضيح خيارات التركيب والميزات الخاصة ب WAP571E.

لعرض كامل الطول لخيارات التركيب في الأماكن الخارجية WAP571E، يرجى عرض الفيديو أدناه:

جار التحميل...

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP571E

التركيب في الأماكن الخارجية

مواد مجموعة التركيب

تتضمن مجموعة تركيب WAP571E العناصر التالية:

- قوس HOLDER_1

- قوس holder_2

- قوس holder_3

- (4) مسامير لولبية طراز M6*130

- (12) مسامير لولبية طراز M6*10

- (12) أدوات غسل المسامير لولبية

إرفاق holder_1 ب WAP571E

قبل تركيب WAP571E على قطب خارجي أو جدار خارجي، ضع Holder_1 على الجزء الخلفي من WAP571E وقم بمحاذاة فتحات المسمار وفقا لذلك. بعد ذلك، قم بإدراج 4 مسامير لولبية M6*10، مع توصيل مغاسل المسامير اللولبية الأربعة المطابقة، من خلال Holder_1 وفي فتحات المسامير اللولبية الموجودة على الجزء الخلفي من WAP571E. أربط كل برغي وغسل من خلال القوس إلى أن يتم توصيل Holder_1 إلى مؤخرة الجهاز. إذا كان هناك سلك أرضي، فإن إصلاحه على الجهاز، بجانب القوس، يمكن أن يوفر حماية أفضل للتفريغ الإلكتروستاتيكي. نقطة الولوج الخاصة بك جاهزة الآن للتحميل على أي من العمود أو الجدار.

جار التحميل...

تركيب العمود

مواد ستحتاج إليها لتركيب WAP571E على قطب خارجي:

- قوس HOLDER_1

- قوس holder_2

- قوس holder_3

- (4) مسامير لولبية طراز M6*10

- (8) مسامير لولبية طراز M6*10

- (12) أدوات غسل المسامير لولبية

تتطلب الخطوة الأولى من عملية تركيب العمود عمودا صغيرا يبلغ قطره الأقصى 3 بوصات. بعد إرفاق HOLDER_1 بالجهاز، خذ HOLDER_2 و HOLDER_3 ووضعهما على طرفي العمود المتقابلين. باستخدام مسامير ومغاسل 4M6*130، قم بتأمين الأقواس معا بحيث تكون مثبتة حول العمود. وأخيرا، اركب ال WAP571E إلى العمود بربط الاقواس معا. ضع قوس WAP571E Holder_1 في قوس Holder_2 في العمود بحيث تتحاذى فتحات الخاصة به. خذ 4 مسامير و غسالات M6*10 وقم بربطها من خلال الأقواس إلى أن يتم تأمين WAP571E بنجاح على العمود.

جار التحميل...

تركيب على الحائط

- قوس HOLDER_1

- قوس holder_2

- قوس holder_3

- (4) مسامير معدنية ذات صفائح معدنية

- (4) نقاط ربط المسامير لولبية

- (12) مسامير لولبية طراز M6*10

- (12) أدوات غسل المسامير لولبية

لتركيب الجدار، أستخدم نفس المواد من مجموعة التركيب، على أن يظل Holder_1 مربوطا بالجزء الخلفي من نقطة الوصول. في البداية، ضع حامل_3 على الحائط حيث تريد تركيب الجهاز. حدد المكان الذي يجب حفر الثقوب فيه بناء على الفتحات الأربعة الخاصة بالقوس. بعد حفر الثقوب، أستخدم المسامير المعدنية ذات الأربع ورقات لتثبيت قطعة القوس على الحائط. إذا كنت تتركب على حائط جاف، فقد يكون من المفيد إستخدام المراسي المتضمنة مع المجموعة. بعد ذلك، قم بمحاذاة HOLDER_2 مع HOLDER_3 واستخدم 4 مسامير براغي و 10 مسامير لولبية لتأمين القطعتين معا. أخيرا، قم بتركيب WAP571E على الجدار بوضع قوس holder_1 المرفق داخل Holder_2. مرة أخرى، تأكد من أن الفتحات تتحاذى بحيث يمكن إدراج 4 مسامير و 10 مسامير و مغاسل، ثم أربطهم لتثبيت الأقواس معا.

جار التحميل...

القرار

وبهذا نختتم تعليمنا حول خيارات التركيب في المناطق الخارجية ل WAP571E. ولتوفير تغطية متناسقة لأي موقع خارجي، يمكن تثبيت الطراز WAP571E على عمود أو جدار داخل المنطقة. بفضل الأدوات المناسبة ومجموعة التركيب، يمكن تركيب أي من الخيارين بسرعة فائقة وسهولة تامة.