الهدف

توفر حالة تشغيل تنبيه البريد الإلكتروني معلومات عن تنبيهات البريد الإلكتروني المرسلة بناء على رسائل syslog التي تم إنشاؤها في نقطة الوصول. مع هذه المعلومات، يمكنك معرفة عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها وعدد رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها. كما أنها تتيح لك معرفة تاريخ إرسال آخر بريد إلكتروني. لتكوين تنبيه البريد الإلكتروني، ارجع إلى المقالة تكوين تنبيه البريد الإلكتروني على نقاط وصول WAP551 و WAP561. يشرح هذا المقال كيفية عرض حالة تنبيه البريد الإلكتروني على WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

حالة تنبيه البريد الإلكتروني

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > حالة تنبيه البريد الإلكتروني. تظهر صفحة حالة التنبيه بالبريد الإلكتروني:

يتم عرض المعلومات التالية في صفحة حالة التنبيه عبر البريد الإلكتروني:

· حالة التنبيه عبر البريد الإلكتروني — يعرض هذا الحقل الحالة التشغيلية لتنبيه البريد الإلكتروني.

· عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها — يعرض هذا الحقل عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها حتى الآن. النطاق عبارة عن عدد صحيح غير موقع مكون من 32 بت. الافتراضي هو 0.

· عدد رسائل البريد الإلكتروني التي فشلت — يعرض هذا الحقل عدد مرات فشل البريد الإلكتروني حتى الآن. النطاق عبارة عن عدد صحيح غير موقع مكون من 32 بت. الافتراضي هو 0.

· الوقت منذ إرسال آخر بريد إلكتروني — يعرض هذا الحقل الوقت منذ إرسال آخر بريد إلكتروني. هذا التنسيق الافتراضي هو ساعات تاريخ الشهر: الدقائق: سنة الثواني. إذا لم يتم إرسال بريد إلكتروني من WAP، يعرض الحقل الكلمات، "لم يتم إرساله".

الخطوة 2. (إختياري) لتحديث الإحصائيات لتعكس الحالة الحالية، انقر فوق تحديث.