الهدف

Wi-Fi Protected Setup (WPS) هو بروتوكول يمكن من إنشاء الشبكات اللاسلكية ببساطة دون أي تضحية بأمان الشبكة. وهو يعفي مسؤول الشبكة من عملية تكوين أسماء الشبكة والمفاتيح وتكوينات التشفير الأخرى. يمكن تكوين WPS إما باستخدام تكوين زر الضغط أو رقم تعريف شخصي (PIN).

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعداد WPS على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- WAP551 | 1.0.4.2 (تنزيل الأحدث)

- WAP561 | 1.0.4.2 (تنزيل الأحدث)

إعداد WPS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر لاسلكي > إعداد WPS. تظهر صفحة إعداد WPS:

التكوين العام

تتوفر المعلومات التالية:

- إصدار WPS المدعوم - يعرض إصدار بروتوكول WPS الذي يدعمه جهاز WAP.

الخطوة 1. أدخل اسم الجهاز في حقل اسم جهاز WPS.

- حالة التشغيل العامة ل WPS - يعرض ما إذا كان بروتوكول WPS ممكنا أو معطلا على جهاز WAP.

- رقم التعريف الشخصي لجهاز WPS - يعرض رقم WPS المكون من ثماني أرقام الخاص بجهاز WAP الذي تم إنشاؤه بواسطة النظام. يلزم تثبيت الجهاز عند بدء تسجيل WPS في جهاز العميل. ارجع إلى المقالة بعنوان تكوين عملية إعداد Wi-Fi المحمي (WPS) على نقاط الوصول WAP551 و WAP561 للحصول على مزيد من التفاصيل حول عملية تسجيل WPS.

الخطوة 2. (إختياري) لإنشاء رقم تعريف شخصي جديد، انقر فوق إنشاء.

تحذير الأمان: يسمح رقم PIN الخاص بالمنتسب للسجل الخارجي بإعادة تكوين الشبكة اللاسلكية بحيث يجب إستخدامها من قبل/منحها للمسؤولين الموثوق بهم فقط. لا يوجد انتهاء صلاحية على رقم PIN هذا.

تكوين المثيل

الخطوة 1. أختر معرف للمثيل من القائمة المنسدلة معرف مثيل WPS. تتيح لك القائمة المنسدلة معرف مثيل WPS إختيار مثيل WPS الذي سيتم تسجيل الجهاز عليه. ومع ذلك، يدعم WAP مثيل واحد فقط من WPS.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل وضع WPS لتمكين المثيل الافتراضي.

الخطوة 3. انقر زر الخيار المرغوب من حقل راديو WPS.

الخطوة 4. أختر نقطة الوصول الظاهرية (VAP) المرتبطة بمثيل WPS من القائمة المنسدلة WPS VAP. يساند ال WAP حتى خمسة VAP بما في ذلك التقصير VAP0.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل مسجل WPS المضمن لتمكين وظيفة السجل المضمنة. يصبح الموجه هو السجل ويمكن أن يضيف بسهولة عملاء لاسلكيين إضافيين إلى شبكتك عن طريق تعيين اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) وأمان WPA/WPA2-PSK تلقائيا للموجهات إلى العميل.

الخطوة 6. أختر أحد الإعدادات التالية من القائمة المنسدلة حالة تكوين WPS.

- غير مكون - يشير إلى أن إعدادات VAP تم تكوينها بواسطة WPS، وبعد ذلك تتغير الحالة إلى تم تكوينها.

- شكلت - يشير إلى أن ال VAP عملية إعداد يستطيع لا يكون شكلت بالمسجل خارجي ويحافظ على التشكيل حالي.

الخطوة 7. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

حالة المثيل

تتوفر المعلومات التالية:

- حالة تشغيل WPS - يعرض حالة حركة WPS الأخيرة.

- حقل حالة تأمين نقطة الوصول - يعرض ما إذا كان المثيل الحالي في حالة تأمين.

- فشل محاولات مع PIN غير صالح - يعرض عدد المرات التي فشلت فيها المصادقة بسبب كلمة مرور غير صحيحة أو غير صحيحة.