الهدف

في حالة تكوين وصول WiFi المحمي (WPA) على نقطة الوصول يمكن إختيار مفتاح WPA مشترك مسبقا لمصادقة العملاء بأمان. عند تمكين تعقيد WPA-PSK، يمكن تكوين متطلبات التعقيد للمفتاح المستخدم في عملية المصادقة. توفر المفاتيح الأكثر تعقيدا مستوى أمان أكبر.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين تعقيد مفتاح WPA المشترك مسبقا على نقاط وصول WAP5551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· الإصدار v1.0.4.2

تكوين تعقيد WPA-PSK

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر أمان النظام > تعقيد WPA-PSK. تظهر صفحة تعقيد WPA-PSK:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل تعقيد WPA-PSK لتمكين نقطة الوصول من التحقق من مفاتيح WPA الجديدة المشتركة مسبقا للتعقيد.

الخطوة 3. أختر الحد الأدنى لعدد فئات الأحرف التي يجب تمثيلها في سلسلة المفاتيح من القائمة المنسدلة الحد الأدنى لفئة الحرف WPA-PSK.  إذا تم إختيار فئتين من الحروف، فيجب أن يحتوي المفتاح المشترك مسبقا على الأقل على فئتين من الحروف، مثل الحروف الكبيرة، الحروف الصغيرة، الأرقام، والحروف الخاصة.

الخطوة 4. (إختياري) لإدخال مفتاح مشترك مسبقا مختلف عندما ينتهي المفتاح الحالي، حدد خانة الاختيار تمكين في WPA-PSK مختلف عن الحقل الحالي. إذا تم تعطيله، يمكنك إعادة إدخال نفس المفتاح الذي أستخدمته سابقا.

الخطوة 5. أدخل الحد الأقصى لعدد الأحرف لمفتاح ما في حقل الحد الأقصى لطول WPA-PSK. المدى from 64 to 80.

الخطوة 6. أدخل الحد الأدنى لعدد الحروف التي يمكن أن يحتوي عليها المفتاح في حقل الحد الأدنى لطول WPA-PSK. المدى from 8 to 32.

الخطوة 7. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.