الهدف

توضح هذه المقالة الموجزة سبب توقف ميزة محلل النطاق عن العمل.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- WAP571 | 1.1.0.3

- WAP581 | 1.0.3.1

إليك الإتفاق

الأشياء تتغير، وهذا ما حدث تماما. مع بداية 2021، لم تعد معظم مستعرضات الويب تدعم Flash وستستخدم HTML5 بدلا من ذلك.

يلزم وجود ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) لتعمل ميزة محلل الطيف. لذلك، لن تكون هذه الميزة متوفرة من هذه النقطة للأمام.

لا تخافوا، إلى جانب هذه الميزة الوحيدة لحل المشاكل، فإن WAP571 و WAP581 سيواصلان العمل كالمعتاد!

القرار

لا حاجة لاتخاذ أي إجراء، أردنا فقط أن نطلعك على الفور لتجنب أي إرتباك.