الهدف

الهدف من هذه المقالة هو إنشاء شبكة منطقة محلية بعيدة (RLAN) وتخصيص منافذ ومجموعات نقاط الوصول على نقطة الوصول الأساسية (AP) اللاسلكية للشركات (CBW) من Cisco.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- 145 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 240 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

تعتمد نقاط الوصول للإرسال عبر شبكة CBW على شبكة 802. 11 a/b/g/n/ac (Wave 2) مع هوائيات داخلية. تدعم نقاط الوصول هذه أحدث معايير 802.11ac Wave 2 لتوفير أداء أعلى وإمكانية وصول أكبر وشبكات عالية الكثافة.

تتميز نقاط الوصول 145AC و 240AC APs المشار إليها في هذا المقال بالقدرة على الاستخدام في شبكة تقليدية أو شبكة عنكبوتية. تستخدم هذه المقالة معدات شبكة لاسلكية تقليدية.

إذا كنت ترغب في تعلم أساسيات الشبكات الشبكية، فراجع Cisco Business: مرحبا بك في الشبكات الشبكية اللاسلكية.

إذا كنت تفضل تكوين منفذ في شبكة، اقرأ تكوين منافذ إيثرنت لنقطة الوصول اللاسلكية من Cisco Business في وضع الشبكة العنكبوتية.

في شبكة لاسلكية تقليدية، يتم إستخدام شبكة RLAN لمصادقة العملاء السلكيين باستخدام نقطة الوصول الأساسية. وبمجرد انضمام العميل السلكي بنجاح إلى نقطة الوصول الأساسية، تحول منافذ شبكة LAN حركة مرور البيانات بين أوضاع التحويل المركزية أو المحلية. يتم التعامل مع حركة مرور البيانات من العميل السلكي على أنها حركة مرور عميل لاسلكي.

يرسل RLAN طلب المصادقة لمصادقة العميل السلكي. تماثل مصادقة العميل السلكي في شبكة RLAN العميل اللاسلكي المركزي الذي تمت مصادقته.

إن يحتاج أنت فقط واحد فعلي منطقة شبكة (VLAN)، أنت لا تحتاج أن يشكل RLAN. يأتي شبكة RLAN واحدة على نقطة الوصول بشكل افتراضي، شبكة VLAN الأصلية 1. لديه أمان مفتوح، ويتم تعيين جميع المنافذ إلى شبكة RLAN هذه بشكل افتراضي.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

لا تعمل شبكات RLAN في شبكة شبكة شبكة. لا يتم تمكين الشبكة بشكل افتراضي، لذلك ما لم يكن لديك نقطة الوصول تعمل في وضع الشبكة من قبل، يتم ضبطك للانتقال.

خطوات التكوين

مساعدة المبتدئين

يسلط هذا القسم القابل للتبديل الضوء على نصائح للمبتدئين.

تسجيل الدخول

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) لنقطة الوصول الأساسية. للقيام بذلك، افتح مستعرض ويب وأدخل https://ciscobusiness.cisco. قد تتلقى تحذيرا قبل المتابعة. أدخل بيانات الاعتماد.يمكنك أيضا الوصول إلى نقطة الوصول الأساسية بإدخال https://[ipaddress] (من نقطة الوصول الأساسية) في مستعرض الويب.

تلميحات الأدوات

إذا كان لديك أسئلة حول حقل في واجهة المستخدم، تحقق من تلميح الأداة الذي يبدو كالتالي:

هل تواجه مشكلة في تحديد موقع أيقونة القائمة الرئيسية المتوسعة؟

انتقل إلى القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، إذا لم ترى زر القائمة، فانقر على هذه الأيقونة لفتح قائمة الشريط الجانبي.

تطبيق Cisco Business

تحتوي هذه الأجهزة على تطبيقات مرافقة تشترك في بعض ميزات الإدارة مع واجهة مستخدم الويب. لن تتوفر كافة الميزات الموجودة في واجهة مستخدم ويب في التطبيق.

تنزيل تطبيق iOS تنزيل تطبيق Android

الأسئلة المتكررة

إذا كانت لديك أسئلة لا تزال غير مجيبة، يمكنك التحقق من مستند الأسئلة المتداولة. أسئلة شائعة

الخطوة 1

قم بتشغيل نقطة الوصول إذا لم تكن قيد التشغيل بالفعل. تحقق من حالة أضواء المؤشر. عندما يضيء ضوء LED باللون الأخضر، تقدم إلى الخطوة التالية.

سيستغرق تمهيد نقطة الوصول ما بين 8 إلى 10 دقائق. يومض مؤشر LED باللون الأخضر في أنماط متعددة، ويتبدل بسرعة خلال الأخضر والأحمر والكهرماني قبل أن يتحول إلى الأخضر مرة أخرى. قد يكون هناك تنوعات صغيرة في كثافة لون مؤشر LED وصبغة الألوان.

الخطوة 2

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) لنقطة الوصول الأساسية. افتح مستعرض ويب وأدخل https://ciscobusiness.cisco قد تتلقى تحذيرا قبل المتابعة. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك.

كما يمكنك الوصول إليها عن طريق إدخال عنوان IP لنقطة الوصول الأساسية في مستعرض ويب.

الخطوة 3

لا يمكن أن تكون نقطة الوصول في وضع شبكة من أجل أن يعمل RLAN. لإيقاف تشغيل حالة الشبكة، انتقل إلى إعدادات لاسلكية > شبكة. حدد هذا لإيقاف تشغيل الشبكة. إذا كانت نقطة الوصول جديدة أو كنت تعرف أن وضع الشبكة غير نشط، يمكنك الانتقال إلى الخطوة 7.

الخطوة 4

تأكد من أنك تريد إيقاف تشغيل وضع الشبكة بالنقر على نعم.

الخطوة 5

تأكد من حفظ التكوينات الخاصة بك عن طريق النقر فوق أيقونة حفظ في اللوحة العليا اليمنى من شاشة واجهة مستخدم الويب.

الخطوة 6

تأكد من الحفظ بالنقر فوق موافق. ستقوم نقطة الوصول بإعادة التشغيل. سيستغرق إكمال هذا من 8 إلى 10 دقائق.

الخطوة 7

يمكن إنشاء شبكة RLAN بالانتقال إلى إعدادات لاسلكية > شبكات WLAN. ثم حدد إضافة شبكة WLAN/RLAN جديدة.

الخطوة 8

حدد RLAN. قم بإنشاء اسم لملف التعريف.

الخطوة 9 (إستخدام الأمان المفتوح)

تحت علامة التبويب أمان RLAN. تحت نوع التأمين، يمكنك تحديد فتح أو 802.1X.

في هذا المثال، تم ترك نوع الأمان كافتراضي.

طقطقة يطبق. سيقوم هذا تلقائيا بتنشيط شبكة RLAN المفتوحة للأمان. تخطي الخطوة 11.

الخطوة 10a (باستخدام تأمين 802.1X)

لإعداد RADIUS الخارجي، يجب أن يكون لديك خادم RADIUS مكون في حسابات المسؤول ضمن RADIUS في طريقة عرض الخبير. انقر فوق رمز السهم في القائمة الموجودة أعلى يمين واجهة مستخدم الويب للانتقال إلى عرض الخبراء. للحصول على تفاصيل حول إعداد خادم RADIUS، راجع RADIUS

الخطوة 10b (باستخدام تأمين 802.1X)

إذا أخترت 802.1X لنوع التأمين، يجب تحديد المزيد من الخيارات. يجب تحديد ما يلي:

- وضع المضيف - مضيف واحد أو مضيف متعدد

- خادم المصادقة - RADIUS الخارجي أو AP

- وضع MAB - ممكن أو معطل. لإضافة عناوين MAC، اتبع الإرشادات في الخطوة التالية.

الخطوة 11 (إختياري)

يعني وضع تجاوز مصادقة MAC (MAB) أنه إذا كان لديك عنوان MAC مدرج تحت مستخدمي WLAN، فإن الجهاز لا يحتاج إلى المصادقة. يمكن لعناوين MAC المدرجة تجاوز المصادقة المراد منحها إما حق الوصول التلقائي إلى الشبكة أو رفضها تلقائيا. سيكون هذا مفيدا في حالة توصيل هاتف IP في منفذ PoE على محول ما.

يمكنك تسمية كل عنوان MAC بأحد طريقتين:

1. المسموح به - يستقبل الجهاز الوصول التلقائي.

2. المحظورة - سيتم رفض الوصول إلى الجهاز تلقائيا.

الخطوة 12

تحت علامة التبويب VLAN وجدار الحماية، يمكنك تحديد إستخدام علامات تمييز VLAN وتحديد رقم معرف VLAN.

الخطوة 13 (إختياري)

يمكنك تحديد تمكين جدار الحماية إذا كنت تريد تكوين قوائم التحكم في الوصول (ACL) التي تسمح لك بالسماح بالوصول أو رفضه لعناوين IP أو شبكات VLAN معينة. يتم إستخدام هذا الإجراء إذا كان هناك شخص ما بصدد التوصيل بجهاز منفذ الشبكة للاتصال بالشبكة.

الخطوة 14 (إختياري)

تحت علامة التبويب تنظيم حركة مرور البيانات، يمكنك تكوين تنظيم حركة مرور البيانات من خلال تمكين التحكم في رؤية التطبيق. يعمل هذا على تعيين ترتيب أولويات حركة مرور البيانات.

الخطوة 15 (إختياري)

تحت علامة التبويب جدولة، يمكنك تحديد جدول. يضبط هذا الوقت أن الميناء سيكون له القدرة أن يكون ربطت إلى الشبكة.

الخطوة 16 (إختياري)

الآن بعد إنشاء شبكة RLAN، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات اللاسلكية > مجموعات نقاط الوصول. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إضافة مجموعات أو تحريرها. لعرض هذه الشاشة، يجب أن تكون في طريقة عرض "خبير"، التي قمت بتحديدها في الخطوة 10a.

الخطوة 17

تحت علامة التبويب منافذ، يمكنك تعيين المنافذ الموجودة على نقطة الوصول على شبكات محلية بعيدة معينة.

الخطوة 18

ضمن علامة التبويب نقاط الوصول، يلزمك تخصيص نقطة وصول معينة لمجموعة نقاط الوصول تلك. طقطقة يطبق.

الخطوة 19

حدد نعم للتأكيد.

الخطوة 20

تأكد من حفظ التكوينات الخاصة بك عن طريق النقر فوق أيقونة حفظ في اللوحة العليا اليمنى من شاشة واجهة مستخدم الويب.

الخطوة 21

تأكد من الحفظ بالنقر فوق موافق. ستقوم نقطة الوصول بإعادة التشغيل. سيستغرق إكمال هذا من 8 إلى 10 دقائق.

عرض شبكة RLAN

لعرض شبكة RLAN التي أنشأتها، حدد إعدادات اللاسلكي > شبكات WLAN. سترى عدد شبكات RLAN النشطة التي تم رفعها إلى 2 ويتم إدراج شبكة RLAN الجديدة.

تحرير RLAN

عند النقر فوق تطبيق في نهاية إعداد شبكة RLAN الخاصة بك، يتم تنشيط شبكة RLAN تلقائيا. إذا كنت بحاجة في أي وقت إلى تعطيل شبكة RLAN أو إجراء أي تغييرات أخرى، اتبع هذه الخطوات البسيطة أدناه.

الخطوة 1

حدد إعدادات لاسلكية > شبكات WLAN. انقر على أيقونة التحرير.

الخطوة 2

سوف تتلقى إعلاما منبثقا بأن تحرير شبكة RLAN سوف يعطل الشبكة مؤقتا. تأكد من رغبتك في المتابعة بالنقر فوق نعم.

الخطوة 3 (enable/disable)

في نافذة تحرير WLAN/RLAN، ضمن عام، حدد يمكن أو معطل لتمكين/تعطيل RLAN. طقطقة يطبق.

الخطوة 4 (تحرير إعدادات أخرى)

انتقل إلى علامات تبويب أمان شبكة RLAN أو شبكة VLAN وجدار الحماية أو تنظيم حركة مرور البيانات إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات. انقر فوق تطبيق بمجرد إجراء التغييرات.

الخطوة 5

تأكد من حفظ التكوينات الخاصة بك عن طريق النقر فوق أيقونة حفظ في اللوحة العليا اليمنى من شاشة واجهة مستخدم الويب.

القرار

لقد قمت الآن بإنشاء شبكة RLAN على شبكة CBW الخاصة بك. استمتع، وأشعر بحرية إضافة المزيد إذا كان ذلك يناسب إحتياجاتك.

الأسئلة المتكررة RADIUS ترقية البرامج الثابتة RLANs تنميط الطلب تصنيف العملاء أدوات نقطة الوصول الأساسية Umbrella مستخدمو WLAN التسجيل تنظيم حركة البيانات عرائس متدخلين إدارة التكوين وضع شبكة تكوين المنفذ مرحبا بك في شبكة CBW شبكة الضيف باستخدام مصادقة البريد الإلكتروني ومحاسبة RADIUS استكشاف الأخطاء وإصلاحها إستخدام موجه Draytek مع CBW