الهدف

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين منافذ الإيثرنت لنقطة وصول (AP) Cisco Business Wireless (CBW) في وضع الشبكة العنكبوتية.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- 140 فولت من التيار المتردد (ورقة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 141ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 142ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 143ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 145 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 240 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

إذا كنت تبحث عن تكوين منافذ الإيثرنت لنقطة الوصول الخاصة ب CBW، فهذا يعني أنك وصلت إلى المكان الصحيح! تدعم نقاط الوصول (APs) للطراز CBW أحدث معيار 802.11ac Wave 2 لتوفير أداء فائق وإمكانية وصول أكبر، فضلا عن الشبكات عالية الكثافة. فهي توفر أداء رائدا في مجال الصناعة من خلال وصلات لاسلكية عالية الأمان ويمكن الاعتماد عليها، للحصول على تجربة مستخدم نهائي فائقة أثناء التنقل.

يعمل تكوين إعداد المنفذ على تعيين إتجاه نقل البيانات والتحكم في تدفق البيانات. يمكن تكوين واجهات إيثرنت إما كمنافذ وصول أو منافذ خطوط اتصال. تحمل شنطة الحركة مرور من يتعدد VLANs عبر خطوة وحيد وتسمح أنت أن يمدد VLANs عبر الشبكة.

إذا كنت مستعدا لتكوين منافذ الإيثرنت لنقطة الوصول من CBW، فدعنا نبدأ!

تعديل تكوين منفذ AP إلى وضع الوصول/خط الاتصال

مساعدة المبتدئين

يسلط هذا القسم القابل للتبديل الضوء على نصائح للمبتدئين.

تسجيل الدخول

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) لنقطة الوصول الرئيسية. للقيام بذلك، افتح مستعرض ويب وأدخل https://ciscobusiness.cisco. قد تتلقى تحذيرا قبل المتابعة. أدخل بيانات الاعتماد.يمكنك أيضا الوصول إلى نقطة الوصول الرئيسية بإدخال https://[ipaddress] (من نقطة الوصول الرئيسية) في مستعرض الويب.

تلميحات الأدوات

إذا كان لديك أسئلة حول حقل في واجهة المستخدم، تحقق من تلميح الأداة الذي يبدو كالتالي:

هل تواجه مشكلة في تحديد موقع أيقونة القائمة الرئيسية المتوسعة؟

انتقل إلى القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، إذا لم ترى زر القائمة، فانقر على هذه الأيقونة لفتح قائمة الشريط الجانبي.

تطبيق Cisco Business

تحتوي هذه الأجهزة على تطبيقات مرافقة تشترك في بعض ميزات الإدارة مع واجهة مستخدم الويب. لن تتوفر كافة الميزات الموجودة في واجهة مستخدم ويب في التطبيق.

تنزيل تطبيق iOS تنزيل تطبيق Android

الأسئلة المتكررة

إذا كانت لديك أسئلة لا تزال غير مجيبة، يمكنك التحقق من مستند الأسئلة المتداولة. أسئلة شائعة

الخطوة 1

انتقل إلى الإعدادات اللاسلكية > نقاط الوصول.

الخطوة 2

طقطقة يحرر رمز من ال ap أن أنت تريد أن يشكل.

سترى النافذة المنبثقة التالية. انقر فوق نعم للمتابعة.

الخطوة 3

في النافذة المنبثقة الجديدة، تصفح إلى صفحة الشبكة. تأكد من تمكين ربط الإيثرنت.

الخطوة 4

طقطقة يحرر في الميناء طاولة. ويكون هذا متاحا عند تمكين ربط الإيثرنت.

الخطوة 5

لتكوين واجهة إيثرنت كمنفذ وصول، في علامة التبويب الوضع، حدد Access من القائمة المنسدلة.

قد يكون لمنفذ الوصول شبكة VLAN واحدة فقط تم تكوينها على الواجهة، ويمكنه حمل حركة مرور البيانات لشبكة VLAN واحدة فقط.

الخطوة 6

في حقل معرف شبكة VLAN، حدد شبكة VLAN.

الخطوة 7

طقطقة يطبق.

تتغير حالة التشغيل إلى UP عند توصيل منفذ إيثرنت بعميل.

الخطوة 8

لتكوين واجهة إيثرنت كمنفذ خط اتصال، في قسم الوضع، حدد خط الاتصال من القائمة المنسدلة.

يمكن أن يكون لمنفذ خط الاتصال شبكتي VLAN أو أكثر تم تكوينها على الواجهة؛ هو يستطيع حمل حركة مرور البيانات للعديد من شبكات VLAN في نفس الوقت.

الخطوة 9

دخلت ال VLAN أهلي طبيعي id. التقصير VLAN أهلي طبيعي 1.

الخطوة 10

طقطقة يضيف VLAN id أن يضيف آخر VLANs إلى الشنطة ميناء.

الخطوة 11

دخلت ال VLAN id وطقطقة يطبق.

ستظهر شبكة VLAN التي تمت إضافتها ضمن علامة التبويب معرف شبكة VLAN.

الخطوة 12

طقطقة يطبق.

يجب إجراء هذا التكوين على كل نقطة وصول على حدة. ويتم حفظ التكوينات أيضا في كل جهاز فردي وليس في تكوين وحدة التحكم.

ها هو بين يديك! لقد أكملت الآن بنجاح تكوين منافذ الإيثرنت لنقاط الوصول الخاصة ب CBW في وضع الشبكة العنكبوتية. للحصول على تكوينات أكثر تقدما، راجع دليل إدارة نقطة الوصول اللاسلكية من Cisco Business.

الأسئلة المتكررة RADIUS ترقية البرامج الثابتة RLANs تنميط الطلب تصنيف العملاء أدوات نقطة الوصول الأساسية Umbrella مستخدمو WLAN التسجيل تنظيم حركة البيانات عرائس متدخلين إدارة التكوين وضع شبكة تكوين المنفذ مرحبا بك في شبكة CBW شبكة الضيف باستخدام مصادقة البريد الإلكتروني ومحاسبة RADIUS استكشاف الأخطاء وإصلاحها إستخدام موجه Draytek مع CBW