الهدف

الاتصال برسائل إعادة توجيه المكالمات الواردة إلى رقم هاتف مختلف أو إلى البريد الصوتي. يمكن إستخدامه لإعادة توجيه كافة المكالمات أو إعادة توجيه المكالمات عندما يكون الهاتف مشغولا أو إعادة توجيه المكالمات عندما لا تكون هناك إجابة. الهدف من هذه المقالة هو إعداد إعادة توجيه المكالمات على مهايئ هاتف SPA100 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· مهايئ هاتف من السلسلة SPA100

إصدار البرامج

•1.1.0

تكوين إعدادات إعادة توجيه الاتصال

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف واختر الصوت > الخط 1. يتم فتح صفحة السطر 1:

ملاحظة: يمكن تكوين صفحة السطر 2 من الجهاز بطريقة مشابهة للخط 1. يشرح هذا المقال تكوين السطر 1 فقط.

ملاحظة: يجب على المسؤول تمكين الإعدادات المقابلة أولا على صفحة السطر 1 ثم إدخال رقم ذلك الحقل المحدد في صفحة المستخدم 1 لكي تعمل الميزة بشكل صحيح.

الخطوة 2. أختر نعم من القائمة المنسدلة تمكين السطر لتمكين السطر 1.

الخطوة 3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "اشتراك الخدمة التكميلية" بالصفحة.

الخطوة 4. أختر نعم من القائمة المنسدلة Cfwd All Serv. وهذا يمكن إعادة توجيه المكالمة إلى كافة الخدمات. الإعداد الافتراضي هو نعم. وهذا يعني أنه سيتم إعادة توجيه جميع المكالمات إلى رقم محدد في صفحة المستخدم 1.

الخطوة 5. أختر نعم من القائمة المنسدلة "خادم مشغول ل CFWD". تمكين خدمة إعادة توجيه المكالمات المشغولة. إذا كان خط الهاتف مشغولا، تتم إعادة توجيه المكالمة إلى رقم محدد في صفحة المستخدم 1. الإعدادات الافتراضية هي نعم.

الخطوة 6. أخترت نعم من ال cfwd ما من أن serv قائمة ميلان إلى جانب. وهذا يمكن من إعادة توجيه المكالمات بدون خدمة إجابات. في حالة عدم وجود إجابة من الرقم المستدعى، تتم إعادة توجيه المكالمة إلى رقم محدد في صفحة المستخدم 1. الإعداد الافتراضي هو نعم.

الخطوة 7. أختر نعم من القائمة المنسدلة Cfwd Sel Serv. هذا يمكن إعادة توجيه الخدمة الانتقائية على السطر. الافتراضي هو نعم.

الخطوة 8. أختر نعم من القائمة المنسدلة الأخيرة ل CFWD. وهذا يمكن خدمة إعادة توجيه المكالمة الأخيرة في السطر. الافتراضي هو نعم.

الخطوة 9. انقر فوق إرسال لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها.

الخطوة 10. انتقل إلى الصوت > المستخدم 1. يتم فتح صفحة المستخدم 1:

الخطوة 11. إذا تم تمكين حقل CFWD All Serv في صفحة السطر 1، فأدخل رقم الهاتف المطلوب الذي يريد المسؤول إعادة توجيه كافة المكالمات في حقل Cfwd All Dest.

الخطوة 12. إذا تم تمكين حقل Cfwd Busy Serv في صفحة السطر 1، فأدخل رقم الهاتف المطلوب الذي يريد المسؤول إعادة توجيه كافة المكالمات إذا كان خط الهاتف مشغولا في حقل Cfwd Busy Dest.

الخطوة 13. إذا تم تمكين حقل CFWD No ans Serv في صفحة السطر 1، فأدخل رقم الهاتف المطلوب الذي يريد المسؤول إعادة توجيه كافة المكالمات إذا لم يكن هناك إجابة من الرقم المتصل في حقل Cfwd No ANS Dest.

الخطوة 14. أدخل التأخير الزمني (بالثواني) قبل إعادة توجيه الاستدعاء إذا لم يكن هناك إستجابة من الرقم المستدعى في حقل "لا Ans" من CFWD. ينتظر الجهاز الوقت المحدد. في حالة عدم وجود إجابة، تتم إعادة توجيه المكالمة. الإعداد الافتراضي هو 20 ثانية.

الخطوة 15. انقر فوق إرسال لحفظ التغييرات.

ملاحظة: يمكن أيضا تمكين إعدادات إعادة توجيه الاتصال الانتقائي على هذا الجهاز. باستخدام مساعدة من هذه الميزة، يتم تحويل مكالمة من رقم محدد إلى رقم وجهة مرغوب فيه. يمكن إعادة توجيه ما يصل إلى 8 مكالمات إلى رقم وجهة مطلوب.

الخطوة 16. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "إعدادات إعادة توجيه المكالمات الانتقائية" في الصفحة.

الخطوة 17. أدخل الرقم المحدد الذي يريد المسؤول إعادة توجيه المكالمة إلى رقم آخر في حقل المتصل Cfwd Sel1.

الخطوة 18. أدخل رقم الوجهة الذي يريد المسؤول إعادة توجيه المكالمة إليه عند إستدعائه بواسطة الرقم المحدد في الخطوة 16 في حقل Cfwd Sel1 Dest.

الخطوة 19. انقر فوق إرسال لحفظ التغييرات.