الهدف

يتم إستخدام بروتوكول بدء جلسة عمل (SIP) للتحكم في جلسات عمل الصوت والفيديو عبر شبكة IP. يتحكم بروتوكول SIP في أشياء مثل عقد مؤتمرات الفيديو ونقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (IP) والمراسلة الفورية. ويتم إستخدامه في جلسات الاتصال للأجهزة مثل مقاطع الفيديو والمكالمات الصوتية. يتيح لك تكوين وحدات توقيت SIP إمكانية تحسين قابلية التشغيل البيني للأجهزة في بيئة الشبكة وتحسين أدائها. يشرح هذا المستند كيفية تكوين قيم مؤقت SIP على SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

· SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

قيم مؤقت SIP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > الصوت > SIP. يتم فتح صفحة SIP:

الخطوة 2. في حقل SIP T1، أدخل القيمة القصوى قبل إعادة إرسال الجهاز لتقدير RTT (وقت الذهاب والعودة) بين العميل والخادم. المدى from 0 to 64 ثاني. القيمة الافتراضية هي 0.5 ثانية.

الخطوة 3. في حقل SIP T2، أدخل الحد الأقصى للفاصل الزمني لإعادة الإرسال للطلبات غير الداعية والاستجابات الداعية. يجب أن تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 64 ثانية. القيمة الافتراضية هي 4 ثوان.

الخطوة 4. في حقل SIP T4، أدخل الحد الأقصى لمدة بقاء الرسالة في الشبكة. تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 64 ثانية. القيمة الافتراضية هي 5 ثوان.

الخطوة 5. في حقل مؤقت SIP B، أدخل مؤقت مهلة معاملة الدعوة. تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 64 ثانية. القيمة الافتراضية هي 32 ثانية.

الخطوة 6. في الحقل SIP Timer F، أدخل مؤقت مهلة المعاملة غير الدعوة. تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 64 ثانية. القيمة الافتراضية هي 32 ثانية.

الخطوة 7. في الحقل SIP Timer H، أدخل وقت الانتظار لموقت إستلام ACK. تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 64 ثانية. القيمة الافتراضية هي 32 ثانية.

الخطوة 8. في حقل مؤقت SIP D، أدخل وقت تعليق ACK. تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 64 ثانية. القيمة الافتراضية هي 32 ثانية.

الخطوة 9. في الحقل SIP Timer J، أدخل وقت الانتظار لعمليات إعادة إرسال الطلب غير "دعوة". تتراوح هذه القيمة من 0 إلى 64. القيمة الافتراضية هي 32 ثانية.

الخطوة 10. في حقل الدعوة لانتهاء مدة الصلاحية ، أدخل الوقت الذي يستغرقه في طلب قيمة رأس انتهاء الصلاحية. إذا قمت بإدخال 0 في هذا الحقل، فلن يتم تضمين رأس انتهاء الصلاحية في الطلب. الافتراضي هو 240.

الخطوة 11. في حقل ReINVITE Expired، أدخل الوقت الذي يستغرقه طلب قيمة رأس انتهاء الصلاحية في ReINVITE. إذا قمت بإدخال 0 في هذا الحقل، فلن يتم تضمين رأس انتهاء الصلاحية في الطلب. الافتراضي هو 240.

الخطوة 12. في حقل الحد الأدنى لانتهاء صلاحية التسجيل، أدخل الحد الأدنى لوقت انتهاء صلاحية التسجيل. ينقل حقل رأس Min-Expired الحد الأدنى لفترات التحديث المدعومة لرأس جهة الاتصال أو حقل رأس Expired الذي يتم تخزينه بواسطة مسجل. القيمة الافتراضية هي 1 ثانية.

الخطوة 13. في حقل Reg Max Expired، أدخل الحد الأقصى لوقت انتهاء صلاحية التسجيل. ينقل حقل رأس الحد الأقصى لانتهاء مدة الصلاحية الحد الأقصى لفترة التحديث المدعومة لرأس جهة الاتصال أو حقل رأس انتهاء مدة الصلاحية الذي يتم تخزينه بواسطة مسجل. القيمة الافتراضية هي 7200 ثانية.

الخطوة 14. في حقل إعادة المحاولة المركزية، أدخل الفاصل الزمني للانتظار (بالثواني) قبل أن يقوم المحول بإعادة محاولة التسجيل بعد فشل التسجيل الأخير. القيمة الافتراضية هي 30 ثانية.

الخطوة 15. في حقل إعادة المحاولة الطويلة ل Reg، أدخل القيمة التي يجب أن تكون أكبر من Reg Retry Intvl. إذا فشل التسجيل لأن رمز إستجابة SIP غير مطابق، فسيقوم الجهاز بالانتظار لمدة زمنية محددة قبل إعادة المحاولة. القيمة الافتراضية هي 1200 ثانية.

الخطوة 16. في حقل "التأخير العشوائي لإعادة محاولة التسجيل"، أدخل نطاق التأخير (بالثواني) الذي تم إختيار رقم منه عشوائيا لإضافته إلى "تسجيل إعادة المحاولة" عند إعادة محاولة التسجيل بعد فشل. القيمة الافتراضية هي 0، مما يعني أن هذه الميزة معطلة.

الخطوة 17. في حقل "التأخير العشوائي الطويل لإعادة محاولة السجل"، أدخل نطاق التأخير (بالثواني) الذي يتم إختيار رقم منه عشوائيا لإضافته لتسجيل "فترة طويلة لإعادة المحاولة" عند إعادة محاولة التسجيل بعد فشل. القيمة الافتراضية هي 0، مما يعني أن هذه الميزة معطلة.

الخطوة 18. في حقل "الحد الأقصى لإعادة المحاولة من Reg" أدخل 0 ما لم تكن ترغب في تمكين الحد الأقصى للفاصل لإعادة محاولة التسجيل، والذي يضيف القيمة التي تم إنشاؤها إلى "التأخير العشوائي لإعادة محاولة التسجيل".

الخطوة 19. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.