الهدف

وحدة تحكم الخادم هي جهاز إضافي لهاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة SPA500 Series يضيف ما يصل إلى 32 زرا قابلا للبرمجة إلى الهاتف. تسمح الإعدادات العامة لوحدة تحكم الحضور باستخدام "معرف الموارد الموحد لقائمة المصباح المشغول" (URI لقائمة BLF)، و"إيقاف المكالمات"، وتكوين إعدادات عرض وحدة تحكم الطلب التلقائي.

الهدف من هذا المستند هو عرض كيفية تكوين الإعدادات العامة لوحدة تحكم الطلب التلقائي على هاتف SPA500 Series IP.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- سلسلة SPA500 من هاتف بروتوكول الإنترنت | 7.5.3 (تنزيل الأحدث)

الإعدادات العامة لوحدة تحكم الطلب التلقائي للتكوين باستخدام واجهة الويب

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر تسجيل دخول المسؤول > متقدم > وحدة تحكم الطلب التلقائي > عام.

الخطوة 2. في حقل اشتراك انتهاء الصلاحية، أدخل مقدار الوقت بالثواني قبل انتهاء صلاحية اتصال وحدة تحكم الخادم بالهاتف. الافتراضي هو 1800.

الخطوة 3. في حقل الفاصل الزمني لإعادة محاولة الاشتراك، أدخل مقدار الوقت بالثواني الذي ستنتظره وحدة التحكم الحاضرة بعد فشل محاولة الاشتراك. الافتراضي هو 30.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة Unit 1 Enable، أختر Yes لتمكين وحدة تحكم الطلب التلقائي الأولى، أو أختر No لتعطيل وحدة تحكم الطلب التلقائي الأولى. الافتراضي هو نعم.

الخطوة 5. في حقل تأخير الاشتراك، أدخل مقدار الوقت بالثواني الذي ستنتظره وحدة التحكم المرفقة قبل أن تحاول الاشتراك. الافتراضي هو 1.

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة Unit 2 Enable، أختر Yes لتمكين وحدة تحكم الطلب التلقائي الثانية، أو أختر No لتعطيل وحدة تحكم الطلب التلقائي الثانية. الافتراضي هو نعم.

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة نوع الخادم، أختر نوع الخادم المتصل به هاتفك.

- برنامج أو جهاز خادم الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المتوافق مع أنظمة Windows.

- نجمة — برنامج خادم VoIP مجاني متوافق مع أنظمة لينوكس.

- SPA9000 — جهاز Cisco مستقل يدعم VoIP.

- Syllantro — برنامج خادم VoIP متوافق مع أنظمة Windows.

الخطوة 8. من القائمة المنسدلة وضع الاختبار، أختر إما نعم أو لا.

- نعم — سيعمل هذا على تمكين "وضع الاختبار" على وحدة التحكم المرفقة، مما يسمح باختبار الأزرار الموجودة على وحدة التحكم المطابقة. عند الضغط، سوف تتحول الأزرار إلى الأحمر، ثم الأخضر، ثم البرتقالي، وأخيرا سوف تتوقف. بمجرد تشغيل جميع الأزرار أو إيقاف تشغيلها، ستتم إعادة تشغيل الهاتف ووحدة التحكم وسيتم تعطيل وضع الاختبار.

- لا — سيقوم هذا بتعطيل "وضع الاختبار" على وحدة تحكم الخادم.

الخطوة 9. في حقل التعليمات البرمجية لانتقاء مكالمات وحدة التحكم الحاضرة، أدخل رمز النجمة الذي تم تعيينه لالتقاط مكالمة رنين. الإعداد الافتراضي هو *98.

الخطوة 10. في حقل رمز المنطقة المحلية لاستدعاء وحدة التحكم الحاضرة، أدخل رمز النجمة الذي تم تعيينه لوضع المكالمة قيد الانتظار. الإعداد الافتراضي هو *68.

الخطوة 11. أدخل في حقل رمز إستدعاء وحدة تحكم الخادم UnPark، رمز النجمة الذي تم تعيينه لإلغاء التعليق. الإعداد الافتراضي هو *88.

الخطوة 12. في حقل URI لقائمة BLF، أدخل اسم قائمة BLF ومعرف الموارد الموحد (URI) الخاص بالخادم الذي يستقبل الهاتف قائمة BLF منه. URI عبارة عن سلسلة من الأحرف لتحديد اسم الخادم. أستخدم الحقل فقط في حالة تكوين قائمة BLF على الخادم.

الخطوة 13. من القائمة المنسدلة "إعلام صوت انتقاء المكالمات"، أختر إما نعم أو لا.

- نعم — سيعمل هذا على تمكين نغمة التقاط المكالمة عندما يكون هناك مكالمة واردة على خط تتم مراقبته بواسطة "التقاط المكالمات"

- لا — سيؤدي هذا إلى تعطيل نغمة انتقاء المكالمة.

الخطوة 14. من القائمة المنسدلة حجم خط وحدة تحكم الخادم، أختر إما size 10 أو 12. سيؤدي ذلك إلى تغيير حجم الخط على عرض وحدة التحكم المطابقة.

الخطوة 15. في حقل تباين شاشة LCD الخاصة بوحدة التحكم الحاضرة، أدخل رقما يتراوح من 1 إلى 30، للحصول على نسبة تباين في شاشة العرض الحاضرة. 1 هو أقل قدر من التباين، و 30 هو الأكثر.