الهدف

يكون إعداد نطاق زمني مفيدا إذا كنت تريد تشغيل ميزات أخرى للمحول أو تنشيطها في وقت معين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضا تحديد المدة التي يمكن أن يستمر خلالها النطاق للميزات التي تريد تعطيلها بعد فترة من الوقت. يمكن أيضا تعيين نطاقات الوقت المتكررة إذا كنت تريد تمكين ميزة وتعطيلها بشكل مستمر. تعتمد العديد من هذه الميزات على نطاقات الوقت لتنفيذ التحكم في الوصول أو الأمان.

يمكن تعريف نطاقات الوقت وإقرانها بأنواع الأوامر التالية:

- قوائم التحكم في الوصول (ACL) — يتم إستخدام نطاقات الوقت لتحديد مقدار وقت سريان قائمة التحكم في الوصول وإدخال التحكم في الوصول (ACE). يمكن أن يكون هذا مفيدا للحد من عوامل تصفية حركة مرور الشبكة في أوقات معينة. على سبيل المثال، يمكنك السماح للمستخدمين بالوصول إلى موارد معينة لساعات العمل فقط.

- مصادقة المنفذ 802.1x — تستخدم النطاقات الزمنية لتحديد الفترة الزمنية التي يكون فيها 802.1x نشطا على المنافذ التي تم تمكين 802.1x بها. يمكن أن يكون هذا مفيدا للحد من الوصول إلى الشبكة في أوقات معينة. على سبيل المثال، يمكنك الحد من وصول شبكة المكتب إلى ساعات العمل فقط.

- إعدادات أيسر — أنت يستطيع شكلت ال up أو down دولة من الميناء لفترة محددة. عندما يكون النطاق الزمني غير نشط، يكون المنفذ في وضع إيقاف التشغيل. إذا تم تكوين نطاق زمني، فإنه يكون فعالا فقط عندما يكون المنفذ قيد التشغيل إداريا.

- التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المستندة إلى الوقت — يمكن تكوين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على الجهاز لفترة محددة. تمكنك هذه الميزة من تحديد أيام الأسبوع والساعات التي يتم فيها تمكين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لكل منفذ. عندما يكون النطاق الزمني غير نشط، يتم تعطيل PoE.

هناك نوعان من نطاقات الوقت:

- مطلق - يبدأ هذا النوع من النطاق الزمني في تاريخ محدد أو فورا وينتهي في تاريخ محدد أو يمتد إلى ما لا نهاية. يمكن إضافة عنصر متكرر إليه.

- recurring — يحتوي هذا النوع من النطاق الزمني على عنصر نطاق زمني تتم إضافته إلى نطاق مطلق ويبدأ وينتهي على أساس متكرر.

إذا تضمن نطاق زمني كلا من النطاقات المطلقة والتكرار، فإن عمليات الأوامر المقترنة تكون نشطة فقط إذا تم الوصول إلى كل من وقت البدء المطلق ونطاق الوقت المتكرر. تكون عمليات الأوامر المقترنة غير نشطة عند الوصول إلى أي من النطاقات الزمنية.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات النطاق الزمني على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات النطاق الزمني على محول ما

تكوين إعدادات النطاق الزمني المطلق

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أختر إدارة>إعدادات الوقت>النطاق الزمني.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة لإضافة نطاق زمني جديد.

الخطوة 4. أدخل اسم النطاق الزمني في حقل النطاق الزمني. المدى from واحد to 32 رمز.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون اسم النطاق الزمني هو Dayshift.

الخطوة 5. في منطقة وقت البدء المطلق، انقر زر إختيار لتحديد نقطة البداية للنطاق الزمني. الخيارات هي:

- فوري — أختر هذا للنطاق الزمني للبدء فورا.

- التاريخ والوقت — أدخل التاريخ والوقت اللذين يبدأ بهما نطاق الوقت.

ملاحظة: في هذا المثال، يبدأ النطاق الزمني في 1 يناير 2017 الساعة 8:00 صباحا.

الخطوة 6. في منطقة وقت النهاية المطلقة، انقر زر انتقاء لتحديد وقت النهاية للنطاق الزمني. الخيارات هي:

- غير محدود — أختر هذا للنطاق الزمني الذي لن ينتهي أبدا.

- التاريخ والوقت — أدخل التاريخ والوقت الذي ينتهي بهما نطاق الوقت.

ملاحظة: في هذا المثال، ينتهي النطاق الزمني في 31 ديسمبر 2017 الساعة 17:00 بعد الظهر.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 8. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

الخطوة 9. (إختياري) لتحرير نطاق زمني، حدد خانة الاختيار الخاصة بالنطاق الزمني الذي ترغب في تحريره وانقر فوق تحرير.

الخطوة 10. (إختياري) لحذف نطاق زمني، حدد خانة الاختيار الخاصة بالنطاق الزمني الذي تريد حذفه وانقر فوق حذف.

الخطوة 11. (إختياري) لتكوين إعدادات النطاق الزمني المتكرر لنطاق الوقت المطلق الذي تم تكوينه، انقر فوق زر النطاق المتكرر ثم انتقل إلى الخطوة 2.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات النطاق الزمني المطلق على المحول لديك بنجاح.

تكوين إعدادات النطاق الزمني المتكرر

يمكن إضافة عنصر وقت متكرر إلى نطاق زمني مطلق. وهذا يحد من العملية على فترات زمنية معينة ضمن النطاق المطلق.

الخطوة 1. في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك، أختر إدارة > إعدادات الوقت > نطاق الوقت.

ملاحظة: بدلا من ذلك، يمكنك نقر زر تكرار النطاق في صفحة النطاق الزمني.

الخطوة 2. أختر اسم نطاق زمني من القائمة المنسدلة لاسم النطاق الزمني.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار Dayshift.

الخطوة 3. انقر على انتقال. سيعرض الجدول أي نطاقات متكررة تم تكوينها بالفعل لاسم نطاق الوقت المختار.

ملاحظة: في هذا المثال، لا يتم تكوين أي نطاق متكرر.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة لإضافة نطاق زمني متكرر جديد.

تعرض منطقة اسم النطاق الزمني النطاق الزمني النطاق الزمني الذي تقوم بتكوينه.

الخطوة 5. في منطقة وقت البدء المتكرر، أستخدم القوائم المنسدلة لتحديد يوم من الأسبوع والوقت (بتنسيق 24 ساعة) الذي يبدأ فيه النطاق الزمني على أساس متكرر.

ملاحظة: في هذا المثال، يبدأ النطاق الزمني المتكرر كل يوم إثنين في الساعة 8:00 صباحا.

الخطوة 6. في منطقة وقت الانتهاء المتكرر، أستخدم القوائم المنسدلة لتحديد يوم من أيام الأسبوع والوقت (بتنسيق 24 ساعة) الذي ينتهي به النطاق الزمني على أساس متكرر.

ملاحظة: في هذا المثال، ينتهي النطاق الزمني المتكرر كل يوم جمعة في الساعة 17:00 بعد الظهر.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 8. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

الخطوة 9. (إختياري) لحذف نطاق زمني متكرر، حدد خانة الاختيار للنطاق الزمني الذي تريد حذفه وانقر حذف.

الخطوة 10. (إختياري) لتكوين نطاق زمني، انقر فوق زر النطاق الزمني.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات النطاق الزمني المتكرر على المحول لديك بنجاح.