الهدف

كمسؤول للشبكة، من الممارسات الجيدة التحقق من سلوك الواجهات على محول ما. تعد الصيانة الجيدة أمرا أساسيا في أداء الشبكة. مع المحولات Cisco Small Business Series Switches، يمكنك التحقق من عدد الحزم التي يتم إرسالها من خلال واجهة وفي أي شكل.

تكون صفحة الواجهة الخاصة بالمحول مفيدة لتحليل مقدار حركة مرور البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها وتشتينها مثل حزم البث الأحادي والبث المتعدد والبث. علاوة على ذلك، إذا كانت الواجهة بها مشاكل، فيمكنك إجراء إختبار تشخيصي على الكبل الموصل على تلك الواجهة للاطلاع على حالتها. مع توفر هذه المعلومات، يمكنك إتخاذ قرارات أفضل عند أستكشاف أخطاء الواجهة وإصلاحها.

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية إدارة إحصائيات وتشخيصات الواجهات على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX200، SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

إدارة إحصائيات الواجهة على المحول لديك

إدارة إحصائيات واجهة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك ثم أختر الحالة وحالة > الواجهة.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

الخطوة 2. في منطقة الواجهة، أختر الواجهة التي سيتم عرض إحصائيات الإيثرنت من أجلها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ ge4 للوحدة 2.

ملاحظة: إذا كان لديك محول غير قابل للتجميع مثل المحول SX250 أو SX300 Series Switch، فإن الخيارات هي Port و LAG فقط.

الخطوة 3. انقر فوق معدل تحديث من منطقة معدل التحديث. هذه هي الفترة الزمنية التي تمر قبل تحديث إحصائيات الواجهة.

- لا تحديث — معلومات حول الواجهة التي لن يتم تحديثها بمعلومات جديدة.

- 15 ثانية — يتم تحديث المعلومات حول الواجهة كل 15 ثانية.

- 30 ثانية — يتم تحديث المعلومات حول الواجهة كل 30 ثانية.

- 60 ثانية — يتم تحديث المعلومات المتعلقة بالواجهات كل 60 ثانية

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 60 ثانية.

تعرض منطقة إحصائيات التلقي المعلومات التالية للواجهة المختارة:

إستلام الإحصائيات

- إجمالي وحدات البايت (الأنظمة الثمانية) — يعرض عدد الأنظمة الثمانية التي تم تلقيها، والتي تتضمن عدد الحزم غير الصحيحة وعقود تسلسل التحقق من الإطارات (FCS). يتحقق FCS من صحة إطار.

- حزم البث الأحادي — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث الأحادي الجيدة التي يتم استقبالها. البث الأحادي هو اتصال واحد إلى واحد بين إثنين من المستخدمين.

- حزم البث المتعدد — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث المتعدد الجيدة التي تم تلقيها. البث المتعدد هو اتصال واحد إلى عدة مستخدمين بين مستخدم واحد ومستخدم واحد أو أكثر.

- حزم البث — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث الجيدة التي يتم استقبالها. البث هو اتصال بين واحد لجميع الأعضاء الذين ينتمون إلى مقطع شبكة.

- الحزم التي تحتوي على أخطاء — يعرض المعلومات حول عدد الحزم التي تحتوي على أخطاء تم تلقيها. يمكن أن تكون هذه الحزم unicast، multicast، أو إذاعة أن أثناء البث تعرض للتلف أو الإسقاط.

تعرض منطقة إحصائيات الإرسال المعلومات التالية للواجهة المختارة:

- إجمالي وحدات البايت (الأنظمة الثمانية) — يعرض عدد الأنظمة الثمانية التي تم إرسالها، والتي تتضمن عدد الحزم غير الصالحة وأنظمة FCS.

- حزم البث الأحادي — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث الأحادي الجيدة التي يتم إرسالها.

- حزم البث المتعدد — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث المتعدد الجيدة التي تم إرسالها.

- حزم البث — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث الجيدة التي يتم إرسالها.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق مسح عدادات الواجهة لمسح عدادات الواجهة المختارة.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق تحديث لتحديث صفحة الإحصائيات.

يجب عليك الآن إدارة إحصائيات واجهة على المحول لديك بنجاح.

عرض إحصائيات جميع الواجهات

الخطوة 1. في صفحة الواجهة، انقر فوق عرض جميع إحصائيات الواجهات للاطلاع على جميع المنافذ في عرض الجدول.

الخطوة 2. (إختياري) أختر معدل تحديث من القائمة المنسدلة معدل التحديث. هذه هي الفترة الزمنية التي تمر قبل تحديث إحصائيات الواجهة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 30 ثانية.

الخطوة 3. أختر نوع الواجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 2.

الخطوة 4. انقر على انتقال.

سيعرض جدول إحصائيات الواجهة إحصائيات جميع المنافذ الخاصة بالمحول المختار.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق مسح جميع عدادات الواجهة لمسح عدادات الواجهة المختارة.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق تحديث لتحديث صفحة الإحصائيات.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح عرض إحصائيات من كل ميناء من مفتاحك.

عرض إحصائيات RMON الرسومية لواجهة

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط للمحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X.

الخطوة 1. في صفحة الواجهة، انقر زر عرض الرسم البياني لمحفوظات الواجهة لعرض هذه النتائج في شكل رسوم.

الخطوة 2. في منطقة الواجهة، أختر الواجهة التي سيتم عرض إحصائيات الإيثرنت من أجلها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ ge4 للوحدة 2.

ملاحظة: إذا كان لديك محول غير قابل للتجميع مثل المحول SX250 Series Switch، فإن الخيارات هي Port و LAG فقط.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانات إختيار إحصائيات التلقي التي تريد عرضها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تحديد جميع خانات الاختيار.

الخطوة 4. (إختياري) حدد خانات الاختيار إحصائيات الإرسال التي تريد عرضها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تحديد جميع خانات الاختيار.

خطوة 5. (إختياري) من الفسحة بين دعامتين الوقت منطقة، طقطقت الفسحة بين دعامتين الوقت من القارن إحصاء أن أنت تريد أن يشاهد.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الساعة الأخيرة.

يجب أن يعرض مخطط الحزم إحصائيات الواجهة المختارة والحزم على المحول لديك.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن بنجاح إحصائيات الرسومات الخاصة بواجهة على المحول لديك.

ملاحظة: إذا قمت بتكوين أن الواجهة بها مشاكل عند عرض الإحصائيات، فيمكنك إجراء إختبار تشخيصي على الكبل المتصل بتلك الواجهة لمعرفة حالتها. لمعرفة كيفية ذلك، انقر هنا.