التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG350X

2.2.0.x

وصف المشكلة

على بعض الأجهزة وعلى منافذ معينة عندما لا يكون هناك كابل متصل أو أن طول الكبل قصير جدا، قد يؤدي تشغيل إختبار الكبل عبر الأمر "إختبار تشخيصات الكبلات tdr" إلى توفير نتائج غير متوقعة.

الحالة الحالية

لا يوجد حل بديل.