الهدف

الهدف من هذا المستند هو المرور عبر ميزة تحديث الصورة التلقائية لمحولات SG350XG و SG550XG.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

تحديث تلقائي للصورة

لكي يظل المكدس قيد التشغيل، يجب أن يكون لجميع المحولات في المكدس صورة البرنامج الثابت نفسها الخاصة بالمحول النشط. تغير ميزة التحديث التلقائي للصورة الآلية البرنامج الثابت لأي جهاز تم إدراجه حديثا، بحيث يمكن أن يعمل مع بقية الوحدات في المكدس. وأثناء هذه العملية يتم إجراء فحص لصورة البرنامج الثابت.

فحص

يتم التحقق من خلال الإشارة إلى صورة المكدس النشطة والمركبة حاليا، ومقارنتها بالجهاز الجديد. إذا لم تتطابق البرامج الثابتة، يتم نسخ الصورة من المحول النشط إلى المحول الجديد وحفظها.

مظاهرة

لتوضيح تحديث الصورة التلقائية، سنقوم بإدراج محول في مكدس، وتعيين منافذ المكدس المناسبة، وإعادة تمهيد المحول. عند إعادة تشغيل البرنامج سيتم إجراء التحقق من إصدار البرنامج. إذا تم الكشف عن إختلافات في إصدارات البرامج، ستبدأ عملية تحديث الصورة التلقائية. عند بدء هذه العملية، ستظهر الإعلامات على الجانب الأيمن من صفحة التكوين.

بمجرد اكتمال نقل الصورة، سيقوم المحول بإعادة التمهيد. عند إعادة التشغيل، سيتم إدراج الجهاز في المكدس الجديد، بالإضافة إلى إصدار البرنامج المحدث الخاص به.

جار التحميل...

القرار

توفر ميزة التحديث التلقائي للصور عملية بسيطة ومؤتمتة للحفاظ على جميع المحولات في مكدس محولات محدثة. ويفعل ذلك باستبدال البرنامج الثابت لأي محول جديد بإصدار البرنامج الثابت المثبت حاليا على الكمبيوتر النشط.