الهدف

بروتوكول تحليل العنوان (ARP) هو بروتوكول شبكة مهم يقوم بتحويل عناوين IP إلى عناوين MAC. ويحقق ذلك عن طريق بث طلب لعناوين MAC من الأجهزة التي تستخدم عناوين IP المحددة، ويخزن الردود في جدول ARP محلي ليتم الإشارة إليه لاحقا. هناك نوعان من العناوين التي يمكن الاحتفاظ بها في جدول ARP: العناوين الثابتة والحيوية. العنوان الديناميكي هو عنوان تمت إضافته إلى الجدول تلقائيا بواسطة ARP، والعنوان الثابت هو عنوان تم إدخاله يدويا.

يتيح لك كل من SG350XG و SG550XG إضافة إدخالات جدول ARP وتحريرها وحذفها، بالإضافة إلى ضبط مقدار إدخالات الوقت التي تبقى على الجدول قبل حذفها تلقائيا.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين ARP على SG350XG و SG550XG.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- v2.0.0.73

تكوين ARP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > إدارة IPv4 والواجهات > ARP. يفتح نافذة ARP.

الخطوة 2. دخلت في ال arp مدخل مجال، الرقم ثاني أن العنوان حركي يبقى في ال ARP طاولة. سيتم حذف العنوان الديناميكي إذا ظل موجودا في الجدول لفترة أطول من وقت انتهاء العمر. المدى هو 1 - 4000000 ثانية، مع 60000 ثانية تكون الافتراضي.

الخطوة 3. في حقل مسح إدخالات جدول ARP، حدد زر إختيار لتحديد إدخالات ARP التي سيتم مسحها من الجدول.

الخيارات هي:

- الكل - يحذف كل إدخال من جدول ARP.

- ديناميكي - يحذف كل عنوان ديناميكي من جدول ARP.

- ساكن إستاتيكي - يحذف كل عنوان ثابت من جدول ARP.

- انتهاء العمر العادي - يحذف كل عنوان ديناميكي تم تجاوزه وفقا لوقت خروج ARP.

الخطوة 4. طقطقة يطبق. يتم تطبيق الإعدادات على ملف التكوين الجاري تشغيله. ستتم أي عمليات حذف إدخال مطلوبة في هذا الوقت.

الخطوة 5. يعرض جدول ARP جميع إدخالات ARP الموجودة حاليا على المحول. كما يمكن تصفية الإدخالات من خلال التحقق من خانة الاختيار عامل التصفية: الموجودة في أعلى الجدول، وتحديد نوع الواجهة التي سيتم تصفيتها، والنقر فوق انتقال. يمكنك أيضا النقر فوق مسح عامل التصفية لإعادة ضبط عامل التصفية.

يعرض كل مدخل المعلومات التالية:

- الواجهة - تتصل واجهة IPv4 مباشرة بالشبكة الفرعية IP حيث يوجد جهاز IP.

- عنوان IP - عنوان IP لجهاز IP.

- عنوان MAC - عنوان MAC لجهاز IP.

- الحالة - تشير إلى ما إذا تم إدخال الإدخال يدويا (ثابت) أو تم التعرف عليه تلقائيا من خلال ARP (ديناميكي).

الخطوة 6. لإضافة إدخال ثابت جديد إلى الجدول، انقر فوق الزر إضافة.. يظهر Add arpWindow.

الخطوة 7. في حقل الواجهة، حدد زر إختيار لاختيار واجهة IPv4. تأكد من تحديد الواجهة المتصلة بشبكة IP الفرعية التي تحتوي على الجهاز الذي ترغب في إضافته إلى جدول ARP.

الخيارات هي:

- المنفذ - حدد منفذا على المحول تم تكوينه باستخدام عنوان IP.

- مجموعة تجميع الارتباطات - حدد مجموعة تجميع إرتباطات تم تكوينها باستخدام عنوان IP.

- VLAN - حدد شبكة VLAN التي تم تكوينها باستخدام عنوان IP.

- خارج النطاق (OOB) - حدد المنفذ OOB.

ملاحظة: ستتوفر فقط الواجهات التي تم تعيين عنوان IPv4 لها.

الخطوة 8. دخلت في العنوان مجال، ال IPv4 عنوان من الأداة أنت تريد أن يضيف إلى ال ARP طاولة.

الخطوة 9. في حقل عنوان MAC، أدخل عنوان MAC للجهاز الذي تريد إضافته إلى جدول ARP.

الخطوة 10. طقطقة يطبق. تتم إضافة الجهاز إلى جدول ARP.

الخطوة 11. يمكن تحرير الإدخالات الموجودة في جدول ARP أو حذفها عن طريق تحديد خانة (مربعات) الاختيار المقابلة لها والنقر فوق أزرار تحرير.. أو حذف، على التوالي.

© 2015 Cisco Systems، Inc. جميع الحقوق محفوظة.