الهدف

يمكن أن يكون للمحول عناوين IP متعددة. يمكن تخصيص كل عنوان IP لواجهات أو منافذ محددة أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAGs) أو شبكات المنطقة المحلية الظاهرية (VLANs). لإدارة الجهاز عن بعد، يجب تحديد عنوان IP للوصول إلى المحول. وهذا يتيح لك تكوين الجهاز أو أستكشاف أخطائه وإصلاحها بسهولة من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو برنامج Telnet أو بروتوكول طبقة الأمان (SSH).

يمكن تكوين عنوان IP الخاص بالمحول يدويا أو إستقباله تلقائيا من خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP). إن هناك ما من DHCP نادل يتوفر، المفتاح سيستعمل المصنع تقصير عنوان أي يكون 192.168.1.254.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات عنوان IP للمحول لديك من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX500

- 2.2.8.4 — SX350، SG350X، SX550X

شكلت العنوان من المفتاح من خلال ال CLI

هام: إذا كان المحول الخاص بك في أحد أوضاع التجميع مع وجود محول في وضع الاستعداد، فمن المستحسن تكوين عنوان IP ساكن إستاتيكي لمنع قطع الاتصال من الشبكة أثناء تبديل Stacking Active. وذلك نظرا لأنه عندما يسيطر المحول الاحتياطي على المكدس، عند إستخدام DHCP، قد يتلقى عنوان IP مختلف عن العنوان الذي تم إستقباله بواسطة الوحدة الأصلية التي تم تمكينها نشطا من المكدس.

عنوان IP ثابت

عنوان DHCP IP

تكوين عنوان IP الثابت

في هذا سيناريو، setup المفتاح دون التوفر من DHCP نادل. تبعت الخطوات أدناه أن يشكل عنوان ساكن إستاتيكي على المفتاح:

الخطوة 1. قم بتوصيل الكمبيوتر مباشرة بالمحول باستخدام كبل تسلسلي.

إذا كنت تفضل إستخدام بروتوكول SSH في المحول لديك، فانقر هنا لعرض مقالة حول الحصول على وصول واجهة سطر الأوامر إلى محول ما.

الخطوة 2. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

في هذا المثال، يتم إستخدام المحول SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch.

الخطوة 3. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

يكون الأمر configure مكافئا لتكوين المحطة الطرفية

الخطوة 4. في وضع "التكوين العام"، أدخل سياق الواجهة من خلال إدخال ما يلي:

SG350X(config)#interface [interface-id | vlan-id

في هذا مثال، استعملت قارن VLAN 1. VLAN 1 هي شبكة VLAN الافتراضية للمحول.

الخطوة 5. أدخل أمر تكوين واجهة عنوان IP لتحديد عنوان IP لواجهة من خلال إدخال أي مما يلي:

- عنوان IP [ip-address] {{mask | البادئة-length}}— أستخدم الأمر reload لإعادة تحميل المحول على الفور.

- عنوان IP [ip-address] {{mask | البادئة-length}} [default-gateway-ip-address] — أستخدم إعادة تحميل {{في hhh:mm | ممم | في الأمر hh:mm [day]} لتحديد إعادة تحميل المحول المجدول.

الخيارات هي:

- عنوان IP — يحدد عنوان IP.

- القناع — يحدد قناع الشبكة لعنوان IP.

- يحدد البادئة-length — عدد وحدات بت التي تشكل بادئة عنوان IP. يجب أن يسبق طول البادئة شرطة مائلة للأمام (/). المدى هو من 8 إلى 30.

SG350X(config-if)#ip address 192.168.100.201 255.255.255.0

في هذا المثال، عنوان IP المستخدم هو 192.168.100.201 مع 255.255.255.0 كقناع.

الخطوة 6. (إختياري) لإزالة عنوان IP من واجهة، أستخدم الأمر no form of the ip address من خلال إدخال ما يلي:

SG350X(config-if)#no ip address

الخطوة 7. أدخل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

SG350X(config-if)#end

يدخل خطوة 8. (إختياري) أن يعرض العنوان تشكيل ومعلومات على القارن، التالي أمر في الذو امتياز EXEC أسلوب:

SG350X#show ip interface

في هذا مثال، العنوان 192.168.100.201 والنوع ساكن إستاتيكي.

الخطوة 9. (إختياري) لحفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، أدخل ما يلي:

SG350X#copy running-config startup-config

الخطوة 10. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يتم الضغط على Y في هذا المثال.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت العنوان ساكن إستاتيكي عملية إعداد من مفتاحك.

شكلت العنوان من خلال DHCP

في هذا السيناريو، يتم توصيل المحول بالموجه الذي يعمل كخادم DHCP نشط. اتبع الخطوات التالية لتكوين عنوان IP للمحول من خلال DHCP.

الخطوة 1. قم بتوصيل الكمبيوتر مباشرة بالمحول باستخدام كبل تسلسلي.

الخطوة 2. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

في هذا المثال، يتم إستخدام المحول SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch.

الخطوة 3. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

الخطوة 4. في وضع "التكوين العام"، أدخل سياق الواجهة من خلال إدخال ما يلي:

SG350X(config)#interface [interface id | vlan-id]

في هذا مثال، استعملت قارن VLAN 1. VLAN 1 هي شبكة VLAN الافتراضية للمحول.

الخطوة 5. في سياق الواجهة، قم باكتساب عنوان IP من خادم DHCP من خلال إدخال ما يلي:

SG350X(config-if)#interface [interface id | vlan-id]

سوف تتلقى إخطارا بتكوين الجهاز على الواجهة المحددة.

الخطوة 6. (إختياري) لإزالة عنوان IP من واجهة، أستخدم الأمر no form of the ip address DHCP من خلال إدخال ما يلي:

SG350X(config-if)#no ip address dhcp

الخطوة 7. أدخل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

SG350X(config-if)#end

يدخل خطوة 8. (إختياري) أن يعرض العنوان تشكيل ومعلومات من القارن، التالي أمر في الذو امتياز EXEC أسلوب:

SG350X#show ip interface

في هذا المثال، عنوان IP هو 192.168.100.103 والنوع هو DHCP.

يدخل خطوة 9. (إختياري) أن يعرض العنوان تشكيل ومعلومات على ال DHCP زبون قارن، التالي أمر في الذو امتياز EXEC أسلوب:

SG350X#show ip dhcp client interface

الخطوة 10. (إختياري) لحفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، أدخل ما يلي:

SG350X#copy running-config startup-config

الخطوة 11. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يتم الضغط على Y في هذا المثال.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال DHCP عنوان عملية إعداد على مفتاحك.