الهدف

تطبيق الشبكة الذكية (SNA) هو نظام يعرض نظرة عامة على مخطط الشبكة بما في ذلك معلومات المراقبة التفصيلية للأجهزة وحركة المرور. يتيح SNA عرض التكوينات وتعديلها بشكل عام على جميع الأجهزة المدعومة في الشبكة.

خريطة المخطط هي طريقة العرض الرئيسية لتطبيق SNA لأنها تمثيل رسومي للشبكة، بما في ذلك المعلومات حول الأجهزة الفردية، والاتصالات بين الأجهزة. يمكن للمستخدم تحديد تغشيات مختلفة لطريقة عرض المخطط التي تؤثر على تمثيل الرسوم للعناصر في طريقة عرض المخطط استنادا إلى معايير مختلفة.

التغشيات هي طبقات من المعلومات التي يمكن تنشيطها على عرض المخطط لإضافة المزيد من المعلومات أو تؤثر على طريقة عرض المخطط. يمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، عن طريق تلوين عناصر المخطط بألوان مختلفة بناء على معايير متنوعة، أو بتغيير الأيقونات المعروضة على عناصر المخطط لإظهار البيانات التفصيلية المتعلقة بالتغشية المحددة.

تشرح هذه المقالة خيارات التغشية المتاحة التي يمكنك عرضها من مخطط SNA.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض المخطط ل SNA، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

ملاحظة: يمكن للأجهزة من سلسلة SX250 توفير معلومات SNA عند إتصالها بالشبكة، ولكن لا يمكن تشغيل SNA من هذه الأجهزة.

إصدار البرامج

- 2.2.5.68

طريقة عرض التغشية

تعرض خريطة الطوبولوجيا أدناه تغشية لنظام الحسابات القومية. في هذه الصورة، التغشية الحالية هي إستخدام الرابط، وهو التغشية الافتراضية ل SNA.

تغشية واحدة فقط يمكن أن تكون نشطة في وقت واحد. لذلك، فإن تحديد تغشية يهمد أي تغشية نشطة أخرى. يمكنك إختيار التغشية التي تريد إستخدامها من قائمة التغشيات المتوفرة أدناه:

- إستخدام الارتباط

- معلومات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

- عضوية شبكة VLAN

- الشجرة الممتدة

إستخدام الارتباط

يضيف تغشية إستخدام الارتباط معلومات إلى شاشات مخطط المخطط و Connection Explorer فيما يتعلق بمستوى الاستخدام الحالي لآخر 15 ثانية من الاتصالات في الشبكة. تكون الاتصالات والروابط مشفرة بالألوان، وفقا لحجم حركة المرور التي تتدفق فيها في كلا الاتجاهين.

بشكل افتراضي، فإن التالي هو الحدود والألوان المرادفة لها:

- من 0٪ إلى 69٪ — عادي

- من 70٪ إلى 89٪ - كهرماني

- من 90٪ إلى 100٪ - أحمر

يتم تلوين الاتصالات بين الأجهزة في عرض المخطط وفقا للارتباط الفردي الأكثر إستخداما في الاتصال. عند عرض "مستكشف الاتصال"، يظهر كل إرتباط إستخدامه الخاص في كلا الاتجاهين.

يتم حساب إستخدام كل إتجاه من الرابط بالتحقق من المعلومات من كلا الجانبين، مثل إذا كان الارتباط بين الأجهزة المزودة ب SNA وإذا كان يستخدم القيمة الأعلى مثل الاستخدام.

على سبيل المثال، إذا كان الرابط بين المنفذ 1 من الجهاز A والمنفذ 2 من الجهاز B، فإن حساب إتجاه واحد هو مقارنة بين قيمة الإرسال (Tx) للمنفذ 1 وقيمة الاستقبال (Rx) للمنفذ B. تحدد القيمة الأعلى إستخدام الارتباط.

إذا كان جانب واحد فقط من الارتباط جهازا قادرا على SNA، يتم تحديد إستخدام الارتباط بواسطة المعلومات الواردة من الجهاز القادر على SNA فقط.

عند تحديد الارتباط الأكثر إستخداما للعرض المجمع على خريطة المخطط، يتم إعتبار كل إتجاه من الرابط كإرتباط منفصل. على سبيل المثال، إذا كان إتجاه واحد من الرابط له إستخدام 5٪ والاتجاه الآخر له إستخدام 92٪، فإن الاتصال المجمع في خريطة المخطط يكون أحمر، حيث أن أعلى إستخدام في الاتصال هو 92٪.

معلومات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

يعرض تغشية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) حالة مصدر الطاقة والاستهلاك للعناصر الموجودة في الشبكة. يطبق هذا التغشية الألوان على الارتباطات بناء على كمية الطاقة التي يوفرها الارتباط بأجهزة التزويد بالطاقة استنادا إلى الطاقة المتبقية. كما تبرز التغشية الأجهزة التي تطلب الطاقة والتي لا تستلم الطاقة المطلوبة. يمكن للمستخدم تحديد الحدود حيث تتغير هذه الألوان لكل نوع من البيانات، ويتم الوصول إلى الألوان المحددة المستخدمة لكل حد.

ويتم إضافة رمز إلى المحولات التي تعمل على توفير الطاقة، كما يتم تلوينه وفقا لاستهلاك ميزانية الطاقة في المحولات.

- جهاز يوفر ما بين 0 و 80٪ من ميزانية الطاقة — الأخضر (بشكل طبيعي)

- مزود بما بين 81٪ إلى 95٪ من ميزانية الطاقة - أمبير

- يوفر الجهاز ما بين 96٪ إلى 100٪ من ميزانية الطاقة - أحمر

أما الأجهزة التي تتلقى الطاقة عبر شبكة إيثرنت فمحاطة بهالة.

يتم إبراز الاتصالات التي تحتوي على إرتباط واحد على الأقل يتم توفير الطاقة من خلاله في مخطط المخطط.

في مستكشف الاتصال، يعرض كل رابط ينقل الطاقة إشارة لتوفير الطاقة واتجاه تدفق الطاقة. يتم عرض هذا المؤشر لكل منفذ، حتى إذا كان الارتباط في تجميع الارتباطات (LAG). من المحتمل أن بعض الارتباطات في مجموعة تجميع الارتباطات توفر الطاقة بينما لا توفر الأخرى الطاقة.

ملاحظة: في هذا المثال، يستهلك منفذ GE1/5 نسبة طاقة تتراوح من 80٪ إلى 95٪.

عضوية شبكة VLAN

قد تحتوي بعض التغشيات على معلمات مرتبطة بها، مثل تغشية عضوية VLAN. على سبيل المثال، عند تحديد تغشية عضوية شبكة VLAN، يجب عليك أيضا تحديد شبكة منطقة محلية ظاهرية (VLAN) المقابلة. يتيح هذا التغشية عرض عضويات الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) للمنافذ والأجهزة المختلفة في الشبكة. على سبيل المثال، في الصورة أدناه، تظهر خطوط الكهرمان إتصالات غير متماثلة، مما يعني حيث يكون أحد طرفي الارتباط عضوا في شبكة VLAN المحددة ولا يكون الطرف الآخر.

عند تنشيط تغشية عضوية VLAN، يتم عرض قائمة بشبكات VLAN الموجودة في الشبكة وإدراجها بواسطة معرف شبكة VLAN. عندما ينتقي أنت VLAN، فإن عقدة، أي يكون عضو في VLAN هذا، يتم إبرازها.

يتم عرض الارتباطات بين الأجهزة في إحدى الحالات التالية:

- لم يتم تمييز إرتباط بين أجهزة SNA، حيث لا تكون أي من الواجهات المتصلة على أي من الجهازين عضوا في شبكة VLAN.

- لم يتم تمييز إرتباط بين جهاز SNA وجهاز غير SNA، والذي لا توجد واجهة له على جهاز SNA في شبكة VLAN.

- يتم تمييز إرتباط بين أجهزة SNA حيث تكون الواجهات المتصلة في كلا الجهازين أعضاء في شبكة VLAN كعضو في شبكة VLAN.

- يتم تمييز إرتباط بين جهاز SNA وجهاز غير SNA تكون الواجهة الموجودة على جهاز SNA عضوا في شبكة VLAN.

- إرتباط غير تماثلي بين أجهزة SNA حيث تكون إحدى الواجهات المتصلة عضوا في شبكة VLAN ولا يتم تمييز الأخرى في كهرماني.

يتم تمييز الاتصال بين تجميع الارتباطات (LAGs) بين الأجهزة الموجودة في خريطة المخطط وفقا للقواعد التالية:

- إذا تم إبراز رابط واحد على الأقل، يتم إبراز الاتصال.

- إذا كان هناك إرتباط واحد على الأقل لديه اتصال غير متماثل، فسيكون الاتصال مضغوطا.

في "مستكشف الاتصال"، يمكن عرض كل إرتباط بشكل فردي. عندما يكون للارتباط تكوين غير متماثل، يعرض Connection Explorer، بالإضافة إلى أنه ملون كهرماني، الجانب الذي ليس عضوا في شبكة VLAN من الارتباط.

ملاحظة: في هذا المثال، تعد GE1/21 عضوا في شبكة VLAN رقم 20.

الشجرة الممتدة

يعرض تغشية الشجرة المتفرعة المخطط النشط للشبكة. عند تنشيط هذا التغشية، تتم إضافة إشارة إلى جهاز جذر الشجرة المتفرعة وجميع الاتصالات. يسلط هذا المؤشر الضوء على الارتباطات التي يتم حظرها بواسطة الشجرة المتفرعة الشائعة.

عند عرض "مستكشف الاتصال"، يتم تمييز كافة الارتباطات المحظورة.

عندما يتم حظر إرتباط، يحدد Connection Explorer أي طرف من الارتباط هو الواجهة المحظورة.

ملاحظة: في هذا المثال، لا توجد واجهة محظورة.