المقدمة

التجميع هو حل شبكة يربط محولين أو أكثر فوق بعضهم البعض ويكوينهم كجهاز واحد. تعمل المحولات الموجودة في مكدس كمحول واحد بجميع خصائصه ووظائفه، في الوقت نفسه، مع وجود منافذ إضافية لاستيعاب مزيد من الأجهزة. يوفر هذا الإجراء للمستخدمين الراحة التامة لتوسيع شبكتهم دون صعوبة إدارة محولات متعددة.

يتكون المكدس من محولات لها ثلاثة أدوار:

- نشط — هذا المحول هو أمر المكدس بالكامل. وهو يعالج جميع التكوين والوظائف الأخرى للمكدس بأكمله. كل مرة يحتاج أنت أن يغير أو شكلت أي من العملية إعداد، أنت ينبغي فعلت ذلك على هذا مفتاح.

- وضع الاستعداد — يشبه هذا المحول المحول الاحتياطي في حالة اتصال المحول النشط دون اتصال. هو تلقائيا يتحمل المسؤولية ويصبح المفتاح نشط.

- عضو — يعمل هذا المحول كعضو في المكدس ويعمل كوحدة إضافية داخل المكدس.

إذا لم تكن على دراية بهذه المصطلحات، تحقق مما يلي مسرد المصطلحات.

لمعرفة كيفية تكوين إعدادات المكدس على المحول لديك من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا. للتكوين من خلال CLI، انقر هنا.

يمكن إستبدال المحولات القابلة للتجميع أو إضافتها أو إزالتها من مكدس حسب الحاجة دون التأثير على الأداء العام للمكدس. في هذا السيناريو، يوجد مكدس بالفعل وقد تم إستبدال المحول النشط الأصلي. ومع ذلك، فإن المحول البديل الجديد لا يعمل كما هو متوقع عند إضافته إلى المكدس. يمكن أن يرجع ذلك للأسباب التالية:

- الطاقة — يتم تشغيل المحول الجديد ويتم توصيل كابل التجميع بالفعل به وتوصيله بالمكدس.

- مشكلات الكبل — لا يتم توصيل الكبلات المتصلة بالمحولات بشكل صحيح.

- إصدار برنامج ثابت مختلف — لا يحتوي المحول الجديد على نفس إصدار البرنامج الثابت مع باقي المحولات في المكدس.

- التكوين المحمل — يحتوي المحول الجديد بالفعل على إعدادات التكوين التي تم تحميلها فيه.

- إحصائيات المنفذ والتكوين — لم يتم تكوين منفذ المحول الجديد بشكل صحيح.

الهدف

تهدف هذه المقالة إلى عرض بعض الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا تعذر عليك إضافة محول جديد إلى مكدس موجود.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

لا يمكن إضافة محول جديد

فيما يلي الأسباب المحتملة للمشاكل التي يتم مواجهتها عند إستبدال محول في مكدس والخطوات المتعلقة بكيفية حلها.

القدرة

إذا تم تشغيل المحول الجديد بالفعل وتم توصيل كبل به بالفعل قبل توصيله بالمكدس، فسيقوم المكدس بالكامل بإعادة التمهيد. تأكد من إيقاف تشغيل المحول الجديد قبل توصيله بالمكدس.

مشكلات الكبل

إذا كان هناك كبل واحد أو أكثر يستخدم في المكدس إما أنه لا يعمل بشكل صحيح أو أنه غير متصل بشكل صحيح، فسيتأثر اتصال المكدس. تأكد من التحقق من جميع الكابلات واتصالاتها بكل محول في المكدس.

إصدار برنامج ثابت مختلف

يجب أن يكون لجميع المحولات في المكدس نفس إصدار البرنامج الثابت. تأكد من التحقق من إصدار البرنامج الثابت للمحول الجديد. اتبع الخطوات التالية للتحقق من إصدار البرنامج الثابت للمحول لديك:

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر الحالة والإحصائيات > ملخص النظام.

الخطوة 2. تحت منطقة "معلومات البرامج"، ابحث عن إصدار البرنامج الثابت (الصورة النشطة). وهذا يحدد إصدار البرنامج الثابت الذي يستخدمه المحول الجديد حاليا.

الخطوة 3. كرر هذه الخطوات على أي من المحولات النشطة في المكدس وفحص إصدار البرنامج الثابت الذي تستخدمه. إن يتلقى المفتاح جديد صيغة مختلف من الإستراحة من المفتاح في الكومة، أنت تحتاج أن يحسن أو يخفض هو، أي يكون ضروري. لمعرفة كيفية ترقية البرنامج الثابت للمحول لديك، انقر هنا.

التكوين المحمل

إذا كان المحول الجديد يحتوي بالفعل على إعدادات التكوين، فقد يتسبب في حدوث مشاكل في اللحظة التي تضيفه فيها إلى المكدس. إذا لم تكن متأكدا، فيوصى بإعادة ضبط المحول لتعيينه مرة أخرى على إعدادات المصنع الافتراضية قبل إضافته إلى المكدس. لمعرفة كيفية إعادة ضبط المحول من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا. لإعادة ضبطه من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا.

إحصائيات المنفذ وتكوينه

إذا لم يتم تكوين المنفذ على المحول الجديد بشكل صحيح، فلن يعمل مع المكدس. تأكد من إعادة ضبط المحول على إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة به لمسح التكوين غير الصحيح حتى يمكن التعرف عليه مباشرة بواسطة المكدس.

يجب عليك الآن إضافة محول جديد إلى المكدس الموجود لديك.