الهدف

البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في تشغيل المحول ووظائفه. وهي مجموعة من البرامج والأجهزة التي تحتوي على رمز البرنامج والبيانات المخزنة فيها لكي يعمل الجهاز.

يكون إنشاء نسخة إحتياطية من البرامج الثابتة مفيدا إذا كنت ترغب لأي سبب في إستعادة البرامج الثابتة غير النشطة أو السابقة بعد التحديث إلى أحدث إصدار أو العكس.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية النسخ الاحتياطي للبرامج الثابتة واستعادتها أو تبديلها على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.2.0.66

النسخ الاحتياطي للبرامج الثابتة واستعادتها أو تبديلها

النسخ الاحتياطي للبرامج الثابتة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر إدارة > إدارة الملفات > عمليات البرامج الثابتة.

الخطوة 2. انقر فوق الزر نسخ البرنامج الثابت إحتياطيا كنوع العملية.

الخطوة 3. انقر فوق زر الخيار HTTP/HTTPS كطريقة نسخ.

ملاحظة: أختر USB إذا كنت ترغب في نسخ البرامج الثابتة إلى محرك أقراص فلاش يعمل عبر منفذ USB.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

سيظهر بعد ذلك شريط التقدم الذي يظهر تقدم عملية النسخ الاحتياطي.

عند اكتمال العملية، يختفي شريط التقدم ثم تشير الشاشة مع علامة تأشير إلى نجاح عملية النسخ الاحتياطي.

إستعادة البرنامج الثابت أو تبديله

هام: قبل المتابعة، تأكد من تنزيل إصدار البرنامج الثابت الذي ترغب في استعادته أو إستبداله من موقع Cisco على الويب.

الخطوة 1. في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، أختر إدارة > إدارة الملفات > عمليات البرامج الثابتة.

الخطوة 2. انقر تبديل الصورة.

الخطوة 3. تحقق من إصدار البرنامج الثابت النشط وتحقق منه. هذا هو البرنامج الثابت الحالي الذي يستخدمه جهازك.

الخطوة 4. أختر إصدار البرنامج الثابت الذي تريد استعادته على المحول من الصورة النشطة بعد القائمة المنسدلة "إعادة التشغيل".

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

عند اكتمال العملية، ستشير الشاشة بعد ذلك مع علامة إختيار إلى نجاح العملية.

أعد تمهيد المحول

لتطبيق إصدار البرنامج الثابت الذي تمت استعادته، يجب إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 1. في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، أختر إدارة > إعادة تمهيد.

الخطوة 2. طقطقة فوري.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار مسح ملف تكوين بدء التشغيل لحذف تكوين بدء التشغيل بمجرد إعادة تمهيد المحول. مع تحديد هذا الخيار، يقوم المحول بشكل أساسي بإعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية لأنه سيتم حذف كل من تكوينات التشغيل والتشغيل عند إعادة التمهيد.

الخطوة 4. طقطقة reboot.

سيقوم المحول بعد ذلك بإعادة التمهيد. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

التحقق من صحة برنامج ثابت نشط

للتحقق مما إذا تم إستعادة البرنامج الثابت بنجاح:

الخطوة 1. في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، أختر إدارة > إدارة الملفات > عمليات البرامج الثابتة.

الخطوة 2. تحقق من إصدار البرنامج الثابت النشط للتحقق مما إذا كان قد تم إستعادة البرنامج الثابت إلى المحول بنجاح.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من نسخ البرنامج الثابت للمحول لديك إحتياطيا واستعادته بنجاح.