الهدف

تم تطوير مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) من قبل فرقة العمل الهندسية عبر الإنترنت (IETF) لدعم مراقبة الشبكات المحلية وتحليل بروتوكولات هذه الشبكات. وهو عبارة عن مواصفات مراقبة قياسية تتيح لمختلف شاشات الشبكة وأنظمة وحدات التحكم إمكانية تبادل بيانات مراقبة الشبكة فيما بينها. تعمل خدمة RMON على تسهيل إختيار مسؤولي الشبكة من بين إختبارات مراقبة الشبكة ووحدات التحكم من خلال ميزات تفي باحتياجات الشبكة الخاصة بهم. تحدد RMON المعلومات التي يجب أن يكون أي نظام لمراقبة الشبكة قادرا على توفيرها بشكل محدد. الإحصائيات والأحداث والمحفوظات والتنبيهات والمضيفين والأجهزة المضيفة والمحافل المضيفة الموجودة في أعلى N والمصفوفة والتصفية والتقاط وحلقة الرمز المميز هي المجموعات العشر في RMON.

ويتيح RMON لعامل بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) في الجهاز مراقبة إحصائيات حركة مرور البيانات بشكل استباقي عبر فترة معينة وإرسال الملائمات إلى مدير SNMP. يقوم وكيل SNMP المحلي بمقارنة العدادات الفعلية وفي الوقت الفعلي بالحدود المحددة مسبقا ويقوم بإنشاء تنبيهات، دون الحاجة إلى إجراء إستفتاء بواسطة نظام إدارة SNMP مركزي. وتعتبر هذه آلية فعالة للإدارة الاستباقية، شريطة أن تكون قد قمت بتعيين الحدود الصحيحة نسبة إلى الخط الأساسي لشبكتك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات ملائمة SNMP على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات التحكم في محفوظات RMON على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات التحكم في محفوظات RMON على المحول لديك

تكوين التحكم في محفوظات RMON

تتيح ميزة RMON إمكانية مراقبة الإحصائيات لكل واجهة. تعرف صفحة السيرة تكرار العينة، ومقدار العينات التي سيتم تخزينها، والمنفذ الذي يتم منه تجميع البيانات. اتبع الخطوات التالية لتكوين إدخالات محفوظات RMON على المحول لديك.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أختر الحالة والإحصائيات > RMON > المحفوظات.

يتم تحديد المعلومات الموجودة في "جدول التحكم في المحفوظات" بواسطة مربع الحوار "إضافة محفوظات RMON" باستثناء العدد الحالي من النماذج. يسمح المعيار ل RMON بعدم منح جميع العينات المطلوبة، ولكن بدلا من ذلك الحد من عدد العينات لكل طلب. لذلك، يمثل هذا الحقل رقم العينة الذي تم منحه بالفعل للطلب والذي يساوي القيمة المطلوبة أو أقل منها.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة لإضافة إدخال جديد إلى جدول التحكم في المحفوظات.

تعرض مساحة "إدخال المحفوظات الجديدة" عدد إدخالات جدول المحفوظات الجديدة.

الخطوة 4. أخترت في المصدر قارن منطقة، النوع من قارن من أي السيرة عينة أن يكون أخذت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE3 للوحدة 1.

ملاحظة: إذا كان لديك محول غير قابل للتجميع مثل المحول SX250 أو SX300 Series Switch، فإن الخيارات هي Port و LAG فقط.

الخطوة 5. أدخل عدد العينات المراد تخزينها في Max No. of Samples to Keep field.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 40.

الخطوة 6. دخلت في العينة فاصل مجال، الوقت بالثواني أن عينة يكون جمعت من الميناء. نطاق الحقل هو من 1 إلى 3600.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 2400 ثانية.

الخطوة 7. أدخل محطة RMON أو المستخدم الذي طلب معلومات RMON في حقل المالك. المدى هو 160 حرف.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام Cisco.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق". يتم حفظ محفوظات RMON في ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 9. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن إضافة إدخال جديد بنجاح في "جدول التحكم في المحفوظات".

تحرير محفوظات RMON

الخطوة 1. في "جدول التحكم في المحفوظات"، حدد المربع الموجود بجوار "إدخال المحفوظات" الذي ترغب في تحريره.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الإدخال 1.

الخطوة 2. انقر فوق الزر تحرير لتحرير إدخال محفوظات RMON.

الخطوة 3. يمكنك تحديث "رقم إدخال المحفوظات" و"واجهة المصدر" و"العدد الأقصى للعينات المراد الاحتفاظ بها" و"الفاصل الزمني لأخذ العينات" وتفاصيل المالك وفقا لذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، تم تغيير قيمة الفاصل الزمني لأخذ العينات من 2400 ثانية إلى 3600 ثانية.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن تحرير إدخال في "جدول التحكم في المحفوظات" بنجاح.

حذف محفوظات RMON

الخطوة 1. في "جدول التحكم في المحفوظات"، حدد المربع الموجود بجوار "إدخال السيرة" الذي ترغب في حذفه.

الخطوة 2. انقر فوق الزر حذف لتحرير إدخال محفوظات RMON.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد قمت الآن بحذف إدخال محفوظات من "جدول التحكم في المحفوظات" بنجاح.

عرض جدول محفوظات RMON

بعد نسخ البيانات وتخزينها، تظهر في صفحة جدول السيرة. لعرض المحفوظات:

الخطوة 1. أختر الحالة والإحصائيات > RMON > المحفوظات.

الخطوة 2. انقر زر جدول السيرة.

الخطوة 3. (إختياري) لتحديد الإدخال الذي ترغب في الحصول على معلومات RMON منه، حدد خانة الاختيار عامل التصفية واختر من القائمة المنسدلة "رقم المحفوظات"، ثم انقر فوق Go.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار إدخال المحفوظات رقم 1.

يعرض جدول المحفوظات معلومات RMON التالية لإدخال محفوظات RMON المحدد:

- رقم إدخال المحفوظات. — عدد إدخال محفوظات RMON الحالي.

- المالك — اسم المالك.

- رقم العينة. — الرقم العينة لإدخال محفوظات RMON الحالي.

- إسقاط الأحداث — عدد الحزم التي تم إسقاطها لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

- وحدات البايت المتلقاة — عدد الأنظمة الثمانية المتلقاة لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

- الحزم المستلمة — عدد الحزم المستلمة لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

- حزم البث — عدد حزم البث المستخدمة لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

- حزم البث المتعدد — عدد حزم البث المتعدد المستخدمة لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

- أخطاء محاذاة CRC — عدد أخطاء التحقق الدوري من التكرار (CRC) وأخطاء المحاذاة التي حدثت لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

- الحزم غير الكبيرة — عدد الحزم التي تحتوي على أقل من 64 ثمانية التي يتم استقبالها لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

- الحزم ذات الحجم الزائد — عدد الحزم التي تحتوي على أكثر من 2000 ثمانية يتم استقبالها لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

- الأجزاء — عدد الحزم التي تحتوي على أقل من 64 ثمانية تم تلقيها بدون وحدات بت الإطارات ومع ثمانيات تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

- Jabber — عدد الحزم المستلمة مع أكثر من 2000 ثمانية بدون وحدات بت إطار ومع أنظمة ثمانية FCS مع إما FCS سيئ مع عدد متكامل من الأنظمة الثمانية، أو أنظمة ثمانية FCS مع FCS سيئ مع رقم نظام ثماني غير متكامل

- التصادمات — عدد التصادمات التي تم تلقيها لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

- الاستخدام — النسبة المئوية لحركة مرور الواجهة الحالية مقارنة بالحد الأقصى لحركة مرور البيانات التي يمكن للواجهة معالجتها.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق زر History Control Table للعودة إلى جدول التحكم في المحفوظات.

يجب عليك الآن عرض جدول محفوظات RMON بنجاح على المحول لديك.