الهدف

تم تطوير مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) من قبل فرقة العمل الهندسية عبر الإنترنت (IETF) لدعم مراقبة الشبكات المحلية وتحليل بروتوكولات هذه الشبكات. وهو عبارة عن مواصفات مراقبة قياسية تتيح لمختلف شاشات الشبكة وأنظمة وحدات التحكم إمكانية تبادل بيانات مراقبة الشبكة فيما بينها. تعمل خدمة RMON على تسهيل إختيار مسؤولي الشبكة من بين إختبارات مراقبة الشبكة ووحدات التحكم من خلال ميزات تفي باحتياجات الشبكة الخاصة بهم. تحدد RMON المعلومات التي يجب أن يكون أي نظام لمراقبة الشبكة قادرا على توفيرها بشكل محدد. الإحصائيات والأحداث والمحفوظات والتنبيهات والمضيفين والأجهزة المضيفة والمحافل المضيفة الموجودة في أعلى N والمصفوفة والتصفية والتقاط وحلقة الرمز المميز هي المجموعات العشر في RMON.

توفر تنبيهات RMON آلية لتعيين الحدود وفترات أخذ العينات لإنشاء أحداث إستثناء على العدادات أو أي عداد كائن آخر لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) الذي يتم صيانته بواسطة الوكيل. ولابد من تكوين كل من حدي الارتفاع والهبوط في الإنذار. وبعد تجاوز عتبة الارتفاع، لا تنشأ حوادث مرتفعة حتى يتم تجاوز عتبة السقوط المرافقة. بعد اطلاق انذار ساقط، يصدر الانذار التالي عندما يعبر عتبة مرتفعة.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات SNMP على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

يرتبط أحد التنبيهات أو أكثر بحدث، وهو ما يشير إلى الإجراء الذي يجب إتخاذه عند حدوث التنبيه. قبل تكوين تنبيهات RMON على المحول لديك، تأكد من تكوين إعدادات التحكم في حدث RMON. لمعرفة كيفية ذلك، انقر هنا.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين أجهزة تنبيه RMON على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين تنبيهات RMON على المحول لديك

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أختر الحالة والإحصائيات > RMON > التنبيهات.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة لإضافة إدخال جديد إلى جدول التنبيه.

تعرض منطقة إدخال التنبيه رقم إدخال التنبيه.

الخطوة 4. أختر نوع الواجهة التي يتم عرض إحصائيات RMON لها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE2 للوحدة 1.

ملاحظة: إذا كان لديك محول غير قابل للتجميع مثل المحول SX250 أو SX300 Series Switch، فإن الخيارات هي Port و LAG فقط.

الخطوة 5. أختر اسم العداد من القائمة المنسدلة "اسم العداد". يحتوي اسم العداد على قائمة بمتغيرات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي تشير إلى نوع التكرار الذي تم قياسه.

ملاحظة: في هذا المثال، حزم البث المتعدد - يتم إختيار إستقبال 1.

الخطوة 6. أختر طريقة أخذ العينات لإنشاء تنبيه. الخيارات هي:

- مطلق — إذا تجاوز العتبة، يتولد تنبيه.

- دلتا — يستقطع آخر قيمة تم نسخها من القيمة الحالية. يتم مقارنة الفرق في القيم بالعتبة. إذا تم تجاوز الحد، يتم إنشاء تنبيه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المطلق.

الخطوة 7. أدخل قيمة العتبة المرتفعة في حقل العتبة المرتفعة. هذه هي القيمة التي يتم إستخدامها لإيقاف تنبيه العتبة المرتفعة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 150.

الخطوة 8. إختيار حدث ليتم تنفيذه من القائمة المنسدلة "حدث التصاعد". يبدأ هذا الحدث عندما يتم تشغيل الحدث المتصاعد.

ملاحظة: في هذا المثال، 1 - يتم إختيار السجل والملائمة.

الخطوة 9. أدخل قيمة العتبة الهابطة في حقل العتبة الهابطة. هذه هي القيمة التي يتم إستخدامها لإيقاف تنبيه العتبة المتساقطة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 25.

الخطوة 10. أختر حدثا ليتم تنفيذه من القائمة المنسدلة لحدث السقوط. يبدأ هذا الحدث عند تشغيل الحدث الذي يسقط.

ملاحظة: في هذا المثال، 2 - يتم إستخدام الملائمة.

الخطوة 11. انقر فوق الإنذار المطلوب الذي تريد أن يكون نشطا عند بدء التشغيل في منطقة "تنبيه بدء التشغيل". وبمجرد تجاوز هذا الحد، يتم تطبيق جميع الإنذارات الأخرى كأمر عادي.

الخيارات هي:

- إرتفاع الإنذار — هذا الإنذار تم إطلاقه عن طريق إرتفاع القيمة.

- هبوط المنبه — هذا المنبه يتم تشغيله من قبل القيمة المتساقطة.

- يرتفع و ينخفض — هذا الإنذار يسبقه إرتفاع و هبوط القيم.

ملاحظة: عندما يتم تجاوز الحد من قيمة أقل إلى قيمة أعلى، فيتم تسميته بالارتفاع.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الارتفاع والسقوط.

الخطوة 12. في حقل الفاصل الزمني، أدخل وقت الفاصل الزمني للإنذار بالثواني.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 120 ثانية.

الخطوة 13. أدخل اسم المستخدم أو نظام إدارة الشبكة الذي يستقبل التنبيه في حقل المالك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام Cisco.

الخطوة 14. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق". يتم حفظ تنبيه RMON في ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 15. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب الآن إضافة إدخال جديد بنجاح في "جدول التنبيه".

تحرير تنبيهات RMON

الخطوة 1. في جدول التنبيه، حدد المربع الموجود بجوار إدخال التنبيه الذي تريد تحريره.

الخطوة 2. انقر فوق الزر تحرير لتحرير إدخال تنبيه RMON.

الخطوة 3. (إختياري) قم بتحرير تفاصيل التنبيه وفقا لذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، تم تغيير قيمة الحد المنخفض من 25 إلى 30.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن تحرير التنبيه بنجاح في جدول التنبيه.

حذف تنبيهات RMON

الخطوة 1. في جدول التنبيه، حدد المربع الموجود بجوار إدخال التنبيه الذي تريد حذفه.

الخطوة 2. انقر فوق الزر حذف لتحرير إدخال تنبيه RMON.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد قمت الآن بحذف تنبيه من جدول التنبيه بنجاح.