الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول إدارة شبكة يساعد على تسجيل المعلومات وتخزينها ومشاركتها حول الأجهزة الموجودة في الشبكة. وهذا يساعد المسؤول على معالجة مشكلات الشبكة. رسائل إعلام SNMP أو ملائمات الإبلاغ عن أحداث النظام مثل درجة حرارة الجهاز البعيد. يتم إرسال الملائمات من جهاز شبكة يدعم SNMP إلى محطات إدارة الشبكة التي تساعد على أستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها بسهولة. يمكن للنظام إنشاء ملائمات في قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي يدعمها.

التكوينات التالية هي متطلبات أساسية لتكوين مستلمي إعلام SNMP بنجاح:

- مجتمعات SNMP — هذا مطلوب ل SNMPv1 و SNMPv2. للحصول على تعليمات حول تكوين مجتمعات SNMP، انقر هنا.

- مستخدمو SNMP — هذا مطلوب ل SNMPv3. للحصول على تعليمات حول تكوين مستخدمي SNMP، انقر هنا.

يهدف هذا المستند إلى إظهار كيفية تكوين الوجهة (مستلم الإعلام) التي يتم إرسال إشعارات SNMP إليها (ملائمات أو معلومات)، وأنواع إعلامات SNMP التي يتم إرسالها إلى كل وجهة على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين مستلمي إعلام SNMP

تكوين مستلمي إعلام SNMPv1،2

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول.

الخطوة 2. أختر خيارات متقدمة من القائمة المنسدلة وضع العرض.

الخطوة 3. أختر SNMP > مستلمي الإشعارات SNMPv1،2.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة (Add).

الخطوة 5. أختر إصدار بروتوكول الإنترنت (IP). الخيارات هي:

- الإصدار 6 — أختر هذا الخيار إذا كانت محطة الإدارة لها نوع عنوان IPv6.

- الإصدار 4 — أختر هذا الخيار إذا كانت محطة الإدارة لها نوع عنوان IPv4.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الإصدار 6.

الخطوة 6. (إختياري) إذا تم إختيار الإصدار 6، فاختر نوع عنوان IPv6. الخيارات هي:

- Link Local — يحتوي عنوان IPv6 هذا على بادئة FE80، والتي تعرف الأجهزة المضيفة على إرتباط شبكة واحد. لا يمكن إستخدام أنواع العناوين المحلية للارتباط إلا للاتصال على الشبكة المحلية.

- عمومي — يكون نوع عنوان IPv6 هذا مرئيا للشبكات الأخرى.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الارتباط المحلي.

الخطوة 7. (إختياري) إذا كان نوع عنوان IPv6 هو Link Local، فأختر الواجهة التي يتم من خلالها تلقي العنوان من القائمة المنسدلة Link Local Interface.

ملاحظة: في هذا المثال، واجهة الارتباط المحلية هي VLAN 1.

الخطوة 8. أدخل عنوان IP الخاص بجهاز المستلم في حقل اسم/عنوان IP الخاص بالمستلم.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون عنوان/اسم IP الخاص بالمستلم هو fe80:0::eebd:1dff:fe44:5719.

الخطوة 9. أدخل منفذ بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) المستخدم للإعلام على جهاز المستلم في حقل منفذ UDP.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 162.

الخطوة 10. أختر نوع إعلام. الخيارات هي:

- ملائمات — يقوم هذا الخيار بالإعلام عن أحداث النظام. هذا النوع من الإعلام غير معروف.

- معلومات — هذا خيار مماثل إلى مصيدة. الفرق الرئيسي هو أن الإعلام هو شكل من الفخ معترف به. يتوفر هذا النوع من الإعلام في الإصدار الثاني من بروتوكول إدارة شبكة الاتصال البسيط.

ملاحظة: إذا تم إختيار المعلومات، فقم بالمتابعة إلى الخطوة 11. إذا تم إختيار الملائمات، فانتقل إلى الخطوة 13.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المعلومات.

الخطوة 11. (إختياري) أدخل عدد الثواني التي ينتظرها الجهاز قبل إعادة إرسال المعلومات في حقل المهلة. القيم الصالحة هي من 1 إلى 300. القيمة الافتراضية هي 15.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 22.

الخطوة 12. (إختياري) أدخل عدد المرات التي يحاول فيها الجهاز إرسال طلب إعلام في حقل إعادة المحاولة. القيم الصالحة هي من 1 إلى 255. القيمة الافتراضية هي 3 مرات.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 5.

الخطوة 13. أختر المجتمع لمستلم الإعلام من القائمة المنسدلة "سلسلة المجتمع".

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار TestCommunity.

الخطوة 14. أختر إصدار إعلام. الخيارات هي:

- SNMPv1 — يستخدم هذا الخيار SNMPv1.

- SNMPv2 — يستخدم هذا الخيار الإصدار الثاني من بروتوكول SNMP.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار SNMPv1.

الخطوة 15. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين عامل تصفية الإعلام لتصفية نوع إعلامات SNMP التي يتم إرسالها إلى محطة الإدارة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تحديد خانة الاختيار مرشح الإعلام.

الخطوة 16. (إختياري) إذا تم تمكين عامل تصفية الإعلام، أختر عامل تصفية SNMP الذي يحدد المعلومات المضمنة في الملائمات من القائمة المنسدلة اسم عامل التصفية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار TestFilter.

الخطوة 17. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين.

الخطوة 18. انقر فوق حفظ لحفظ ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن إضافة إعلامات SNMP بنجاح على المحول لديك.

تكوين مستلمي إعلام SNMPv3

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر SNMP > Notification Recipients SNMPv3.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة مستلم إعلام جديد.

الخطوة 3. اتبع الخطوة 5 إلى الخطوة 10 من قسم تكوين مستلمي إعلام SNMPv1،2 في هذه المقالة.

الخطوة 4. أختر المستخدم لمستلم إعلام SNMPv3 من القائمة المنسدلة اسم المستخدم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار مدير SNMP1.

الخطوة 5. أختر مستوى أمان. الخيارات هي:

- لا توجد مصادقة — يشير ذلك إلى أن الحزمة غير مصدق عليها ولا مشفرة.

- المصادقة — يشير هذا الخيار إلى أن الحزمة تتم مصادقتها ولكنها ليست مشفرة.

- الخصوصية — يشير هذا الخيار إلى أن الحزمة مصادق عليها ومشفرة على حد سواء.

ملاحظة: يعتمد مستوى الأمان على اسم المستخدم المختار. في حالة عدم تكوين أي مصادقة لمستخدم، لن يكون مستوى الأمان المتوفر أي مصادقة فقط.

الخطوة 6. اتبع الخطوة 15 إلى الخطوة 16 من قسم تكوين مستلمي الإعلامات SNMPv1،2 في هذه المقالة.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.

يجب عليك الآن إضافة مستلمي إعلام SNMPv3 بنجاح على المحول لديك.