الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول لمعيار الإنترنت يستخدم لإدارة الأجهزة على شبكات IP. يتم إستخدام رسائل SNMP لفحص المعلومات المتعلقة بالكائنات التي تتم إدارتها والإبلاغ عنها. رسالة الملائمة هي أحد أنواع رسائل SNMP التي يتم إنشاؤها للإبلاغ عن أحداث النظام.

تعمل محولات Cisco Small Business Series كعميل SNMP وتبلغ عن أحداث النظام لملائمة أجهزة الاستقبال، المعروفة أيضا باسم مستلمي الإعلام، مع الملائمات المحددة في قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المدعومة. يمكن أن يحسن الإعلام الموجه للملائمة الشبكة بشكل كبير لأنه يزيل الحاجة إلى طلبات SNMP تافهة.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات وقت النظام على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات ملائمة SNMP على المحول لديك

تتيح لك صفحة إعدادات الملائمة للأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول إمكانية تكوين ما إذا كانت إعلامات SNMP يتم إرسالها من الجهاز، وما هي الحالات القابلة للتطبيق. اتبع الخطوات التالية لتكوين إعدادات ملائمة SNMP على المحول لديك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين مستلمي إعلام SNMP الإصدار 1 أو SNMPv2 أو SNMPv3، انقر هنا. للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين عامل تصفية إعلام SNMP على محول ما، انقر هنا.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أختر SNMP > إعدادات الملائمة.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين إعلامات SNMP لتحديد أن المحول يمكن أن يرسل إعلامات SNMP إلى مستقبلات الملائمة. قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة.

ملاحظة: يتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار تمكين إعلامات المصادقة لتمكين إعلام مصادقة SNMP. قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة.

ملاحظة: يتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات مصيدة SNMP بنجاح على المحول لديك.