الهدف

يعمل بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) على مزامنة وقت جهاز الشبكة بشكل ديناميكي باستخدام خادم SNTP. يمكن تعيين وقت نظام المحول عبر خادم SNTP. يلزم تمكين وضع عميل بث SNTP المتعدد أو أي بث على المحول. يدعم المحول كلا الوضعين النشط في نفس الوقت ويحدد أفضل وقت يتم إستقباله من خادم SNTP الأقرب إلى الساعة المرجعية.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تمكين الطرق التي يستقبل المحول بها وقت النظام من خادم SNTP.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

تكوين بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP)

الخطوة 1

سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول.

الخطوة 2

قم بتغيير وضع العرض إلى متقدم.

الخطوة 3

تحديد إدارة.

الخطوة 3. أختر إعدادات الوقت > البث المتعدد ل SNTP/AnyCast.

الخطوة 4

حدد خانات الاختيار التي يجب أن يستلم بها المحول وقت النظام الخاص به. الخيارات هي:

- وضع عميل البث المتعدد ل SNTP IPv4 (إستقبال بث العميل) — يسمح هذا الخيار لخادم (خوادم) SNTP بتلقي عمليات الإرسال متعددة البث ل IPv4 لوقت النظام من أي خادم SNTP على الشبكة الفرعية.

- وضع عميل البث المتعدد ل SNTP IPv6 (إستقبال بث العميل) — يسمح هذا الوضع لخادم (خوادم) SNTP بتلقي عمليات الإرسال متعددة البث ل IPv6 لوقت النظام من أي خادم SNTP على الشبكة الفرعية.

- وضع SNTP IPv4 AnyCast Client Mode (Client Broadcast Transmission) — يسمح هذا الوضع للمحول بإرسال حزم مزامنة SNTP IPv4 لطلب معلومات عن وقت النظام. يتم إرسال الحزم إلى جميع خوادم SNTP على الشبكة الفرعية.

- وضع عميل بث SNTP IPv6 (بث بث العميل) — يسمح هذا الوضع للمحول بإرسال حزم مزامنة IPv6 لطلب معلومات الوقت. يتم إرسال الحزم إلى جميع خوادم SNTP على الشبكة الفرعية.

الخطوة 5

انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

الخطوة 6

انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات SNTP بنجاح على المحول لديك.

هل تبحث عن مزيد من المقالات على المحول CBS250 أو CBS350؟ اطلع على أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات!

طرق عرض SNMP مجموعات SNMP ترقية صورة DHCP قوة كلمة المرور إعدادات TCP و UDP أمان المنفذ إعدادات الوقت ترقية البرامج الثابتة أفضل ممارسات SmartPort أستكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان IP أستكشاف أخطاء Smartports وإصلاحها أستكشاف أخطاء ترفرفة الارتباط وإصلاحها خلقت VLANs