الهدف

يشرح هذا المستند كيفية إنشاء مجموعة SNMP وتكوينها على محول أعمال Cisco.

المقدمة

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول إدارة شبكة يساعد على تسجيل المعلومات وتخزينها ومشاركتها حول الأجهزة الموجودة في الشبكة. وهذا يساعد المسؤول على معالجة مشكلات الشبكة. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين المعلومات المتاحة بطريقة هرمية. يتم إستخدام مجموعات SNMP لتجميع مستخدمي SNMP استنادا إلى امتيازات الوصول والتخويل إلى طرق عرض SNMP مختلفة في قواعد معلومات الإدارة. يتم تعريف كل مجموعة من مجموعات SNMP بشكل فريد بمجموعة من اسم المجموعة ومستويات الأمان. يفترض أنه قد تم تكوين طرق عرض SNMP بالفعل للجهاز.

للحصول على معلومات حول تكوين طرق عرض SNMP، راجع:

- تكوين طرق عرض SNMP على محول من السلسلة CBS250 أو 350

- تكوين طرق عرض SNMP على CBS220

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.1.5 (تنزيل الأحدث)

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

تكوين مجموعات SNMP على محول ما

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) الخاصة بالمحول.

قد تكون خيارات واجهة المستخدم مختلفة استنادا إلى طراز المحول لديك. في هذه المقالة، يتم إستخدام المحول CBS350 switch.

الخطوة 2

إذا كان لديك محول CBS250 أو CBS350، فقم بتغيير وضع العرض إلى خيارات متقدمة.

إذا كان لديك محول CBS220، فقم بتخطي هذه الخطوة وانتقل إلى الخطوة 3.

الخطوة 3

أختر SNMP > المجموعات.

الخطوة 4

انقر فوق إضافة لإنشاء مجموعة SNMP جديدة.

الخطوة 5

أدخل اسم مجموعة SNMP في حقل اسم المجموعة.

في هذا المثال، اسم المجموعة هو SNMP_GROUP1.

الخطوة 6

أختر زر الخيار لإصدار SNMP في منطقة نموذج الأمان. الخيارات هي:

- SNMPv1 - يعني هذا الخيار عدم وجود مصادقة وعدم وجود خصوصية.

- SNMPv2 - يتضمن هذا الخيار معظم ميزات SNMPv1. كما يوفر المصادقة لضمان تبادل رسائل SNMP بين الكيانات المعتمدة.

- SNMPv3 - يتضمن هذا الخيار ميزات SNMPv2 ويقدم المصادقة مع الخصوصية لضمان أن الكيانات المعتمدة فقط يمكنها عرض رسائل SNMP.

في هذا المثال، يتم إختيار SNMPv3.

الخطوة 7

حدد خانات الاختيار تمكين التي تتوافق مع مستوى الأمان المطلوب لمجموعة SNMP التي تم إنشاؤها حديثا. الخيارات هي:

- لا توجد مصادقة ولا خصوصية - يعني هذا الخيار عدم تعيين أي مصادقة ولا تشفير بيانات للمجموعة.

- المصادقة وبدون الخصوصية - يقوم هذا الخيار بمصادقة رسائل SNMP ويضمن مصادقة أصلها.

- المصادقة والخصوصية - يقوم هذا الخيار بمصادقة رسائل SNMP وتشفيرها.

الخطوة 8

طرق عرض SNMP هي مجموعة فرعية من كائنات MIB التي يمكن تعيينها إلى مجموعة SNMP للتحكم في امتيازات الكتابة والقراءة والإشعار الخاصة بمستخدمي SNMP على معلومات كائن MIB. حدد امتيازات الوصول المطلوبة مثل خانات الاختيار قراءة وكتابة وإعلام واختر طريقة العرض المطلوبة من القائمة المنسدلة لمجموعة SNMP التي تم إنشاؤها حديثا. تحتوي القائمة المنسدلة على كل من طرق العرض الافتراضية وطرق العرض المعرفة من قبل المستخدم.

- قراءة - وصول الإدارة للقراءة فقط لطريقة العرض المختارة.

- كتابة - يتم كتابة الوصول إلى الإدارة لطريقة العرض المختارة.

- الإعلام - يتم إرسال رسالة إعلام إلى مستخدمي SNMP عند حدوث حدث على طريقة العرض المختارة. وهذا متوفر فقط على SNMPv3.

الخطوة 9

انقر فوق تطبيق لحفظ مجموعة SNMP إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 10

(إختياري) إذا كان نموذج الأمان أو مستوى الأمان للمجموعة التي تم تكوينها بحاجة إلى التغيير، فحدد خانة الاختيار المقابلة وانقر فوق تحرير لتنفيذ التغييرات.

الخطوة 11

(إختياري) لحذف المجموعات من جدول المجموعة، حدد خانة الاختيار المقابلة ثم انقر فوق حذف.

الخطوة 12

(إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

لقد قمت الآن بتكوين مجموعات SNMP بنجاح على المحول لديك.

اطلع على أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات!

إعدادات SNMP طرق عرض SNMP ترقية صورة DHCP قوة كلمة المرور إعدادات TCP و UDP أمان المنفذ إعدادات الوقت ترقية البرامج الثابتة أفضل ممارسات SmartPort أستكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان IP أستكشاف أخطاء Smartports وإصلاحها أستكشاف أخطاء ترفرفة الارتباط وإصلاحها خلقت VLANs