عبر واجهة مستخدم ويب Via CLI

الهدف

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات المكدس على محول Cisco Business 350 Series لديك.

المقدمة

يتيح لك التجميع إمكانية زيادة سعة الشبكة لديك دون المعاناة من إدارة أجهزة متعددة. تتم بعد ذلك إدارة المحولات المجمعة بشكل جماعي كجهاز منطقي واحد. في بعض الحالات، يمكن أن تصبح منافذ المكدس أعضاء في مكدس من مجموعات تجميع الارتباطات (LAGs) التي تزيد من عرض النطاق الترددي لواجهات المكدس.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة أدناه، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة .

لمزيد من التفاصيل حول التجميع، انقر هنا لعرض المقالة - ما هو التراص؟

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

بالنسبة للطرز المحددة التي يمكن تجميعها في هذه السلسلة، تحقق من مقارنة الطراز CBS350.

يعرض مخطط المكدس ما إذا كانت طبولوجيا المكدس سلسلة أو حلقة. في هذا المثال، المخطط هو سلسلة.

يعرض محول المكدس النشط معرف وحدة الوحدة للوحدة النشطة للمكدس. في هذا المثال، المحول الذي يتم تكوينه (الوحدة 1) هو المحول النشط للمكدس.

الخطوة 3. انقر على منفذين على الأقل للتهيئة كمنافذ تجميع. تضمنت الميناء أن يكون ربطت إلى الآخر مفتاح.

في هذا المثال، يتم إختيار XG3 و XG4.

الخطوة 4. أختر معرف وحدة من القائمة المنسدلة أو أختر "تلقائي" لتعيين معرف الوحدة بواسطة النظام.

في هذا المثال، يتم إختيار 1.

تعرض سرعة اتصال الوحدة x stack سرعة اتصال المكدس.

الخطوة 5. طقطقة يطبق ويreboot.

الخطوة 6. طقطقة ok، ما إن يطالب بالرسالة المنبثقة. يتم نسخ الإعدادات إلى ملف التكوين الجاري تشغيله وإعادة تمهيد المكدس.

الخطوة 7. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك.

أنت كنت ستطلب أن يشكل كلمة جديد لحماية جيد من شبكتك.

الخطوة 8. أختر إدارة > إدارة المكدس. يجب أن يعرض المحول الإعدادات التي تم تكوينها على المحول النشط.

لقد قمت الآن بتكوين إعدادات المكدس للوحدة النشطة لديك.

تكوين إعدادات المكدس على محول الاستعداد أو العضو

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك ثم أختر إدارة > إدارة المكدس.

بدلا من ذلك، يمكنك النقر فوق خيار إدارة المكدس ضمن "الإعداد الأولي" في صفحة البدء.

الخطوة 2. انقر على خيار لوضع التراص. الخيارات هي:

- التجميع الأصلي - المحول هو جزء من مكدس تكون فيه جميع الوحدات من النوع نفسه.

- التجميع المختلط - المحول جزء من مكدس يمكن أن يتكون من نوع مختلط من أجهزة CBS 350.

لست متأكدا أي وضع يجب عليك إختياره؟ يمكنك إستخدام أداة تحديد وضع التراص لمعرفة ذلك.

في هذا المثال، يتم إختيار التجميع المختلط.

يعرض مخطط المكدس ما إذا كانت طبولوجيا المكدس سلسلة أو حلقة.

يعرض المكدس النشط معرف وحدة الوحدة للوحدة النشطة للمكدس.

الخطوة 3. انقر على منفذين على الأقل للتهيئة كمنافذ تجميع. تضمنت الميناء أن يكون ربطت إلى الآخر مفتاح.

في هذا المثال، يتم إختيار XG3 و XG4.

الخطوة 4. أختر معرف وحدة من القائمة المنسدلة أو أختر "تلقائي" لتعيين معرف الوحدة بواسطة النظام.

في هذا المثال، يتم إختيار "تلقائي".

تعرض سرعة اتصال الوحدة x stack سرعة اتصال المكدس.

الخطوة 5. طقطقة يطبق ويreboot.

الخطوة 6. طقطقة ok، ما إن يطالب بالرسالة المنبثقة.

سيقوم المحول بإعادة التمهيد وتطبيق إعدادات التكوين.

الخطوة 7. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول النشط ثم أختر إدارة > إدارة المكدس.

يجب أن تعرض صفحة إدارة المكدس إعدادات المحول النشط والمتوقف.

الخطوة 8. كرر الخطوات من 1 إلى 8 لتكوين وحدات الأعضاء.

لقد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المكدس على محولات Cisco Business 350 Series.

هل تبحث عن مزيد من المقالات على المحول CBS350 لديك؟ راجع أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

إعدادات عنوان IP             محدد وضع التجميع             إرشادات التجميع             مصادقة مستخدم SSH             مصادقة خادم SSH             إسترداد كلمة المرور             الوصول إلى CLI باستخدام PuTTY             خلقت VLANs             إعادة ضبط المحول