الهدف

الهدف من هذا المقال هو المرور عبر الوظائف المستخدمة بشكل شائع لواجهة سطر الأوامر (CLI) على المحول Catalyst 1200 أو 1300 switch.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- مادة حفازة 1200 (ورقة بيانات)

- مادة حفازة 1300 (ورقة بيانات)

المقدمة

يمكن الوصول إلى المبدّلات وتكوينها من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI). يتيح الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) إدخال الأوامر في نافذة قائمة على الجهاز الطرفي. بالنسبة للمستخدم الذي يتمتع بخبرة أكبر في الأوامر الطرفية، قد تكون هذه بديلاً أسهل للتنقل عبر الأداة المساعدة لتكوين الويب.

يمكنك الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول باستخدام عميل SSH قياسي مثل PuTTY. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى CLI عبر PuTTY، انقر هنا.

جدول المحتويات

- أوامر CLI العامة

- أوامر Smartport

- تعيين عنوان IP ثابت

- تكوين شبكات VLAN

أوامر CLI العامة

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى المحول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اسم المستخدم: cisco

كلمة المرور:*****

الخطوة 2

اسم المضيف للمحول في السطر الأول من موجه الأمر. دخلت in order to غيرت هذا، شامل تشكيل أسلوب ب يطبع يشكل.

switch# configure

الخطوة 3

اكتب hostname والاسم الذي تريد تعيينه على المحول. في هذا مثال، هو مفتاح 3.

switch(config)# hostname Switch3

الخطوة 4

للخروج من وضع التكوين العام، اكتب exit أو end.

switch3(config)# end

الخطوة 5

للتحقق من ذلك، اكتب show system وسترى التغيير على اسم النظام.

المحول 3# show system

الخطوة 6

لإنشاء مستخدم يمكنه تسجيل الدخول إلى المحول كمسؤول، أدخل وضع التكوين العام.

المحول 3# configure

الخطوة 7

اكتب الأمر username متبوعا باسم المستخدم الذي تريد إنشاؤه. في هذا المثال، إنه تيم. اكتب كلمة مرور الأمر متبوعة بكلمة المرور التي تريد إستخدامها.

switch3(config)#username Tim password Enter123

الخطوة 8

يمكنك إختيار تشفير كلمة المرور أو عدم تشفيرها. اضغط على شريط المساحة بلوحة المفاتيح وقم بإضافة علامة إستفهام لعرض الأوامر المتاحة. في هذا مثال استعملت SHA-512 كتشفير على الكلمة.

switch3(config)#username Tim password Enter123 method sha512

الخطوة 9

لتعيين المستخدم كمسؤول، سيحتاجون إلى كل من امتيازي القراءة والكتابة. أدخل الامتياز متبوعا بعلامة إستفهام عنصر التحكم على لوحة مفاتيحك.

switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege

- امتياز مستوى 1 - read-Only CLI منفذ - مستعمل يستطيع لا ينفذ ال gui ويستطيع فقط نفذت CLI أمر أن لا يغير الأداة تشكيل.

- امتياز مستوى 7 - يقرأ/يكتب CLI منفذ - مستعمل يستطيع لا ينفذ ال gui ويستطيع فقط نفذت بعض CLI يمر أن يغير الأداة تشكيل.

- مستوى الامتياز 15 - read/Write إدارة منفذ - مستعمل يستطيع نفذت ال gui ويستطيع شكلت الأداة.

في هذا المثال، يتم تحديد 15.

switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege 15

الخطوة 10

اكتب exit to log out of the مفتاح.

switch3(config)# exit

المحول 3#exit

الخطوة 11

سجل مرة أخرى داخل المفتاح مع ال newly created مستعمل.

اسم المستخدم: Tim

كلمة المرور: ********

الخطوة 12

اكتب show users أمر للاطلاع على المعلومات المتعلقة باسم المستخدم والبروتوكول والموقع ووقت الجلسة.

المحول 3# show users

الخطوة 13

يوفر الأمر show running configuration الكثير من المعلومات التي قد تحتاج إليها حول المحول.

المحول 3# show running-config

أوامر Smartport

تحتوي معظم المحولات على منافذ ذكية تتيح للمحول تحديد ما يتم توصيله فيزيائيا بمنافذ المحول واستنادا إلى وحدات الماكرو التي تم تكوينها، فإنها ستقوم بتكوين المنفذ تلقائيا. قد لا يكون التكوين التلقائي مرغوبا في بعض الأحيان إذا لم نكن على دراية بتفاصيل كيفية عمله. يمكن تعطيل المنفذ الذكي في مثل هذه الأمثلة.

الخطوة 1

دخلت الشامل تشكيل أسلوب.

المحول 3# configure

الخطوة 2

اكتب ماكرو معطل تلقائيا.

switch3(config)# macro auto disabled

الخطوة 3

لإعادة تشغيله، قم بتشغيل تمكين ماكرو الأمر.

switch3(config)# macro auto enabled

الخطوة 4

لتعيين المحول على نوع الإعدادات الافتراضية لا يوجد ماكرو تلقائي.

switch3(config)#no macro auto

تعيين عنوان IP ثابت

الخطوة 1

دخلت الشامل تشكيل أسلوب وطبع قارن VLAN1.

switch3(config)# interface vlan 1

الخطوة 2

أدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية.

switch3(config-if)#ip address 172.19.76.4 255.255.255.0

الخطوة 3

للنظر في التكوين، اكتب الأمر do show run.

switch3(config-if)# do show run

تكوين شبكات VLAN

الخطوة 1

اكتب، أثناء وجوده في وضع التكوين العام، رقم VLAN الذي تريد تكوينه. في هذا المثال، ستكون شبكة VLAN رقم 20.

switch3(config)#vlan 20

الخطوة 2

أن يخلق VLAN، استعملت الأمر قارن VLAN رقم وأنت يستطيع شكلت القارن مباشرة.

switch3(config)# interface vlan 30

الخطوة 3

اكتب do show vlan أن ينظر إلى VLANs أنت تخلق.

switch3(config-if)# do show vlan

الخطوة 4

لإضافة اسم إلى شبكة VLAN، اكتب الاسم ثم الاسم الذي تريد إستدعاء شبكة VLAN. في هذا المثال، ستكون DATA.

switch3(config-if)#name DATA

للعثور على الأوامر المستخدمة بشكل شائع أو متكرر، أستخدم مفتاحي الأسهم لأعلى ولأسفل للتنقل بين الأوامر المكتوبة مسبقا.

الخطوة 5

لتكوين واجهة كمنفذ وصول، اكتب الواجهة. في هذا المثال، هو g1/0/10 للمنفذ 10.

switch3(config)#interface g1/0/10

الخطوة 6

قم بإنشاء منفذ وصول عن طريق كتابة الوصول إلى وضع Switchport.

switch3(config-if)#switchport mode access

الخطوة 7

لتخصيصه إلى شبكة VLAN، اكتب switchport access يتبعه رقم VLAN. في هذا المثال، يتم تعيينها لشبكة VLAN رقم 20.

switch3(config-if)#switchboard access vlan 20

الخطوة 8

لإنشاء منفذ خط اتصال، أدخل رقم الواجهة. في هذا مثال، هو g1/0/12.

switch3(config-if)#interface g1/0/12

الخطوة 9

اكتب الأمر switch port mode trunk.

switch3(config-if)#switch port mode trunk

الخطوة 10

لتخصيص شبكات VLAN، أدخل الأمر switchport trunk مع معرفات شبكات VLAN. في هذا المثال، يتم تضمين شبكات VLAN أرقام 1 و 20 و 30.

switch3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1, 20, 30

الخطوة 11

أن يضيف VLAN أهلي طبيعي أي ال untagged VLAN ل الشنطة، اكتب switchport شنطة أهلي طبيعي يتبع ب ال VLAN id. في هذا مثال، VLAN 1 استعملت.

switch3(config-if)# switchport trunk native vlan 1

الخطوة 12

لحفظ نوع التكوين، قم بالخروج واضغط على enter مرتين.

switch3(config-if)# exit

الخطوة 13

اكتب الأمر copy الذي يشغل تكوين بدء تشغيل التكوين.

المحول 3#copy running-config startup-config

الخطوة 14

للتأكيد، أدخل Y.

الكتابة فوق الملف [startup-config]...(Y/N)[ ] ؟ Y

القرار

الآن أنت تعرف الكل حول أوامر CLI المستخدمة بشكل شائع لإدارة المحول Catalyst 1200 أو 1300 switch.

راجع الصفحات التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول محولات Catalyst 1200 و 1300 switches.

- لماذا الترقية إلى مقارنة ميزات المحولات Cisco Catalyst 1200 أو 1300 Series Switches

- نظرة سريعة على المحولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches

للحصول على تكوينات وميزات أخرى، ارجع إلى دليل إدارة سلسلة Catalyst.