الهدف

الهدف من هذا مادة أن يشكل يحتضر مادة حفازة 1300 مفتاح يستعمل الأمر خط قارن (CLI).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (ورقة البيانات)

المقدمة

يحتضر GASP سمة أن يكون يتوفر فقط على المادة حفازة 1300 sery مفتاح ويزود آلية أن ينبه أنظمة المراقبة أن الأداة يواجه فقدان غير متوقع للطاقة قبل أن يفقد الاتصال. عند حدوث انقطاع في الطاقة، سيقوم مكثف الجهاز بتأخير إيقاف تشغيل الجهاز لفترة قصيرة. أثناء هذه الفترة، يرسل الجهاز رسائل Dying Gasp عبر خوادم Syslog المكونة أو مستلمي إعلام SNMP التي يمكن إستخدامها لتحديد سبب المشكلة واستكشاف أخطاء هذه المشكلة وإصلاحها.

يمكنك تكوين Dying Gasp من خلال CLI باستخدام أوامر بسيطة. استمر في القراءة لتعرف المزيد.

تكوين Dying Gasp باستخدام CLI

الخطوة 1

أدخل التكوين العام للمحول بكتابة config terminal.

switch# configure terminal

الخطوة 2

لتمكين Dying Gasp، اكتب dying-gasp enable <method1> [method2]. الطريقة الأولى المحددة ستكون طريقة Dying Gasp الأساسية.

switch (config)# dying-gasp enable syslog-msg snmp-trap-msg

في هذا المثال، سيتم إستخدام طريقة التغشية المحتضرة الأساسية عن طريق تسجيل الدخول إلى syslog.

الخطوة 3

يمكنك تعطيل الفطيرة المحتضرة من خلال إدخال عدم تمكين الفطيرة المحتضرة.

switch# no dying-gasp enable

الخطوة 4

لرؤية تكوين التغشية المحتضرة، أدخل إظهار الحزم التي تظهر التغشية من وضع التمكين.

switch# show dying-gasp status

الخطوة 5

وللاكتشاف المزيد من التفاصيل حول المكان الذي يرسل فيه الهزال المحتضر حزم الهزة، أدخل عرض حزم التلألؤ المحتضر. وهذا يعرض خوادم syslog/SNMP التي تم تكوينها والواجهات التي سيتم إستخدامها.

switch# show dying-gasp packets

في هذا المثال، تم تكوين خادم syslog على 172.16.1.182 ولكن لم يتم تكوين خادم SNMP.

القرار

الآن أنتم مستعدون! مع وجود شمعة إحتضار مكونة على المحول Catalyst 1300 switch، يمكنك تنبيهك إلى أي مشكلات في فقدان الطاقة بالجهاز.

راجع الصفحات التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول محولات Catalyst 1300 switches.

- لماذا الترقية إلى مقارنة ميزات المحولات Cisco Catalyst 1200 أو 1300 Series Switches

- نظرة سريعة على المحولات Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches

للحصول على تكوينات وميزات أخرى، ارجع إلى دليل إدارة سلسلة Catalyst.