التاريخ المحدد

9 مايو 2017

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

الطراز RV130W

1.0.3.14, 1.0.3.16

وصف المشكلة

يتوقف المودم AC340U و UML290 على RV130W عن العمل عند تسجيل الدخول للإدارة عن بعد. يصبح غير متصل ويعود إلى الإنترنت بعد بضع دقائق. لا تحدث هذه المشكلة إلا عند إتصالها بشبكة WAN من خلال مودم USB وليس من خلال اتصال سلكي.

الحالة الحالية

يوصى باستخدام الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) من IPSec للإدارة عن بعد بدلا من إستخدام محول ملحق من الجيل الثالث/الجيل الرابع. سيتم إصلاح المشكلة في الإصدار التالي من البرنامج الثابت الرسمي للطراز RV130W.