الهدف

يعد الموجه Cisco RV130W Wireless Multifunction VPN Router مع تصفية الويب جهازا سهل الاستخدام ومرنا وعالي الأداء مناسبا تماما للشركات الصغيرة. والآن بفضل ميزة تصفية الويب، توفر وحدة التحكم طراز RV130W الجديدة إمكانية اتصال فائقة الأمان وذات نطاق ترددي عريض واتصال لاسلكي للمكاتب الصغيرة والموظفين عن بعد. كما يمكن إستخدامه إما كموجه لاسلكي مستقل أو نقطة وصول أو جسر أو مكرر لعمليات النشر المرنة، مما يوفر حماية للاستثمار حسبما تحتاج إليه شركتك للتطور.

يهدف هذا مادة إلى تقديم مواصفات المنتج حول ال RV130W Wireless Multifunction VPN مسحاج تخديد مع ويب ييصفي.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول الموجه RV130W Wireless Multifunction VPN مع تصفية الويب، انقر هنا.

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

IEEE 802.11a و 802.11n و 802.11g و 802.11b و 802.3 و 802.3u و 802.1X (مصادقة الأمان) و 802.1Q (الشبكة المحلية الظاهرية) و 802.1D (شجرة الامتداد) و 802.11i (تأمين WPA2) و 802.11e (جودة الخدمة اللاسلكية) وبروتوكول معلومات التوجيه (RIP) v1 (RFC1 بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) الإصدار 2 (RFC 1723) وبروتوكول IPv4 (RFC 791) وبروتوكول IPv6 (RFC 2460)

نظام تشغيل

لينكس

الهوائيات

هوائيان خارجيان يتسمان بالمرونة

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

الواجهات المادية

المواصفات

الوصف

المنافذ

4 - منافذ شبكة محلية جيجابت بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية مع محول مدار وشبكة WAN ومنفذ USB ومنفذ مهايئ طاقة بقدرة 12 فولت من التيار المستمر

الأزرار

زر إعادة ضبط، زر الطاقة

دايودات باعثة للضوء

الطاقة وشبكة VPN والشبكة المحلية LAN (1-4) وشبكة WAN و USB وشبكة WLAN

فتحة القفل

فتحة لقفل Kensington

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

(العرض × العمق × الارتفاع)

149. 86 × 29. 9 × 150. 11 ملم (8. 9 × 3. 4 × 8. 7 بوصة)

الوزن

0.72 كجم (1.6 رطل)

قدرات الشبكة

المواصفات

الوصف

دعم شبكة VLAN

نعم

بروتوكولات الشبكة

خادم بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE)

بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP)

وكيل DNS

إعادة توجيه البث المتعدد ووكيل بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

بروتوكول شجرة الامتداد السريع (RSTP)

نظام اسم المجال الديناميكي (DynDNS)، لا يوجد بروتوكول إنترنت (NOIP)

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، ترجمة عنوان المنفذ (PAT)

DMZ القابلة للتكوين البرمجية إلى أي عنوان IP لشبكة LAN

NAT واحد إلى واحد

إدارة المنفذ

النسخ المتطابق للمنافذ

بنجور

عدد شبكات VLAN

5 شبكات محلية ظاهرية VLAN نشطة (نطاق 3-4096)

WLAN

نقطة وصول لاسلكية مدمجة لشبكة 802.11n عالية السرعة

طالب 802.1X

نعم

بروتوكولات التوجيه

التوجيه الثابت

التوجيه الديناميكي

الإصداران الأول والثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)

التوجيه بين شبكات VLAN

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)

PAT، بروتوكول ترجمة منفذ عنوان الشبكة (NAPT)

حافة الشبكة (DMZ)

قابلة للتكوين البرمجية لأي عنوان IP لشبكة LAN

شجرة الامتداد

نعم

موازنة التحميل

نعم

جودة الخدمة (QoS)

قوائم انتظار WAN

3 قوائم انتظار

دعم نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP)

فئة الخدمة (CoS)

إدارة النطاق الترددي لتحديد أولوية الخدمة

IPv6

بروتوكولي IPv4 و IPv6

الاتصال النفقي من 6to4

التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة

خادم DHCPv6 لعملاء IPv6 على شبكة LAN

عميل DHCP v6 لاتصال WAN

بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) الإصدار 6

توجيه ساكن إستاتيكي عبر بروتوكول IPv6

التوجيه الديناميكي ل IPv6 باستخدام RIPng

دعم مضيف IPv6

بروتوكول IPv6 RADIUS

بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q و 32 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) نشطة بالإضافة إلى شبكة محلية ظاهرية (VLAN) إدارية واحدة

لاسلكي

المواصفات

الوصف

نوع الراديو والتغيير

802.11b: طيف انتشار التسلسل المباشر (DSSS)، 802.11g: تجميع تقسيم الترددات المتعامدة (OFDM)، 802.11n: OFDM

WLAN

نقطة وصول قائمة على معايير IEEE 802.11n بسرعة 2.4 جيجاهرتز مع التوافق مع معيار 802.11b/g

قنوات التشغيل

11 أميركا الشمالية، 13 معظم أوروبا، إختيار قنوات السيارات

عزل لاسلكي

العزل اللاسلكي بين العملاء

كسب الهوائي في dBI

هوائيان خارجيان يتسمان بالمرونة

قوة الإرسال

802.11b: 16.5 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 1.5 ديسيبل لكل ميللي وات؛ 802.11g: 15 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 1.5 ديسيبل لكل ميللي وات؛ 802.11n: 12.5 ديسيبل لكل ميللي وات +/- 1.5 ديسيبل لكل ميللي وات

حساسية المستقبل

-87 ديسيبل عند سرعة 11 ميجابت في الثانية، -71 ديسيبل عند سرعة 54 ميجابت في الثانية، -68 ديسيبل عند الطراز MCS15، HT20، -66 ديسيبل عند الطراز MCS15، HT40

تردد الراديو

أحادي النطاق، يعمل على سرعة 2.4 جيجاهرتز

خدمة المجال اللاسلكي (WDS)

تسمح بتكرار الإشارات اللاسلكية حتى 4 أجهزة متوافقة

أوضاع التشغيل

موجه لاسلكي متعدد الوظائف، وضع نقطة الوصول مع WDS، وضع جسر من نقطة إلى نقطة مع WDS، وضع جسر متعدد النقاط من خلال WDS، وضع مكرر مع WDS

عملاء WLAN النشطين

دعم ما يصل إلى 64 عميل متزامن في وضع الموجه اللاسلكي ووضع نقطة الوصول اللاسلكية

SSIDs متعددة

يدعم العديد من معرفات مجموعات الخدمات (SSID) وما يصل إلى 4 شبكات افتراضية منفصلة

أمان WLAN

الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي (WEP)، WPA، WPA2-PSK، WPA2-ENT، 802.11i

الوسائط المتعددة بتقنية Wi-Fi

WMM، WMM توفير الطاقة (WMM-PS)

الأمان

المواصفات

الوصف

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

إدارة آمنة

تعقيد HTTPS، username/password

جدار الحماية

جدار الحماية الخاص بفحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) وإعادة توجيه المنافذ والإشعال، ومنع رفض الخدمة (DoS)، وميزة DMZ القائمة على البرامج

تم منع هجمات رفض الخدمة (DoS):

- سين فلوود

- صدى العاصفة

- فيضان ICMP

- UDP Flood

- طوفان TCP

حظر Java، ملفات تعريف الارتباط، Active-X، وكيل HTTP

عامل تصفية الويب

عوامل التصفية الضارة وحجب مواقع الويب الضارة

واقي مصدر بروتوكول الإنترنت

ربط عناوين IP بعناوين MAC

VPN

عبارة إلى عبارة IPsec VPN

10 أنفاق IPsec من عبارة إلى عبارة

برنامج IPsec من عميل إلى عبارة

10 أنفاق IPsec من عميل إلى عبارة باستخدام عميل GreenBow و ShrewSoft VPN

PPTP VPN

10 أنفاق كحد أقصى

مرور VPN

بروتوكول الاتصال النفقي (L2TP) IPSec/PPTP/Layer 2 pass-through

سعة معالجة شبكة VPN (IPsec)

50 ميغابت في الثانية

التكوين

المواصفات

الوصف

أداة مساعدة قائمة على الويب

تهيئة بسيطة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

بروتوكولات الإدارة

متصفح الويب وبروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) الإصدار 3 و Bonjour و Universal Plug and Play (UPnP)

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، syslog عن بعد، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

محلي، syslog عن بعد، تنبيهات البريد الإلكتروني

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب وملف التكوين المستورد والمصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف IPv6

نعم

إعادة توجيه HTTP

نعم

وقت النظام

يدعم إدخال NTP و Daylight Savings Manual

اللغات

دعم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للغة الإنجليزية

بيئي

المواصفات

الوصف

القدرة

12 فولت 2.5 أمبير

شهادات

FCC و CE و IC و Wi-Fi

درجة حرارة التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التخزين

من -20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 85٪ دون تكاثف