الهدف

يعد الموجه Cisco RV130 Multifunction VPN Router المزود بتصفية الويب جهازا سهل الاستخدام ومرنا وعالي الأداء مناسبا تماما للشركات الصغيرة. والآن بفضل ميزة تصفية الويب، توفر وحدة التحكم طراز RV130 الجديدة إمكانية اتصال فائقة الأمان وذات نطاق ترددي عريض وسلكية للمكاتب الصغيرة والموظفين عن بعد.

يهدف هذا مادة أن يزود مواصفة منتج حول ال RV130 Multifunction VPN مسحاج تخديد مع ويب ييصفي.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول موجه VPN RV130 متعدد الوظائف مع تصفية الويب، انقر هنا.

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

IEEE و 802.3 و 802.3u و 802.1Q (الشبكة المحلية الظاهرية) و 802.1D (شجرة الامتداد) و 802.11i (أمان WPA2) و 802.11e (جودة الخدمة اللاسلكية) وبروتوكول معلومات التوجيه (RIP) الإصدار 1 (RFC 1058) والإصدار الثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) (RFC 1723) والإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (RFC 791) والإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (RFC) (RFC6 2460)

نظام تشغيل

لينكس

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

المنافذ

شبكة محلية (LAN)، شبكة WAN، منفذ USB، وحدة تحكم

الواجهات المادية

المواصفات

الوصف

المنافذ

4 - منافذ شبكة محلية جيجابت بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية مزودة بمحول مدار ومنفذ شبكة جيجابت WAN واحد بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية ومنفذ USB واحد ومنفذ طاقة بقدرة 12 فولت من التيار المستمر

الأزرار

الأزرار

زر إعادة ضبط، زر الطاقة

دايودات باعثة للضوء

الطاقة والشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) والشبكة المحلية LAN (1-4) والشبكة واسعة النطاق (WAN) و USB

فتحة القفل

فتحة لقفل Kensington

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

(العرض × العمق × الارتفاع)

149. 86 × 29. 9 × 150. 11 ملم (8. 9 × 3. 4 × 8. 7 بوصة)

الوزن

0.72 كجم (1.6 رطل)

قدرات الشبكة

المواصفات

المواصفات

دعم شبكة VLAN

نعم

بروتوكولات الشبكة

خادم بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE)

بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP)

وكيل DNS

إعادة توجيه البث المتعدد ووكيل بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

بروتوكول شجرة الامتداد السريع (RSTP)

نظام اسم المجال الديناميكي (DynDNS)، لا يوجد بروتوكول إنترنت (NOIP)

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، ترجمة عنوان المنفذ (PAT)

NAT واحد إلى واحد

إدارة المنفذ

النسخ المتطابق للمنافذ

بنجور

عدد شبكات VLAN

5 شبكات محلية ظاهرية VLAN نشطة (نطاق 3-4096)

بروتوكولات التوجيه

التوجيه الثابت

التوجيه الديناميكي

الإصداران الأول والثاني من بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)

التوجيه بين شبكات VLAN

ترجمة عنوان الشبكة (NAT)

PAT، بروتوكول ترجمة منفذ عنوان الشبكة (NAPT)

حافة الشبكة (DMZ)

قابلة للتكوين البرمجية لأي عنوان IP لشبكة LAN

شجرة الامتداد

نعم

موازنة التحميل

نعم

جودة الخدمة (QoS)

قوائم انتظار WAN

3 قوائم انتظار

دعم نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP)

فئة الخدمة (CoS)

إدارة النطاق الترددي لتحديد أولوية الخدمة

IPv6

بروتوكولي IPv4 و IPv6

الاتصال النفقي من 6to4

التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة

خادم DHCPv6 لعملاء IPv6 على شبكة LAN

عميل DHCPv6 لاتصال WAN

بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) الإصدار 6

توجيه ساكن إستاتيكي عبر بروتوكول IPv6

التوجيه الديناميكي ل IPv6 باستخدام RIPng

دعم مضيف IPv6

بروتوكول IPv6 RADIUS

بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q و 5 شبكات محلية ظاهرية (VLAN) نشطة

الأمان

المواصفات

الوصف

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

إدارة آمنة

تعقيد HTTPS، username/password

جدار الحماية

جدار الحماية الخاص بفحص الحزم المعبر عن الحالة (SPI) وإعادة توجيه المنافذ والإشعال، ومنع رفض الخدمة (DoS)، وميزة DMZ القائمة على البرامج

تم منع هجمات رفض الخدمة (DoS):

سين فلوود

صدى العاصفة

فيضان ICMP

UDP Flood

طوفان TCP

حظر Java، ملفات تعريف الارتباط، Active-X، وكيل HTTP

عامل تصفية الويب

عوامل التصفية الضارة وحجب مواقع الويب الضارة

التحكم في التطبيق

نعم

واقي مصدر بروتوكول الإنترنت

ربط عناوين IP بعناوين MAC

VPN

عبارة إلى عبارة IPsec VPN

10 أنفاق IPsec من عبارة إلى عبارة

برنامج IPsec من عميل إلى عبارة

10 أنفاق IPsec من عميل إلى عبارة باستخدام عميل GreenBow و ShrewSoft VPN

PPTP VPN

10 أنفاق كحد أقصى

مرور VPN

بروتوكول الاتصال النفقي (L2TP) IPSec/PPTP/Layer 2 pass-through

سعة معالجة شبكة VPN (IPsec)

50 ميغابت في الثانية

التكوين

المواصفات

الوصف

أداة مساعدة قائمة على الويب

تهيئة بسيطة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

بروتوكولات الإدارة

متصفح الويب وبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) الإصدار 3 و Bonjour و Universal Plug and Play (UPnP)Yes

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، syslog عن بعد، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

التسجيل، إختبار الاتصال، traceroute، البحث عن DNS، ونسخة مطابقة للمنفذ

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب وملف التكوين المستورد والمصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف PV6

نعم

إعادة توجيه HTTP

نعم

وقت النظام

يدعم إدخال NTP و Daylight Savings Manual

اللغات

دعم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للغة الإنجليزية

بيئي

المواصفات

الوصف

القدرة

12 فولت 2.5 أمبير

شهادات

FCC و CE و IC و Wi-Fi

درجة حرارة التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التخزين

من -20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 85٪ دون تكاثف