الهدف

يتم إستخدام نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP) لتصنيف حركة مرور الشبكة وتخصيص مستويات مختلفة من الخدمة للحزم بوضع علامة عليها برموز DSCP في حقل رأس IP. ستفرض إعدادات DSCP كيفية تعيين قيم DSCP لجودة الخدمة (QoS)، وهي طريقة لإدارة مستويات أولوية حركة المرور على الشبكة. تحاول الشبكة تقديم نوع معين من الخدمة استنادا إلى جودة الخدمة المحددة بواسطة كل حزمة. كما يتم إستخدام بروتوكول DSCP للعديد من التطبيقات الحيوية للمهام ولتوفير جودة الخدمة الشاملة. وعادة ما تكون الخدمات المميزة مناسبة للتدفقات الكلية لأنها تقوم بتنفيذ مستوى خشن نسبيا من تصنيف حركة المرور. من خلال DSCP، يمكن للموجه إستخدام وحدات بت ذات الأولوية في نظام Type ofS الثماني لتحديد أولوية حركة مرور البيانات عبر جودة الخدمة في الطبقة 3.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات DSCP على موجهات RV130 و RV130W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV130

· الطراز RV130W

تكوين إعدادات DSCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > إعدادات DSCP. يتم فتح صفحة إعدادات DSCP:

ملاحظة: لكي تكون التغييرات التالية فعالة، يجب تعيين وضع الثقة على وضع DSCP للمنفذ الذي تريد تطبيق إعدادات DSCP عليه. إذا لم تقم بتعيين المنفذ إلى وضع DSCP، فانقر صفحة إعدادات المنافذ المستندة إلى جودة الخدمة. راجع المقالة، الإعدادات المستندة إلى المنافذ لجودة الخدمة (QoS) في الطرازين RV130 و RV130w للحصول على مزيد من التفاصيل.

الخطوة 2. انقر زر توسيع لعرض كل مراجع قيم DSCP لسرد كل قيم DSCP بدلا من سرد قيم RFC فقط في جدول إعدادات DSCP.

ملاحظة: توفر قيم RFC العلاقة الموصى بها بين فئات الخدمة وتعيين DSCP.

الخطوة 3. لكل قيمة DSCP في جدول إعدادات DSCP، أختر مستوى أولوية من القائمة المنسدلة قائمة الانتظار. يقوم هذا بتعيين قيمة DSCP إلى قائمة انتظار جودة الخدمة المحددة.

ملاحظة: هناك 3 قيم متاحة لتعيين للإشارة إلى مستوى الأولوية. تشير الأرقام الأعلى إلى مستويات أولوية أعلى.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات.