الهدف

يمكن للمسؤولين زيادة الأمان للشبكة من خلال تكوين الوصول إلى الوقت من اليوم لمعرف مجموعة خدمة محدد (SSID). SSID هو المعرف الفريد المقترن بشبكة لاسلكية. يسمح "الوصول إلى اليوم" للمسؤول بتحديد وقت السماح للمستخدمين بالوصول إلى الشبكة ووقت تقييد المستخدمين.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعدادات الوصول إلى وقت اليوم لمعرف SSID على RV130W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV130W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر لاسلكي > إعدادات أساسية. تظهر صفحة الإعدادات الأساسية:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار الخاصة بمعرف مجموعة الخدمة (SSID) الذي تريد تحريره ثم انقر فوق زر الوصول إلى اليوم لتكوين الوصول إلى اليوم لمعرف SSID.

تظهر صفحة الوصول إلى الوقت من اليوم:

الخطوة 3. في حقل الوقت النشط، حدد خانة الاختيار enable لتمكين الوصول إلى وقت اليوم.

الخطوة 4. في حقل وقت البدء، حدد الوقت أثناء اليوم الذي تصبح فيه الشبكة قابلة للوصول إلى المستخدمين باستخدام القوائم المنسدلة المقدمة.

الخطوة 5. في حقل وقت التوقف، حدد الوقت أثناء اليوم الذي تصبح فيه الشبكة مقيدة بالمستخدمين باستخدام القوائم المنسدلة المقدمة.

الخطوة 6. انقر على حفظ لحفظ إعداداتك.