الهدف

تحدد إعدادات السجل قواعد التسجيل وجهات الإخراج لرسائل الخطأ ورسائل انتهاك التخويل وبيانات التتبع حيث يتم تسجيل أحداث مختلفة على الشبكة. يمكن لإعدادات السجل أيضا تحديد رسائل النظام التي تم تسجيلها استنادا إلى التسهيلات التي قامت بإنشاء الرسالة ومستوى خطورتها.

يمكن أن تجعل خوادم السجل عن بعد إدارة الشبكات أكثر سهولة من خلال حفظ مكان تسجيل الرسائل وأرشفتها في الأرشيف بشكل مركزي من أجل تحسين المؤسسة. ونتيجة لذلك، لا يتم فقدها إذا تم إعادة تعيين الموجه أو تم تدوير الطاقة.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعدادات السجل على RV130 و RV130W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

• RV130

• RV130W

إصدار البرامج

· v1.0.1.3

تكوين إعدادات السجل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > تسجيل الدخول > إعدادات السجل. يظهر إطار إعدادات السجل:

الخطوة 2. في حقل وضع السجل، حدد خانة الاختيار enable لتمكين تسجيل الدخول إلى الجهاز.

الخطوة 3. حدد خانات الاختيار المطلوبة في خطورة السجل لحقل السجل المحلي والبريد الإلكتروني الذي يتوافق مع فئات الأحداث التي تريد أن يتم تسجيلها.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي ومسرودة بترتيب من الأعلى إلى الأدنى أولوية:

· حالة الطوارئ — يتم تسجيل الرسالة إذا كان الجهاز معطلا أو غير قابل للاستخدام. يتم بث الرسالة عادة إلى جميع العمليات.

· التنبيه — يتم تسجيل الرسالة إذا كان هناك عطل خطير في الجهاز، مثل الحالة التي تتوقف فيها جميع ميزات الجهاز عن العمل.

· هام — يتم تسجيل الرسالة إذا كان هناك عطل خطير في الجهاز، مثل عدم عمل منفذين بشكل صحيح أثناء عمل المنافذ المتبقية بشكل جيد.

· خطأ — يتم تسجيل الرسالة إذا كان هناك خطأ داخل جهاز، مثل أن يكون المنفذ الواحد غير متصل.

· تحذير — يتم تسجيل الرسالة إذا كان الجهاز يعمل بشكل صحيح، ولكن تحدث مشكلة في التشغيل.

· الإعلام — يتم تسجيل الرسالة إذا كان الجهاز يعمل بشكل صحيح، ولكن يحدث إشعار النظام.

· المعلومات - يتم تسجيل الرسالة إذا كان هناك شرط ليس حالة خطأ موجود على الجهاز، ولكن قد يتطلب الانتباه أو معالجة خاصة.

· تصحيح الأخطاء — يوفر جميع رسائل تصحيح الأخطاء التفصيلية.

ملاحظة: يؤدي تحديد خيارات خطورة السجل الموضوعة في مستويات أولوية أقل إلى تضمين أي خيارات خطورة السجل وفحصها تلقائيا باستخدام مستويات أولوية أعلى. على سبيل المثال، يتضمن إختيار سجلات الأخطاء تلقائيا سجلات الطوارئ والتنبيه والحزم بالإضافة إلى سجلات الأخطاء.

الخطوة 4. في حقل تنبيه البريد الإلكتروني، حدد خانة الاختيار تمكين للسماح لجهازك بإرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني لأحداث أو سلوكيات معينة قد تؤثر على الأداء والأمان، أو لأغراض تصحيح الأخطاء.

ملاحظة: لتكوين تنبيهات البريد الإلكتروني بشكل كامل، يجب أيضا تكوين إعدادات البريد الإلكتروني على الجهاز. راجع إعدادات البريد الإلكتروني على RV130 و RV130W للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة 5. (إختياري) إذا تم تمكين تنبيه البريد الإلكتروني في الخطوة 4، حدد خانات الاختيار التي تطابق الأحداث التي تريد إستلام تنبيهات البريد الإلكتروني لها.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· شبكة WAN للأعلى/للأسفل — يرسل تنبيها بالبريد الإلكتروني إذا كان إرتباط شبكة WAN مرتفعا أو منخفضا.

· نفق VPN من موقع إلى موقع IPsec لأعلى/لأسفل — يرسل تنبيه عبر البريد الإلكتروني عند إنشاء نفق VPN، أو تعطل نفق VPN، أو فشل تفاوض نفق VPN.

· الحمل الزائد لوحدة المعالجة المركزية — يرسل تنبيه بالبريد الإلكتروني إذا كان إستخدام وحدة المعالجة المركزية أعلى من الحد المحدد لأكثر من دقيقة ويرسل تنبيه بريد إلكتروني آخر عندما ينخفض الاستخدام مرة أخرى إلى المستويات العادية لأكثر من دقيقة.

· بدء تشغيل النظام — يرسل تنبيه بالبريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها تمهيد النظام.

إضافة/تحرير خوادم السجل عن بعد

الخطوة 1. في جدول خادم السجل البعيد، انقر فوق إضافة صف.

يظهر صف جديد مع الحقول والخيارات الجديدة المتوفرة:

الخطوة 2. تحت عمود خادم السجل البعيد، أدخل عنوان IP الخاص بخادم السجل الذي سيقوم بتجميع السجلات في حقل الصف.

الخطوة 3. تحت عمود خطورة السجل، تحقق من خطورة السجلات المطلوبة لخادم السجل عن بعد المتوافق.

الخطوة 4. تحت عمود التمكين، حدد خانة الاختيار لتمكين إعدادات التسجيل لخادم السجل البعيد المتوافق.

الخطوة 5. لتحرير المعلومات الخاصة بخادم سجل بعيد معين، حدد الإدخال من خلال تحديد خانة الاختيار المقابلة له والنقر فوق الزر تحرير.

ملاحظة: يجب النقر فوق حفظ بعد إنشاء صف جديد لتتمكن من تحريره.

الخطوة 6. انقر على حفظ لحفظ إعداداتك.

إذا كنت ترغب في عرض السجلات، انتقل إلى الحالة > عرض السجلات في الأداة المساعدة لتكوين الويب. يتم فتح صفحة عرض السجلات وتعرض جدول سجل النظام: